内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

背景説明

用語

ASICバージョン情報（UADP 2.0対3.0）

一般的なハードウェア検証コマンド

Cisco IOS XE 17.xの一般的なハードウェア検証コマンド

Cisco IOS XE 16.xの一般的なハードウェア検証コマンド

機能ごとのハードウェア検証コマンド

シナリオ：IPv4プレフィクス

IPv4 Syslog

シナリオ：ACL

ACLのsyslog

シナリオ：NAT

NAT Syslog

シナリオ：MPLS

MPLS Syslog

シナリオ：QoS

QoS Syslog

関連情報

Cisco Bug ID

概要

このドキュメントでは、Catalyst 9000シリーズスイッチのハードウェアリソースを理解し、トラブルシューティングする方法について説明します。

前提条件

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- Cisco IOS® XE 16.xおよび17.xソフトウェア上のCisco Catalyst 9200、9300、9400、9500非HPシリーズスイッチ

- Cisco IOS® XE 16.xおよび17.xソフトウェア上のCisco Catalyst 9500HP、9600シリーズスイッチ

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認してください。

背景説明

- Catalyst 9000シリーズスイッチのさまざまな機能は、限られたハードウェアリソースを消費します。これらのリソースは、これらの機能のパフォーマンスを高速化し、スイッチに期待される高い転送レートを実現するために存在します。

- これらのテーブルのサイズはスイッチモデルによって異なりますが、基本的なトラブルシューティングの方法は同じです。

- 一般に、LANスイッチングの主要な制限付きハードウェアリソースはTCAMと呼ばれます(TCAMは、高速ルックアップまたはその他のタイプのORロジックのルックアップ用にLPM（最長プレフィクス照合）情報を格納するのに特に適したメモリテクノロジーです)。

- Catalyst 9000シリーズスイッチでは、特定の機能の特定のニーズに適した、単なる「TCAM」以外にも複数のメモリタイプが使用されます（HASHも簡素化されたメモリの一種です）。MACアドレステーブルはこのメモリタイプの例です)。

期待どおりに動作しない機能をトラブルシューティングする場合は、ハードウェアが問題のスイッチの規模を超えていないことを確認することから始めます。これらのテーブルのサイズはスイッチによって異なりますが、検証とトラブルシューティングの方法はほとんど同じです。

注：このページは、さまざまな機能に関する情報や、それらのハードウェアの規模を確認する方法を提供する参照ページでもあります。

注：プラットフォームごとに、CLIに「スイッチ」という用語が含まれることがありますが、含まれないこともあります。('show platform hardware fed <number|active|standby> fwd-asic resource tcam utilization'とshow platform hardware fed <active> fwd-asic resource tcam utilizationの比較)

用語

EM

完全一致

ハッシュメモリ内のエントリが1:1一致（ホストルート、直接接続されたホスト）

LPM

最長プレフィクス照合

/31以下のルート（/32ルートはEMタイプ）

TCAM

Ternary Content-Addressable Memory

3つの異なる入力(0、1、X)を持つエントリを格納および照会するタイプのメモリ。このタイプのメモリは、同じエントリに複数の一致が可能で、結果のハッシュが一意でない場合に使用する必要があります。 このテーブルには、マスクまたは「X」値が含まれており、このエントリに一致するかどうかを判断できます。

CAM

Content-Addressable Memory

ハードウェアメモリの一般用語（ハッシュ/TCAM）

肋骨

ルーティング情報ベース(RIB)

show ip routeで表示されるルーティングテーブル

FIB

転送情報ベース(FIB)

RIBテーブルとARPテーブルにADJテーブルへのポインタとともにプレフィックスを追加した簡易テーブル

直接接続

直接接続されたルート

ローカルに接続されたホストプレフィクス（ARP隣接）

間接的に接続

間接的に接続されたルート

到達するリモートネクストホップを経由するルート

ADJ

隣接関係（表）

パケットの書き換えに使用されるネクストホップ情報を保存する

EM

完全一致

接続されたホスト、間接/32ホストプレフィックス

TCAM

Ternary Content-Addressable Memory

間接プレフィクス/31以下

FED

転送エンジンドライバ

ASIC（ハードウェア）層

FMAN-FP

転送マネージャ：転送プレーン

FMAN-FPは、FED情報を追加、削除、変更するソフトウェアオブジェクトを管理します

SI

ステーションインデックス

ステーションインデックス =  パケット書き換え情報(RI = Rewrite Index)および発信インターフェイス情報(DI = Destination Index)

RI

インデックスの書き換え

ネクストホップ隣接関係へのレイヤ3フォワーディングに関するMACアドレス書き換え情報

DI

宛先インデックス

発信インターフェイスを指すインデックス

UADP

シスコユニファイドアクセス™ データ プレーン

スイッチで使用されるASICアーキテクチャ

ASICバージョン情報（UADP 2.0対3.0）

Catalyst 9000シリーズASICの2.0バージョンと3.0バージョンの主な違いは、FIBハードウェアの設定方法と使用方法です。

UADP 3.0では、EM/LPMと呼ばれるメモリが使用されます。

- ホストルート（マスク長/32）および直接接続（ARP隣接）

- /31以下のプレフィックス（順方向の決定を行うためにマスクの比較が必要な場合）

UADP 3.0では、TCAMはFIB用に依然として存在しますが、EM/LPMを使用できない特殊なケースや例外にのみ使用されます。

- たとえば、IPアドレス空間が連続していない場合、または複数のアドレス空間が使用されている場合に、EM/LPMにマージできないことがあります。

UADP 2.0では、メモリはEMとTCAMの2つのセクションに分割されます。

- EMは、/32ホストルートと直接接続された（ARP隣接）ホストに使用されます

- プレフィックスマスクの比較が必要な/31以下のプレフィクスにはTCAMが使用されます

次の2つのASICタイプの出力を比較します。

この例では、9500-12Qの「TCAM」スペースが非常に大きくなっています。しかし、9500-48Y4C(9500H)にはさらに大きなEM/LPMのスケールがあります。

- LPMは「Longest Prefix Match」の略です。同じロジックが9500-12QのTCAMにも適用されますが、特に呼び出されることはありません。

- 9500HのEM/LPMは、この共有メモリ領域が完全一致(EM)とLPM（プレフィックスベース）の両方のエントリに使用されることを示します。このシステムは、最適化されたメモリシステムを使用して、拡張性、パフォーマンス、および柔軟性の両方を実現します。

- 9500HのTCAMは、特別なエントリ、特に「ハッシュ衝突」（特定のエントリに対して一意のハッシュを生成できない場合）を保存するために大幅に削減されています。

9500-48Y4C（9500H/高性能 – UADP 3.0ベースのスイッチ）

Switch#show platform hardware fed active fwd-asic resource tcam utilization

Codes: EM - Exact_Match, I - Input, O - Output, IO - Input & Output, NA - Not Applicable

CAM Utilization for ASIC [0]

Table                  Subtype      Dir       Max     Used    %Used       V4       V6    MPLS    Other

------------------------------------------------------------------------------------------------------

IP Route Table         EM/LPM       I      212992        3    0.01%        2        0       1        0  <-- LPM matches now stored here

IP Route Table         TCAM         I        1536       15    0.02%        6        6       2        1  <-- Used for exception cases

9500-12Q（UADP 2.0ベースのスイッチ）

Switch#show platform hardware fed active fwd-asic resource tcam utilization

Codes: EM - Exact_Match, I - Input, O - Output, IO - Input & Output, NA - Not Applicable

CAM Utilization for ASIC [0]

Table                  Subtype      Dir       Max     Used    %Used       V4       V6    MPLS    Other

------------------------------------------------------------------------------------------------------

IP Route Table         EM           I        49152        3    0.01%        2        0       1        0

IP Route Table         TCAM         I        65536       15    0.02%        6        6       2        1  <-- LPM matches are stored here in 2.0

注:UADPアーキテクチャの詳細については、『Cisco Catalyst 9500 Architecture White Paper』を参照してください

一般的なハードウェア検証コマンド

これらのコマンドは、使用されているハッシュ、TCAM、インターフェイス、リライトのリソースに関する高レベルの使用統計を表示します。

- これらのリソースは関連しており、依存するリソースが枯渇すると、使用可能な他のリソースを完全に使用する能力に影響を与える可能性があります。

- これらのコマンドの出力を17.xトレインで変更すると、ハードウェアの読み取りや特定の問題の診断が非常に容易になります。

例： スイッチは使用可能なハッシュ/TCAMを持つことができますが、隣接関係が不足します。

- パケットの転送機能は、宛先プレフィクスに影響を与える可能性があります。これは、ハードウェアがFIBをプログラムできないからではなく、新しい書き換えエントリをプログラムできないからです。

show platform hardware fed

active fwd-asic resource tcam utilization

<-- Hash & TCAM

show platform hardware fed

active fwd-asic resource utilization

<-- SI/RI/DI/etc (other related resources)

show platform hardware fed

active fwd-asic resource rewrite utilization

<-- IP Adjacency. LISP adjacency, Tunnel Adjacency, etc

### 17.x train CLI displays multiple resources in one place (these are not available in 16.x) ###

New CLI combines aspects of all 3 commands into one table for easier diagnosis of all resources related to IPv4

show platform hardware fed active fwd-asic resource features ip-adjacency utilization

Cisco IOS XE 17.xの一般的なハードウェア検証コマンド

show platform hardware fed active fwd-asic resource tcam utilizationコマンドは、ハードウェアスケールの問題があるかどうかを評価する最初の場所です。（ASIC単位で情報を表示します）。

Codes:

- EM - Exact_Match < – 定義については用語の表を参照してください

- I – 入力， O – 出力， IO – 入力と出力， < – リソースが方向性を持つ場合は注意する

- NA – 該当なし< – 方向が該当しない場合

Switch#show platform hardware fed active fwd-asic resource tcam utilization

Codes: EM - Exact_Match, I - Input, O - Output, IO - Input & Output, NA - Not Applicable                 <-- Key for table abbreviations

CAM Utilization for ASIC [0]                                                                             <-- Content Addressable Memory for ASIC 0

Table                  Subtype      Dir       Max     Used    %Used       V4       V6    MPLS    Other   <-- CAM usage broken down per resource & memory type (EM versus TCAM)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mac Address Table      EM           I        65536       18    0.03%        0        0       0       18

Mac Address Table      TCAM         I         1024       21    2.05%        0        0       0       21

L3 Multicast           EM           I        16384        0    0.00%        0        0       0        0

L3 Multicast           TCAM         I         1024        9    0.88%        3        6       0        0

L2 Multicast           EM           I        16384        0    0.00%        0        0       0        0

L2 Multicast           TCAM         I         1024       11    1.07%        3        8       0        0

IP Route Table         EM           I        49152        3    0.01%        2        0       1        0  <-- Data from RIB/FIB populated here

IP Route Table         TCAM         I        65536       15    0.02%        6        6       2        1  <-- Data from RIB/FIB populated here

QOS ACL                TCAM         IO       18432       85    0.46%       28       38       0       19

Security ACL           TCAM         IO       18432      129    0.70%       26       58       0       45

Netflow ACL            TCAM         I         1024        6    0.59%        2        2       0        2

PBR ACL                TCAM         I         2048       22    1.07%       16        6       0        0  <-- Data for PBR & NAT populated here

Netflow ACL            TCAM         O         2048        6    0.29%        2        2       0        2

Flow SPAN ACL          TCAM         IO        1024       13    1.27%        3        6       0        4

Control Plane          TCAM         I          512      276   53.91%      126      106       0       44

Tunnel Termination     TCAM         I         1024       18    1.76%        8       10       0        0

Lisp Inst Mapping      TCAM         I         2048        1    0.05%        0        0       0        1

Security Association   TCAM         I          512        4    0.78%        2        2       0        0

CTS Cell Matrix/VPN

Label                  EM           O         8192        0    0.00%        0        0       0        0  <-- Outbound resource used to reach remote VPNv4 prefixes

CTS Cell Matrix/VPN

Label                  TCAM         O          512        1    0.20%        0        0       0        1

Client Table           EM           I         4096        0    0.00%        0        0       0        0

Client Table           TCAM         I          256        0    0.00%        0        0       0        0

Input Group            LE TCAM      I         1024        0    0.00%        0        0       0        0

Output Group           LE TCAM      O         1024        0    0.00%        0        0       0        0

Macsec SPD             TCAM         I         1024        2    0.20%        0        0       0        2

CAM Utilization for ASIC [1]

<...snip...>

show platform hardware fed active fwd-asic resource tcam utilization コマンドのハードウェアスケールが正常に見える場合は、他の依存リソースを確認します

注：共有リソースは多数あります。これは一般的に使用されるほんの一部です。（この表の外観は16.xと17.xの間では変わりません）。

Switch#show platform hardware fed active fwd-asic resource utilization

Resource Info for ASIC Instance: 0

Resource Name           Allocated     Free  <-- Number available. If this is at max (or very close) possible issues can occur

------------------------------------------

RSC_DI                      61       41805  <-- DI = Destination Index

RSC_RI                       3       57317  <-- RI = Rewrite Index

RSC_RI_REP                  10       49143  <-- RI_REP = Multicast Rewrite/Replication Index

RSC_SI                     519       64849  <-- SI = Station Index

<...snip...>

Switch#show platform hardware fed switch active fwd-asic resource rewrite utilization

Resource Info for ASIC Instance: 0

Rewrite Data                        Allocated     Free    <-- Rewrite specific hardware resources

-------------------------------------------------------

PHF_EGRESS_destMacAddress                 0       32000   <-- Destination MAC (Layer 3 next hop MAC rewrite)

IPV4_TUNNEL_SRC_IP_ADDR                   0          16   <-- IPv4 Tunnel Source IP

IPV4_TUNNEL_DEST_IP_ADDR                  0         256   <-- IPv4 Tunnel Destination IP

IPV4_GRE_TUNNEL_DEST_IP_ADDR              0        1024   <-- GRE specific tunnel Destination IP

GRE_HEADER                                0         684

GRE_KEY                                   0         684   <-- GRE keys

NAT_L3_DEST_IPV4                          0        7168   <-- NAT Layer 3 IPv4 Destination

NAT_DST_PORT_UNICAST                      0        8192   <-- NAT Destination Ports

NAT_L3_SRC_IPV4                           0        8192   <-- NAT Layer 3 IPv4 Source

NAT_SRC_PORT_UNICAST                      0        8192   <-- NAT Source Ports

<...snip...>

Switch#show platform hardware fed active fwd-asic resource features ip-adjacency utilization

IPv4 unicast adjacency resource info

Resource Info for ASIC Instance: 0 [A:0, C:0]                                          <-- Per-ASIC & Core [Asic 0, Core 0]

Shared Resource Name                     Allocated        Free              Usage%     <-- Shared resources

----------------------------------------------------------------------------------

RSC_RI                                   3                57317               0.01     <-- RI = Rewrite Index

RSC_SI                                   519              64849               0.79     <-- SI = Station Index

<-- These are tables that maintain port map info, and other necessary details to send packets

<-- These resources are shared, and used by many features

Rewrite Data                             Allocated        Free              Usage%     <-- Rewrite resources (Dest MAC)

-----------------------------------------------------------------------------------

PHF_EGRESS_destMacAddress                0                32000               0.00     <-- Destination MAC usage

<-- When a packet is sent to a next hop, it must be written with a destination MAC address

CAM Table Utilization Info               Allocated        Free              Usage%     <-- EM (Hash) & TCAM resources

------------------------------------------------------------------------------------

IP Route table Host/Network                   0/ 0            0/32768    0.00/ 0.00

<-- Resource that programs prefixes, either local/host routes (EM/Hash) or Shorter /31 or less prefixes (TCAM)

注：9500Hおよび9600 ASICには、TCAMに対してハッシュメモリ（EM/LPMと呼ばれます）に短いプレフィックスマスクを格納する機能があります。詳細については、IPv4固有のシナリオを参照してください

Cisco IOS XE 16.xの一般的なハードウェア検証コマンド

show platform hardware fed active fwd-asic resource tcam utilizationコマンドは、ハードウェアスケールの問題があるかどうかを評価する最初の場所です。（ASIC単位で情報を表示します）。16.xトレインでは出力が詳細ではなく、説明の一部が異なることがわかります。

ほとんどの場合、[Table]リストは明確ですが、次のような例外があります。

- 直接または間接的に接続されたルート「直接」がARP隣接ルートと/32ホストルートの両方を意味することは明らかではないため、この点は改善する必要がありました。「間接的に」は/31以下のルートを意味します

- 「Policy Based Routing ACEs」には、NAT関連の設定が含まれています。NATが問題となる機能である場合は、この点に注意してください。

Switch#show platform hardware fed switch active fwd-asic resource tcam utilization

CAM Utilization for ASIC  [0]

Table                                              Max Values        Used Values

--------------------------------------------------------------------------------

Unicast MAC addresses                               32768/1024        19/21

L3 Multicast entries                                 8192/512          0/9

L2 Multicast entries                                 8192/512          0/11

Directly or indirectly connected routes             24576/8192         3/19 <-- First value 24576 = EM / Second value 8192 = TCAM

QoS Access Control Entries                           5120             85

Security Access Control Entries                      5120            126

Ingress Netflow ACEs                                  256              8

Policy Based Routing ACEs                            1024             22

Egress Netflow ACEs                                   768              8

Flow SPAN ACEs                                       1024             13

Control Plane Entries                                 512            255

Tunnels                                               512             17

Lisp Instance Mapping Entries                        2048              3

Input Security Associations                           256              4

SGT_DGT                                              8192/512          0/1

CLIENT_LE                                            4096/256          0/0

INPUT_GROUP_LE                                       1024              0

OUTPUT_GROUP_LE                                      1024              0

Macsec SPD                                            256              2

注：ここに示すコマンドでは、16と17のコードトレイン間のCLIの変更は行われていません。これらのコマンドについては、このドキュメントの「17.x」の項で一度だけ説明します。

show platform hardware fed

active fwd-asic resource utilization

<-- SI/RI/DI/etc (other related resources)

show platform hardware fed

active fwd-asic resource rewrite utilization

<-- IP Adjacency. LISP adjacency, Tunnel Adjacency, etc

機能ごとのハードウェア検証コマンド

シナリオ：IPv4プレフィクス

IPv4ハードウェア検証については、このページの「Catalyst 9000スイッチのIPv4ハードウェアリソースについて」を参照してください。

リソースがスケールを超えている現象

1. デバイスまたはプレフィクスの到達可能性の問題。既存のルートまたはデバイスは到達可能なままですが、新しいプレフィックスまたは更新されたプレフィックスは到達可能ではありません。

2. ログメッセージは、ハードウェアが新しいオブジェクトの更新を実行できないことを示します

3. ソフトウェアをハードウェアにプログラムするオブジェクト層が輻輳する

4. 影響を受けるハードウェアレイヤでエントリが存在しない（この場合、FIBは影響を受けるレイヤです）。

IPv4 Syslog

特定のIPv4 FIBまたは隣接関係リソースが不足すると、システムによってSYSLOGメッセージが生成されます

IPv4 FIBログメッセージ

定義

回復アクション

%FED_L3_ERRMSG-3-RSRC_ERR：スイッチ1 R0/0: fed：ハードウェアリソースの枯渇のため、fibエントリにハードウェアリソースを割り当てることができませんでした

IPv4 FIBエントリ用に予約されているハードウェアの空き容量が不足している（EMまたはTCAM）

ルートを集約するか、またはFIBエントリの規模を縮小するためのその他のアクションを実行します（完全一致またはTCAMのどちらでも枯渇している場合があります）。

%FED_L3_ERRMSG-3-RSRC_ERR: R0/0: fed:adjエントリのハードウェアリソースの割り当てに失敗しました – rc:1

隣接関係テーブルが使い果たされています。これは、ネクストホップの宛先MACアドレスが格納されているハードウェアのテーブルです。

直接接続された（ARP隣接）ホストの数を削減する

シナリオ：ACL

ACLハードウェア検証については、このページの「Catalyst 9000スイッチでのセキュリティACLの検証」を参照してください。

ACLのsyslog

特定のセキュリティACLリソースが不足すると、システムによってSYSLOGメッセージが生成されます（インターフェイス、VLAN、ラベルなどの値は異なる場合があります）。

ACLログメッセージ

定義

回復アクション

%ACL_ERRMSG-4-UNLOADED：スイッチ1がfed：インターフェイス<interface>の入力<ACL>をハードウェアでプログラムできず、トラフィックはドロップされます。

ACLがアンロードされる（ソフトウェアに保持される）

TCAMスケールを調べます。規模を超える場合は、ACLを再設計します。

%ACL_ERRMSG-6-REMOVED: 1 fed：インターフェイス<interface>の入力<ACL>のアンロードされた設定が、ラベル<label>asic<number>に対して削除されました。

アンロードされたACL設定がインターフェイスから削除される

ACLはすでに削除されており、実行するアクションはありません

%ACL_ERRMSG-6-RELOADED:1 fed：インターフェイス<interface>の入力<ACL>が、asic<number>のラベル<label>のハードウェアにロードされました。

ACLがハードウェアにインストールされました。

ACLに関する問題はハードウェアで解決され、実行するアクションはありません

%ACL_ERRMSG-3-ERROR: 1 fed: Input <ACL> IP ACL <NAME>設定を<interface>のbindorder <number>に適用できませんでした。

その他のタイプのACLエラー（dot1x ACLのインストール失敗など）

ACL設定がサポートされており、TCAMが規模を超えていないことを確認します。

%ACL_ERRMSG-6-GACL_INFO：スイッチ1 R0/0:fed:GACLではロギングはサポートされていません

GACLにログオプションが設定されている

GACLはログをサポートしていません。GACLからログステートメントを削除する

%ACL_ERRMSG-6-PACL_INFO：スイッチ1 R0/0:fed：ロギングはPACLではサポートされていません

PACLにログオプションが設定されている

PACLはログをサポートしていません。PACLからログステートメントを削除する

%ACL_ERRMSG-3-ERROR: Switch 1 R0/0: fed: Input IPv4 Group ACL implicit_deny:<name>: configuration could not be applied on Client MAC 0000.0000.0000

(dot1x)ACLがターゲットポートに適用されない

ACL設定がサポートされており、TCAMが規模を超えていないことを確認します。

シナリオ：NAT

NATハードウェアの検証については、このページの「Catalyst 9000スイッチでのNATの設定と確認」を参照してください。

NAT Syslog

NAT機能には、ハードウェアリソースのスケールが崩れたときに表示されるsyslogはありません。Cisco Bug ID CSCvz46804は、これらのログを追加する機能拡張として記載されています。

NATの問題が発生していて、ハードウェアリソースの使用状況を確認する場合は、「show platform hardware fed switch active fwd-asic resource tcam utilization」をチェックします（NAT TCAMが枯渇すると、PBR ACL領域が頻繁に使用されます）。

また、ここに記載されている制限に従ってNATを設定したことも確認してください。NATの制限

シナリオ：MPLS

MPLSハードウェア検証については、このページの「Catalyst 9000スイッチでのMPLSの設定と確認」を参照してください。

MPLS Syslog

MPLSラベルなどの特定のリソースが不足すると、SYSLOGメッセージがシステムによって生成されます。

覚えておくべき重要なポイント：

- MPLS LABELはラベルの配置に使用されます。（このリソースは、プレフィックスがローカルCEから学習されたときに消費されます）

- LSPAはラベルインポジションに使用されます。 （このリソースは、プレフィックスがリモートPEから学習されるときに消費されます）

MPLSログメッセージ

定義

回復アクション

%FED_L3_ERRMSG-3-RSRC_ERR：スイッチ1 R0/0: fed:Failed to allocate hardware resource for fib entrydue to hardware resource exhaustion

IPプレフィクス用に予約されたハードウェアの容量が不足している（EMまたはTCAM）

次のいずれかの操作を実行して、ローカルまたはリモートPEによって学習されたプレフィックスの数を減らします。

1. CEでプレフィクスを集約する

2.ラベル割り当てモードをプレフィクス単位からvrf単位に変更する

%FED_L3_ERRMSG-3-mpls_out_of_resource：スイッチ1 R0/0: fed: Out of resource for MPLS LABEL ENTRY。ローカルラベル8205(8192/8192)をハードウェアでプログラムできませんでした。

ローカルラベルの割り当て:MPLSローカルラベル用に予約されたハードウェアの容量が不足しています（EMまたはTCAM）。

ローカルPEで使用されるラベルの数を減らすには、次のいずれかの操作を実行します。

1.ローカルCEまたはローカルPEでプレフィックスを集約する

2.ローカルPEでラベル割り当てモードをプレフィクス単位からvrf単位に変更する

%FED_L3_ERRMSG-3-MPLS_LENTRY_PAUSE：スイッチ1 R0/0: fed: Critical limit reached for MPLS LABEL ENTRY resource.Lentryの作成が一時停止しました。

ローカルラベルの割り当:MPLSローカルラベル用に予約されたハードウェアの容量が不足しています（EMまたはTCAM）。

ローカルPEで使用されるラベルの数を減らすには、次のいずれかの操作を実行します。

1.ローカルCEまたはローカルPEでプレフィックスを集約する

2.ローカルPEでラベル割り当てモードをプレフィクス単位からvrf単位に変更する

%FED_L3_ERRMSG-3-mpls_out_of_resource：スイッチ1 R0/0:fed:MPLS LSPAのリソースが不足しています。ハードウェアでプログラムできませんでした

リモートラベルの割り当て:LSPAリモートラベル用に予約されたハードウェアの空き容量が不足しています

次のいずれかの操作を行って、リモートPEで使用されるラベルの数を減らします。

1.リモートCEまたはリモートPEでプレフィックスを集約する

2.リモートPEでラベル割り当てモードをプレフィクス単位からvrf単位に変更する

シナリオ：QoS

QoSハードウェア検証については、このページの「Catalyst 9000スイッチのQoSハードウェアリソースについて」を参照してください。

QoS Syslog

QoS関連のリソースが不足すると、SYSLOGメッセージがシステムによって生成されます。

QoS関連のsyslogメッセージ

定義

回復アクション

%FED_QOS_ERRMSG-4-TCAM_OVERFLOW：スイッチ1 R0/0: fed: Failed to program TCAM for policy-map ingress_pmap2 on GigabitEthernet1/0/10.

QoSエントリ用に予約されているハードウェア(TCAM)の容量が不足しています

1. 有効な構成またはサポートされている構成があることを確認してください。

2. このドキュメントの残りの部分を確認して、スイッチの現在のスケール使用率と、使用率が高い場合に削減できる手順を検証します。

%FED_QOS_ERRMSG-3-QUEUE_SCHEDULER_HW_ERROR：スイッチ1 R0/0: fed: Failed to configure queue scheduler for GigabitEthernet1/0/27

QoSキュースケジューラのハードウェアへのインストールが失敗しました

1. 設定がサポートされていることを確認します。

2. ご使用のプラットフォームとソフトウェアのバージョンに対応するQoS設定ガイドを確認してください。

9200LONLYの場合：Cisco Bug ID CSCvz54607およびCisco Bug ID CSCvz76172を確認してください。

FED_QOS_ERRMSG-3-QUEUE_BUFFER_HW_ERROR: R0/0: fed: Failed to configure default queue buffer

QoSキューバッファのハードウェアへのインストールが失敗しました

1. 設定がサポートされていることを確認します。

2. ご使用のプラットフォームとソフトウェアのバージョンに対応するQoS設定ガイドを確認してください。

3. Cisco Bug ID CSCvs49401を確認する

関連情報

テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems

『Cisco Catalyst 9200 Series Switches Data Sheet』

『Cisco Catalyst 9300 Series Switches Data Sheet』

Cisco Catalyst 9400シリーズスイッチのデータシート

Cisco Catalyst 9500シリーズスイッチのデータシート

『Cisco Catalyst 9600 Series Switches Data Sheet』

Cisco Catalyst 9500 Architecture White Paper

Cisco Bug ID

Cisco Bug ID CSCvg60292（TCAMの最大ルートにヒットすると、ハッシュテーブルにルートをインストールできない）

Cisco Bug ID CSCvx57822(ハードウェアテーブルには90 %の使用率ウォーターマークが必要)

Cisco Bug ID CSCvs49401

Cisco Bug ID CSCvz54607

Cisco Bug ID CSCvz76172