内容

はじめに

用途

CVR-QSFP-SFP10Gアダプタでサポートされる10 Gbpsおよび1 Gbps光ファイバの一覧

C9600-LC-24Cラインカードの前面パネルポートレイアウトとポートマッピング

CVR-QSFP-SFP10Gアダプタの制限

はじめに

このドキュメントでは、Catalyst 9600プラットフォームのC9600-LC-24Cラインカード上のCVR-QSFP-SFP10Gアダプタの使用方法と制限事項について説明します。

用途

C9600プラットフォーム上のC9600-LC-24Cラインカードには、40 Gおよび100 G光ファイバをサポートする24個のQSFPポートがあります。これらのポートにSFPベースの10 Gbpsまたは1 Gbps光ファイバを直接挿入することはできません。

CVR-QSFP-SFP10Gアダプタにより、C9600プラットフォームのC9600-LC-24CラインカードのQSFPベースポートで、SFPベースの10 Gbpsまたは1 Gbps光ファイバを柔軟に使用できます。

CVR-QSFP-SFP10Gアダプタでサポートされる10 Gbpsおよび1 Gbps光ファイバの一覧

Sl番号

オプティクス

速度

Cisco IOS® XEの最小バージョン

1

SFP-10G-SR

10 Gbps

16.11.1

2

SFP-10G-SR-S

10 Gbps

16.11.1

3

SFP-10G-LR

10 Gbps

16.11.1

4

SFP-10G-LR-S

10 Gbps

16.11.1

5

SFP-10G-ER

10 Gbps

16.11.1

6

SFP-10G-ER-S

10 Gbps

16.11.1

7

SFP-10G-ZR

10 Gbps

16.11.1

8

SFP-10G-ZR-S

10 Gbps

16.11.1

9

DWDM-SFP10G-xxx

10 Gbps

16.11.1

10

SFP-H10GB-CU1M

10 Gbps

16.11.1

11

SFP-H10GB-CU3M

10 Gbps

16.11.1

12

SFP-H10GB-CU5M

10 Gbps

16.11.1

13

GLC-T*

1 Gbps

16.12.2/17.1.1

14

GLC-TE*

1 Gbps

16.12.2/17.1.1

15

GLC-LH-SMD

1 Gbps

16.12.2/17.1.1

16

GLC-SX-MMD

1 Gbps

16.12.2/17.1.1

* CVR-QSFP-SFP10Gアダプタでは、GLC-TおよびGLC-TEでの10 Mbpsおよび100 Mpbsの速度はサポートされません。CVR-QSFP-SFP10Gアダプタでは、GLC-TおよびGLC-TEの速度は1 Gbpsのみです。

C9600-LC-24Cラインカードの前面パネルポートレイアウトとポートマッピング

1/25

3/27

5/29

7/31

9/33

11/35

13/37

15/39

17/41

19/43

21/45

23/47

2/26

4/28

6/30

8/32

10/34

12/36

14/38

16/40

18/42

20/44

22/46

24/48

これらのCLIを使用して、ポートマッピングを確認できます。動作速度モードおよび物理ポートから仮想ポートへの番号付け（100 Gbpsインターフェイス用）:

show hw-module subslot x/0 port-groupマッピング

show hw-module subslot x/0 port-group operation-mode

show hw-module subslot x/0 port-group port-numbering

ここで、xはラインカードのスロット番号です。

出力例：

Switch#show hw-module subslot 1/0 port-group mapping

Port Group Mapping for slot 1

Port-Group Ports

1 Fo1/0/1, Fo1/0/2, Hu1/0/25

2 Fo1/0/3, Fo1/0/4, Hu1/0/27

3 Fo1/0/5, Fo1/0/6, Hu1/0/29

4 Fo1/0/7, Fo1/0/8, Hu1/0/31

5 Fo1/0/9, Fo1/0/10, Hu1/0/33

6 Fo1/0/11, Fo1/0/12, Hu1/0/35

7 Fo1/0/13, Fo1/0/14, Hu1/0/37

8 Fo1/0/15, Fo1/0/16, Hu1/0/39

9 Fo1/0/17, Fo1/0/18, Hu1/0/41

10 Fo1/0/19, Fo1/0/20, Hu1/0/43

11 Fo1/0/21, Fo1/0/22, Hu1/0/45

12 Fo1/0/23, Fo1/0/24, Hu1/0/47

Switch#show hw-module subslot 1/0 port-group operation-mode

Module 1 port group 1 is running in HundredGigabitEthernet mode

Module 1 port group 2 is running in FortyGigabitEthernet mode

Module 1 port group 3 is running in FortyGigabitEthernet mode

Module 1 port group 4 is running in FortyGigabitEthernet mode

Module 1 port group 5 is running in FortyGigabitEthernet mode

Module 1 port group 6 is running in FortyGigabitEthernet mode

Module 1 port group 7 is running in HundredGigabitEthernet mode

Module 1 port group 8 is running in HundredGigabitEthernet mode

Module 1 port group 9 is running in HundredGigabitEthernet mode

Module 1 port group 10 is running in HundredGigabitEthernet mode

Module 1 port group 11 is running in HundredGigabitEthernet mode

Module 1 port group 12 is running in HundredGigabitEthernet mode

Switch#show hw-module subslot 1/0 port-group port-numbering

Physical Port Mapping for slot 1

Physical-Port Mapped-Port

1 Hu1/0/25

2 Hu1/0/26

3 Hu1/0/27

4 Hu1/0/28

5 Hu1/0/29

6 Hu1/0/30

7 Hu1/0/31

8 Hu1/0/32

9 Hu1/0/33

10 Hu1/0/34

11 Hu1/0/35

12 Hu1/0/36

13 Hu1/0/37

14 Hu1/0/38

15 Hu1/0/39

16 Hu1/0/40

17 Hu1/0/41

18 Hu1/0/42

19 Hu1/0/43

20 Hu1/0/44

21 Hu1/0/45

22 Hu1/0/46

23 Hu1/0/47

24 Hu1/0/48

CVR-QSFP-SFP10Gアダプタの制限

- CVR-QSFP-SFP10Gアダプタは、対応する奇数ポートに40GE光ファイバがある偶数ポートには取り付けないでください。たとえば、ポート1に40GE光ファイバがある場合、ポート2にCVR-QSFP-SFP10Gを取り付ける必要はありません。

- CVR-QSFP-SFP10Gアダプタは、イネーブル構成のポートには取り付けないでください。たとえば、CVR-QSFP-SFP10Gアダプタは、100GEで動作するように設定されたポートには取り付けないでください。