目次

はじめに

前提条件

要件

使用するコンポーネント

背景説明

問題

解決策

関連情報

概要

このドキュメントでは、Cisco Nexus 6000 を Cisco Nexus 2248PQ ファブリック エクステンダ（FEX）に接続する場合の問題と解決策について説明します。

前提条件

要件

Cisco では、次の項目について基本的な知識があることを推奨しています。

- Cisco Nexus 2000 シリーズ FEX

- Cisco Nexus 6000 シリーズ FEX の設定

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づくものです。

- Cisco Nexus 2248PQ-10GE

- Cisco Nexus 6004

本書の情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。 このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。 稼働中のネットワークで作業を行う場合、コマンドの影響について十分に理解したうえで作業してください。

背景説明

Cisco Nexus 2248PQ FEX は、4 つの Quad（4 チャネル）Small Form-factor Pluggable（QSFP）ポートを経由する 16 の 10 ギガビット イーサネット ファブリック インターフェイスと、48 の 10 ギガビット イーサネット ホスト インターフェイスを備えています。 すべてのホスト インターフェイスでは、使用可能なすべてのファブリック インターフェイスを使用します。 （静的ピン接続はサポートされません。 ポートチャネル モードはファブリック インターフェイスのみでサポートされます）。 すべてのホスト インターフェイスがすべてのファブリック インターフェイスにトラフィックを送信する場合、Cisco Nexus 2248PQ の最大オーバーサブスクリプション比は 3:1 です。

問題

Cisco Nexus 2248PQ-10GE に接続されている Cisco Nexus 6000 FEX ファブリック ポートのリンクがアップ状態になると、Cisco Nexus 6000 のリンクが「Link not connected」と表示され、Cisco Nexus 2248PQ のポートのリンク ライトが緑色に点灯するか、消灯します。

Nexus6004-A# show int eth 2/7

Ethernet2/7 is down (Link not connected)

Dedicated Interface

Belongs to Po125

Hardware: 40000 Ethernet, address: 5897.1ef0.4856 (bia 5897.1ef0.4856)

MTU 1500 bytes, BW 40000000 Kbit, DLY 10 usec

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation ARPA

Port mode is fex-fabric

auto-duplex, 40 Gb/s, media type is 40g

解決策

このリンクをアップ状態するには、Cisco Nexus 2248PQ が QSFP ケーブルを、4 つの異なる 10G リンクとして認識する必要があります（前述の説明で 16 の 10G リンクが 4 つの QSFP ポートを経由していたことを思い出してください）。 同じケーブルが使用されますが、4 つの 10G 接続に接続しようとしている Cisco Nexus 6000 ポートにこのコマンドを入力する必要があります。

(config)# interface breakout slot 2 port 7-9 map 10g-4x

注: ポートを 3 つのグループに分けます。1 つのメンバではなくグループ全体を分割する必要があります。 そのため、前のグループのすべてのメンバを含むように、1 ～ 3、4 ～ 6、7 ～ 9、10 ～ 12、のような組み合わせにします。 たとえば、1 ～ 6、7 ～ 12、4 ～ 9 となります。

次のコマンドを入力したら、変更を有効にするためにモジュールをリロードする必要があります。

(config)# poweroff module 2

(config)# no poweroff module 2

モジュールがオンラインになるには数分かかります。 その後、リンクが 4 つの 10G サブポートに区切られます。

Nexus6004-A# show int status | i 2/7

Eth2/7/1      --                 connected 1         full    10G     --

Eth2/7/2      --                 connected 1         full    10G     --

Eth2/7/3      --                 connected 1         full    10G     --

Eth2/7/4      --                 connected 1         full    10G     --

この時点で、ポートをポート チャネルにバンドルする必要があります。これにより、通常の FEX 設定を適用できます。

(config)# fex 270

(config)# int ethernet 2/7/1-4

(config-if-range)# switchport mode fex-fabric

(config-if-range)# channel-group 270

(config)# interface port-channel 270

(config-if)# switchport mode fex-fabric

(config-if)# fex associate 270

(config-if)# shut

(config-if)# no shut

関連情報

- コンフィギュレーション ガイドのブレークアウト コマンド

- Nexus 6000 FEX コンフィギュレーション ガイド

- Nexus 2000 データシート