内容

概要

CSP2100を工場出荷時のデフォルトに初期化する

再インストール手順

概要

このドキュメントでは、クラウド サービス プラットフォーム（CSP）2100 を工場出荷時の初期状態に戻す方法について説明します。このドキュメントはさらに、構成メタデータをすべてクリアしたり、データを保存せずにアップグレード/ダウングレードしたり、システムを工場出荷時の初期状態に戻したり、破損したシステム ディスクから復旧したりする場合にも役立ちます。

CSP2100を工場出荷時のデフォルトに初期化する

デフォルトでは、CSP2100 は再インストール後に、最後に動作していた構成を自動的に復元します。  この構成をクリアするには、追加の手順を実行する必要があります。

既存の構成をクリアしない場合のタスクは次のとおりです。

- 大規模集積回路（LSI）コントローラで Fast INIT を使用します。

- 同じタイプの冗長ディスク アレイ（RAID）ボリュームが破棄され、再作成されます。

どちらの手順を実行した場合でも、ユーザは、デフォルトのユーザ名/パスワードまたは以前に設定したユーザ名/パスワードを使用してログインできなくなります。

再インストール手順

警告：この手順を実行すると、VNF/VM を含むすべてのデータが失われます。

1. cisco.comからダウンロードしたcsp-2100.isoイメージをマウントします。

2.システムポストの時点でF6キーを押してブートデバイスを選択します。

3. [vKVM-Mapped vDVD]を選択します。

3.ブートメニューが表示されたら、[Troubleshooting]を選択します。

4. [Clean Installation of CSP-2100]を選択します。

5.  15 分ほどでインストールが終了し、システムが自動的に再起動されます。  ウィザードが完了すると、デフォルトのユーザ名/パスワードは admin/admin になります。