内容

概要

GPIO アクセス障害の連続的なメッセージ

Nexus 5000 と 5.0(3)N2(1) よりも前のバージョンの NX-OS

Nexus 5000 と 5.0(3)N2(1) 以降のバージョンの NX-OS

Nexus 7000

FEX 電源モジュールの他の障害メッセージ

トラブルシューティング

関連情報

概要

このドキュメントでは、シスコ ファブリック エクステンダ（FEX）の電源に関する障害メッセージと一般的なトラブルシューティング手順について説明します。

GPIO アクセス障害の連続的なメッセージ

この例のログは、汎用入出力（GPIO）アクセス障害の連続するメッセージを示しています。

%SATCTRL-FEX133-2-SOHMS_DIAG_ERROR: FEX-133 Module 1: Runtime diag

detected major event: GPIO access failure

%SATCTRL-FEX133-4-SOHMS_PS_GPIO: FEX-133 System PS access failure

on Power supply: 1

%SATCTRL-FEX133-4-SOHMS_PS_GPIO: FEX-133 System PS access failure

on Power supply: 2

適切なソリューションは、Nexus 5000 上または Nexus 7000 上のソフトウェア バージョンによって異なります。

Nexus 5000 と 5.0(3)N2(1) よりも前のバージョンの NX-OS

これは既知の表示上の問題です。Cisco Bug ID CSCtl77867（「FEX PS の実行時診断でメジャー イベントを検出：GPIO アクセス障害」）を参照してください。 FEX をリロードするか、バージョン 5.0(3)N2(1) 以降にアップグレードすることが解決策です。

Nexus 5000 と 5.0(3)N2(1) 以降のバージョンの NX-OS

Cisco Bug ID CSCtz84683（「FEX で見られる連続的な GPIO アクセス障害メッセージ」）を参照してください。

注：DTN で始まるシリアル番号の FEX 電源モジュールのみ影響を受けます。LIN で始まるシリアル番号の付いた電源モジュールは影響を受けません。

Nexus 7000

Cisco Bug ID CSCtr77620（「FEX：電源モジュール 1 のシステム マイナー アラームと復元」）を参照してください。

FEX 電源モジュールの他の障害メッセージ

次の例は、FEX 電源モジュールの他の障害メッセージを示します。

%SATCTRL-FEX104-2-SOHMS_DIAG_ERROR: FEX-104 Module 1: Runtime diag detected major event:

Voltage failure on power supply: 1

%SATCTRL-FEX104-2-SOHMS_DIAG_ERROR: FEX-104 System minor alarm on power supply 1: failed

%SATCTRL-FEX104-2-SOHMS_DIAG_ERROR: FEX-104 Recovered: System minor alarm on power

supply 1: failed

これらの問題を解決する方法は次のとおりです。

1. FEX 電源モジュールを装着し直します。冗長電源モジュールを使用して、電源がオフラインにならないようにします。

2. FEX 電源モジュールの Return Material Authorization（RMA）を提出します。冗長電源モジュールを使用して、電源がオフラインにならないようにします。

3. 2 番目の電源モジュールに対して、この手順を繰り返します。

トラブルシューティング

トラブルシューティングの最初のステップは、ハードウェアおよび電源の問題を確認することです。ソフトウェアの問題がある場合、エラー メッセージはハードウェアを交換した後も続きます。

障害の状態を規定しやすくするために次の質問を確認し、答えてください。

1. 影響を受けている FEX 電源モジュールは何台ですか。

2. マイナー アラームの場合に、入力ソースを交換しましたか。その結果、違いがありましたか。

3. 問題がある他の FEX 電源モジュールがありますか。

4. 同じ電源モジュールの他のボックスはありますか。

5. 電源コードを交換しましたか。

6. 環境に電力サージまたは障害はありましたか。

障害を調べるには、次のコマンドの出力を収集します。

- show sprom fex 100 all

- show logging log | no-more

- show tech fex 100 | no-more

- attach fex 100

- show platform software satctrl trace

注：このセクションで使用されるコマンドの詳細については、Command Lookup Tool（登録ユーザ専用）を使用してください。

関連情報

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems