内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

問題

解決方法

リスク

トラブルシュート

概要

このドキュメントでは、サイトAアクセスポイント(AP)1を推奨プロファイル(AB & CD)に、AP2を一時プロファイルに移動する手順について説明します。

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- 基本的なMerakiソフトウェア定義型ワイドエリアネットワーク(SDWAN)ソリューションの理解

- Merakiダッシュボードの基本的なプロファイルと設定について

使用するコンポーネント

このドキュメントの内容は、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではありません。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認してください。

問題

MerakiのAPプロファイルを変更する必要があります。

解決方法

Merakiでアクセスポイントプロファイルを変更する手順：

1. Meraki GUIへのログイン

2. [Network] > [Site ID] > [Wireless] > [Radio Settings] に移動します

3. AP2(x2)以外のすべてのAPを選択し、[Edit Settings] > [Assign profile]を選択します

4. Profile_18Mbps_40MHzを選択し、次へをクリックして保存します

5. [Network] > [Site ID] > [Wireless] > [Radio Settings] に移動します

6. AP2の両方の無線を選択し、[Edit Settings] > [Assign profile]を選択します

7. Profile_18Mbps_40MHz_Exclude_161を選択し、nextをクリックして保存

次の図に示す参照：

リスク

1. 変更に伴うリスク：ダッシュボードで新しいプロファイルにAPを割り当てることができなかった場合は、変更を行うためにAPをリロードする必要があります。

2. この変更が実施されないリスク：当サイトでは、特定の試験室で問題が発生し続け、患者の診察が困難です。

3. 変更の影響：WLANで切断すると、エンジニアがテストするスタッフとオンサイトになります。

トラブルシュート

現在、この設定に関する特定のトラブルシューティング情報はありません。