内容

概要

前提条件

使用するコンポーネント

設定

ネットワーク図

事前設定

サービスの設定

概要

この記事では、CSP 2100にNexus 1000v VSMを導入する手順について説明します。

前提条件

CSP2100が設定され、管理接続が設定されています。

使用するコンポーネント

バージョン2.1.0.6が稼働するCSP2100

設定

ネットワーク図

上記のアップリンクトポロジは、次のドキュメントで使用されています。これは、アップリンクを作成してサービスに割り当てる方法を理解するために、参照としてのみ使用してください。

上記のPortChannelはトランクとして定義され、サービスとの通信に使用されるVLANが許可されます。

事前設定

- VSMイメージを「リポジトリ」に追加します

- [Configuration（構成）]（右上隅）> [Repository（リポジトリ）]を使用すると、次の情報が表示されます

- [選択]および[アップロード]を使用してファイルを選択し、リポジトリに追加します

- CSPのアップリンクを設定します。[Configuration] > [pNICs]

- PortChannelにバインドする使用可能なアップリンクのリストからインターフェイスを選択します

- ポートチャネルに名前を付け、許可されるVLANの範囲を追加します

- Bondモードを'active/standy'に設定 – LACPモードを選択（'off'は基本的に"mode on" – プロトコルなし）

- [Submit]をクリックして、ポートチャネルを作成します

- [Configuration Done]は設定プロンプトを終了します。

新しいアップリンクがリストされます。

使用するトポロジによっては、ポートチャネルまたは単方向のアップリンクを使用できます。

サービスの設定

- [Configuration] > [Services]に移動し、[Create]をクリックします。

- サービスの名前を入力します

- クラスタからノードを選択して展開します

- リポジトリから目的のイメージを選択します

- VMが予期する3つのvNIC（管理、制御、パケット）を定義する必要があります

- VLAN id、VLANタイプ「access」、タギング「false」、モデル「e1000」を選択します

- ネットワークに対して[external network]を選択し、定義したポートチャネル（または任意のアップリンク）を選択します

- 他の2つのnicについても繰り返します

- VSMの必要に応じてリソースを設定します（バージョンによって異なります）。

- VNCパスワードの追加：VNC接続では、サービスが展開されると、コンソールからサービスにアクセスできます

すべてのフィールドを入力したら、[Deploy]をクリックします。 展開でエラーが発生した場合は、GUIでエラーが報告されます。

サービスを導入したら、[Configuration] > [Services]に移動し、新しく作成したVSMの電源をオンにします。

その後、VSMを設定するためにVNC接続を介して接続できます。

参照：http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/csp_2100/quick_start/b_Cisco_CSP_2100_Quick_Start_2_1_0.html#task_3FB0EE9C7BC44F2893A83AFF373EA669