内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

背景説明

障害シナリオ

インストールモードでのリロード後にスイッチが以前のバージョンで起動する

インストールモードでのアップグレード/リロード後のROMMONモードでの切り替え

バンドルからインストールモードへの変換

インストールモードからバンドルモードへの変換

破損したBinファイル

フラッシュ内のスペースが不十分

スタック障害のシナリオ(V-Mismatch)

スタック1+1変数によるスイッチのROMMONブート

アップグレード時にBinイメージをメンバスイッチの1つにコピー/抽出できない

インストールモードとバンドルモードの制限事項

レガシー要求プラットフォームのコマンド

ROMMONの改善

ROMMON:ROMMONモードでのUSB/TFTPとの間のファイル転送の許可

関連情報

概要

このドキュメントでは、Catalyst 9000シリーズデバイスのアップグレード時に発生する一般的な障害について説明し、回復手順を示します。

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- Catalyst 9000シリーズスイッチのアップグレード方法。

使用するコンポーネント

このドキュメントは、次のハードウェアバージョンに基づいています。

- Catalyst 9000 シリーズ スイッチ.

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認してください。

背景説明

Catalyst 9000スイッチはCisco IOS® XEソフトウェアを使用し、インストールモードとバンドルモードの2つのモードで動作します。

インストールモードは、実行が推奨される新しいモードです。 インストールモードでは、スイッチのブートにpackages.confという名前のパッケージプロビジョニングファイルが使用されます。また、フラッシュドライブにはpackages.confファイルに付属する多数の.pkgファイルがあります。packages.confファイルと.pkgファイルを変更することは推奨されません。

バンドルモードでは、モノリシックCisco IOSイメージ（.binファイル）を使用してスイッチがブートされます。パッケージがバンドルから抽出されてRAMにコピーされるため、バンドルモードはインストールモードよりも多くのメモリを消費します。 Catalyst 9000スイッチは、どちらのモードでも実行できます。

次に、動作モードを確認するための一部のコマンドの出力例を示します。INSTALLモードの場合：

Switch#show version | be Mode

Switch Ports Model                 SW Version        SW Image        Mode

------ ----- -----                 ----------        ----------      ----

* 2    60    C9500-12Q             16.12.4           CAT9K_IOSXE     INSTALL <-------

Switch#show run | inc boot system

boot system bootflash:packages.conf <-------

Switch#show boot

---------------------------

Switch 1

---------------------------

Current Boot Variables:

BOOT variable = flash:packages.conf;    <-------

--snip--

次に、動作モードを確認するための一部のコマンドの出力例を示します。 BUNDLEモードの場合：

Switch#show version | be Mode

Switch Ports Model                  SW Version        SW Image          Mode

------ ----- -----                  ----------        ----------        ----

*    2 60    C9500-12Q              16.12.4           CAT9K_IOSXE       BUNDLE  <-------

Switch#show run | inc boot system

boot system bootflash:cat9k_iosxe.16.12.04.SPA.bin <------- BUNDLE mode .bin image

Switch#show boot

---------------------------

Switch 1

---------------------------

Current Boot Variables:

BOOT variable = bootflash:cat9k_iosxe.16.12.04.SPA.bin; <------- switch set to boot from .bin image

--snip--

障害シナリオ

インストールモードでのリロード後にスイッチが以前のバージョンで起動する

これは、スイッチのブート文が新しいバージョンではなく以前のバージョンを指している場合に発生する可能性があります。これを確認するには、次の手順を実行します。

ステップ 1： 次のコマンドを使用して、ブート変数を確認します  show boot .

Switch#show boot

---------------------------

Switch 1

---------------------------

Current Boot Variables:

BOOT variable = flash:packages.conf;

Boot Variables on next reload:

BOOT variable = flash:packages.conf;

Manual Boot = no

Enable Break = yes

Boot Mode = DEVICE

iPXE Timeout = 0

ステップ 2： コマンドを使用して、現在の.confファイルが属するバージョンを確認します  more flash:packages.conf | include pkg .

Switch#more flash:packages.conf | in pkg

boot rp 0 0 rp_boot cat9k-rpboot.17.03.02a.SPA.pkg

iso rp 0 0 rp_base cat9k-rpbase.17.03.02a.SPA.pkg

iso rp 0 0 rp_daemons cat9k-rpbase.17.03.02a.SPA.pkg

iso rp 0 0 rp_iosd cat9k-rpbase.17.03.02a.SPA.pkg

iso rp 0 0 rp_security cat9k-rpbase.17.03.02a.SPA.pkg

iso rp 0 0 rp_wlc cat9k-wlc.17.03.02a.SPA.pkg

iso rp 0 0 rp_webui cat9k-webui.17.03.02a.SPA.pkg

iso rp 0 0 srdriver cat9k-srdriver.17.03.02a.SPA.pkg

iso rp 0 0 guestshell cat9k-guestshell.17.03.02a.SPA.pkg

boot rp 1 0 rp_boot cat9k-rpboot.17.03.02a.SPA.pkg

iso rp 1 0 rp_base cat9k-rpbase.17.03.02a.SPA.pkg

iso rp 1 0 rp_daemons cat9k-rpbase.17.03.02a.SPA.pkg

iso rp 1 0 rp_iosd cat9k-rpbase.17.03.02a.SPA.pkg

iso rp 1 0 rp_security cat9k-rpbase.17.03.02a.SPA.pkg

iso rp 1 0 rp_wlc cat9k-wlc.17.03.02a.SPA.pkg

iso rp 1 0 rp_webui cat9k-webui.17.03.02a.SPA.pkg

iso rp 1 0 srdriver cat9k-srdriver.17.03.02a.SPA.pkg

iso rp 1 0 guestshell cat9k-guestshell.17.03.02a.SPA.pkg

ステップ 3： ファイルが以前のバージョンを指している場合は、次のコマンドを使用して、フラッシュで正しい.confファイルを確認します dir flash: | include conf   と  more flash:

.conf | include pkg

.

Switch#dir flash: | in conf

81132 -rw- 7773 Jan 5 2021 14:59:34 +00:00 packages.conf

ステップ 4： ブート変数を正しい.confファイルに設定し、スイッチをリブートします。

Switch(config)#boot system flash:packages.conf

Switch#copy run start

Switch#reload

インストールモードでのアップグレード/リロード後のROMMONモードでの切り替え

ステップ 1： スイッチにコンソール接続します。

ステップ 2： フラッシュで.confファイルを確認します。

Switch:dir flash:

ステップ 3： 正しい.confファイルを特定します。

Switch:more flash:packages.conf

ステップ 4： 正しい.confファイルを使用してスイッチをブートします

Switch:boot flash:packages.conf

ヒント：正しいソフトウェアバージョンに対応する.confファイルが見つからない場合は、以前のソフトウェアバージョンに対応する.confファイルを使用してスイッチを起動します。

デバイスが有効なイメージのないROMMONでスタックするシナリオでは、USB経由でスイッチにファイルをコピーするか、TFTP経由でファイルをコピーするオプションがあります。

- 1 つ目のオプション：次のコマンドで USB メモリから直接起動することができます。

boot usbflash0:cat9k_iosxe.16.12.01.SPA.bin

ヒント: USBタイプAポートは、FATファイルシステムでフォーマットされた、128 ～ 8 GBの容量のUSBフラッシュドライブをサポートします（ポート密度が128 MB、256 MB、1 GB、4 GB、8 GBのUSBデバイスをサポート）

- オプション#2:TFTPサーバからのコピーの方がより複雑です。ラップトップをTFTPサーバとして設定し、イーサネットケーブルをデバイスの管理ポートに接続するか、デバイスの管理ポートを動作中のデバイスのネットワークポートに接続する必要があります。次に、TFTPサーバとしてイメージを使用してデバイスを設定します。

tftp-server flash:cat9k_iosxe.16.12.01.SPA.bin

- Windowsファイアウォールやコンピュータアカウントの特権の問題を心配する必要がないように、TFTPサーバとしてルータ/スイッチを使用することをお勧めします。TFTPサーバを設定したら、これをROMMONで設定する必要があります。

DEFAULT_GATEWAY=172.16.0.1

IP_ADDRESS=172.16.0.10

IP_SUBNET_MASK=255.255.255.0

TFTP_SERVER=172.16.0.100

- TFTPサーバにpingして、設定をテストします。

ping 172.16.0.100

- 接続が確立されたら、TFTP上のファイルを直接起動します。

boot tftp://172.16.0.100/cat9k_iosxe.16.12.01.SPA.bin

バンドルからインストールモードへの変換

次の手順を実行して、動作モードをバンドルモードからインストールモードに変換します。

手順

コマンドまたはアクション

目的

手順 1

enable

例：

switch#enable

特権EXECモードを有効にします。

- パスワードを入力します（要求された場合）。

手順 2

show version

例：

switch#show version

動作モードを確認します。

手順 3

show boot

例：

switch#show boot

BOOT変数の内容、CONFIG_FILE変数が指すコンフィギュレーションファイルの名前、BOOTLDR変数の内容、およびコンフィギュレーションレジスタを表示します

手順 4

no boot system

例：

switch(config)#no boot system

スタートアップシステムイメージの指定を削除します。

注:no boot systemコマンドを適用する前に、使用するCisco IOSバージョンの.binファイルがロードされていることを確認してください。

手順 5

boot system switch all flash

例：

switch(config)#boot system switch all flash:packages.conf

スタック内のすべてのスイッチのブート変数を更新します。

手順 6

exit

例：

switch(config)#exit

コンフィギュレーションモードを階層の次に高いモードに戻します。

ステップ7

write memory

例：

switch#write memory

ファイルをコピー元からコピー先にコピーします。

手順 8

install add file flash

例：

switch#install add file flash:cat9k_iosxe.16.12.04.SPA.bin activate commit

または

switch#install add file flash:cat9k_iosxe.16.12.04.SPA.bin activate

switch#install commit

個々のCisco IOS XEソフトウェアパッケージとプロビジョニングファイルを、指定したバンドルから特定の宛先ディレクトリに展開します。

注：アップグレードを1つのステップで完了しない場合は、各ステップに分けることができます

手順 9

reload

例：

この操作では、システムのリロードが必要になる場合があります。  続行しますか[y/n]

デバイスをリロードする前に、リロードするかどうかの確認を求められます。

手順 10

show version

例：

switch#show version

動作モードを確認します。

この例では、従来のrequest platform software package expandの使用方法を示しています コマンドにより、WLC CLI で明確に示されます。

Switch#request platform software package expand file flash:image_name.bin

注：手動抽出プロセスでは、作成されたconfファイルはbin image file_name.confという名前になります。正しいconfファイルを特定し、ブート変数を設定します。

インストールモードからバンドルモードへの変換

次の手順を実行して、動作モードをインストールモードからバンドルモードに変換します。

手順

コマンドまたはアクション

目的

手順 1

enable

例：

switch#enable

特権EXECモードを有効にします。

- パスワードを入力します（要求された場合）。

手順 2

show version

例：

switch#show version

動作モードを確認します。

手順 3

show boot

例：

switch#show boot

BOOT変数の内容、CONFIG_FILE変数が指すコンフィギュレーションファイルの名前、BOOTLDR変数の内容、およびコンフィギュレーションレジスタを表示します

手順 4

no boot system

例：

switch(config)#no boot system

スタートアップシステムイメージの指定を削除します。

注:no boot systemコマンドを適用する前に、使用するCisco IOSバージョンの.binファイルがロードされていることを確認してください。

手順 5

boot system switch all flash

例：

switch(config)#boot system switch all flash:cat9k_iosxe.16.12.04.SPA.bin

スタック内のすべてのスイッチのブート変数を更新します。

手順 6

exit

例：

switch(config)#exit

コンフィギュレーションモードを階層の次に高いモードに戻します。

ステップ7

write memory

例：

switch#write memory

ファイルをコピー元からコピー先にコピーします。

手順 8

手順 9

reload

例：

switch#reload

デバイスをリロードする前に、リロードするかどうかの確認を求められます。

手順 10

show version

例：

switch#show version

動作モードを確認します。

破損したBinファイル

これを回避するには、ソフトウェアのインストール操作を実行する前にmd5チェックサム値を確認します。 md5チェックサム値が一致しない場合は、binファイルをフラッシュメモリに再度コピーします。

Switch#verify /md5 flash:

.bin

フラッシュ内のスペースが不十分

これを回避するには、ソフトウェアをインストールする前にソフトウェアのクリーン操作を実行します。ソフトウェアクリーンのコマンド構文は、スイッチが現在オンになっているコードのバージョンによって異なります。

16.6.3以前の場合：

Switch#request platform software package clean

16.6.4以降の場合

Switch#install remove inactive

スタック障害のシナリオ(V-Mismatch)

Vミスマッチが発生した場合は、次のコマンド出力に示すように、スイッチにインストールされているソフトウェアとアクティブなソフトウェアが異なっていることを意味します。

switch#show switch

Switch/Stack Mac Address : 08ec.f5e1.8f80 - Local Mac Address

Mac persistency wait time: Indefinite

H/W   Current

Switch#    Role    Mac Address     Priority Version  State

-------------------------------------------------------------------------------------

*1        Active   08ec.f5e1.8f80     10     V01     Ready

2        Member   701f.5300.fa00     15     V01     V-Mismatch   <--- Indicates a version mismatch

インストールモードの場合は、auto-upgradeコマンドを使用してこの問題を解決できます。 自動アップグレード機能の目的は、スイッチを互換性のあるソフトウェアイメージにアップグレードして、スイッチをスイッチスタックに参加できるようにすることです。 新しいスイッチがスイッチスタックに参加しようとすると、アクティブスイッチが互換性チェックを実行します。各スタックメンバーは、互換性チェックの結果をアクティブスイッチに送信します。アクティブスイッチは、その結果を使用して、スイッチがスイッチスタックに参加できるかどうかを判断します。新しいスイッチのソフトウェアがスイッチスタックと互換性がない場合、新しいスイッチはバージョン不一致(VM)モードになります。現在のスイッチスタックで自動アップグレード機能が有効になっている場合、アクティブスイッチは、互換性のあるスタックメンバにインストールされている同じソフトウェアイメージを使用して、新しいスイッチを自動的にアップグレードします。ソフトウェアの不一致が検出されてから数分で自動アップグレードが開始されます。

自動アップグレードを有効にするには、  software auto-upgrade enable   グローバルコンフィギュレーションコマンドを使用します。

注：自動アップグレードはデフォルトで無効になっています。自動アップグレード機能は、バンドルモードでは使用できません。スイッチスタックはインストールモードで動作する必要があります。

バンドルモードの場合は、次の手順を実行してください。

ステップ 1：スタックから不一致のスイッチを取り外します。

ステップ 2： 正しいバージョンにアップグレードします。

ステップ 4： ブート変数を正しい.binファイルに設定し、設定を保存します。

ステップ 5： スイッチの電源を切り、スタックケーブルを接続して、スイッチの電源を入れます。

スタック1+1変数によるスイッチのROMMONブート

デバイスに次のログが表示される場合に、この状態を識別できます。

switch:boot

attempting to boot from [flash:packages.conf]

Located file packages.conf

##########################################################################################################################

Validate packages: SHA-1 hash:

calculated 550C9730:667B2788:DD6F6B06:D0FFA819:01A315DA

expected 550C9730:667B2788:DD6F6B06:D0FFA819:01A315DA

Both links down, not waiting for other switches

Switch number is 2

Chassis 2 reloading, reason - Active/standby selection failed in 1+1 Mode                  <<<<<<

Feb 19 20:06:55.572 FP0/0: %PMAN-5-EXITACTION: Process manager is exiting: reload fp action requested

Feb 19 20:06:57

Initializing Hardware...

復旧：

ステップ 1：Stack 1+1変数の設定を解除します。

Switch:unset STACK_1_1

ステップ 2： Stack 1+1ブートローダ変数が設定されていない場合は、   boot  コマンドを発行して、スイッチに設定されているブート変数からスイッチをブートできるようにします。

switch:boot

##########################################################################################################################

Validate packages: SHA-1 hash:

calculated 550C9730:667B2788:DD6F6B06:D0FFA819:01A315DA

expected 550C9730:667B2788:DD6F6B06:D0FFA819:01A315DA

Both links down, not waiting for other switches

Switch number is

アップグレード時にBinイメージをメンバスイッチの1つにコピー/抽出できない

イメージがメンバスイッチにコピーされるときに、エラーが発生する場合があります。

Preparing install operation ...

[1]: Copying software from active switch 1 to switch 2

[2]: % Failed to copy file flash:cat9k_iosxe.17.03.03.SPA.bin from active switch 1 to switch 2,

operation aborted

復旧：

ステップ 1： コピーが失敗したメンバーのフラッシュをチェックします。十分な空き領域があるか、またはフラッシュが破損しているかを確認します。

ステップ 2： 十分なスペースがない場合は、ファイルを削除して、十分なスペースが使用可能であることを確認します。

ステップ 3： 空き容量があってもコピーされない場合は、メンバスイッチのフラッシュドライブをフォーマットします。

Switch#format flash-1:

ステップ 4： 十分な空き領域が確保されるか、フラッシュが回復したら、アップグレードを実行します

ステップ 5： フォーマット後でも同じスイッチで同じエラーが発生する場合は、スイッチのフラッシュの問題をトラブルシューティングします。

注：リリース固有の詳細な手順については、アップグレードを計画しているバージョンのリリースノートを参照してください。

インストールモードとバンドルモードの制限事項

インストールモードとバンドルモードの動作には、次の制限があります。

- インストールモードでのUSBドライバまたはTFTPからのブートはサポートされていません。

- バンドルモードでスイッチをブートすると、パッケージがバンドルから抽出されてRAMにコピーされるため、インストールモードよりも多くのメモリが消費されます。

- 自動アップグレード機能はデフォルトで無効になっており、バンドルモードでは使用できません。

レガシー要求プラットフォームのコマンド

このセクションでは、  request platform  9500および9300ではサポートされています。

- この方式は、Cisco Catalyst 9000スイッチでは推奨されません。前述の方法のいずれかを使用してください。

- これらのコマンドは16.10.1で廃止されたため、installコマンドを使用することをお勧めします。

- 最も重要な3つのコマンドを次に示します(さらに多くのオプションがありますが、  install   コマンドを使用します)。

拡張

- このコマンドは、指定した任意の.binファイルを取得し、.pkgファイルを抽出します。

Switch#request platform software package expand switch all file flash:cat9k_iosxe.16.09.02.SPA.bin

- デバイスがバンドルモードで動作している場合。最初に expand コマンドを実行してから、boot ステートメントを packages.conf に変更し、リロードしてインストールモードにします。

インストール

- すでにインストールモードになっている場合は、このコマンドを使用して別のバージョンに移行します。

request platform software package install switch all file flash:test auto-copy new

clean

- 「install remove inactive」と同じことを行います。

request platform software package clean

ROMMONの改善

次の3つのROMMON拡張機能は、Cisco IOS XEバージョン16.12.Xから利用できます

- show romvar  -  ROMMON変数をダンプする新しいCLIコマンド（ROMMONでの「set」コマンドに相当）

- ROMMONモードからファイルを表示する機能

- show bootlog — ROMMONアップグレードログがキャプチャされ、Cisco IOSモードとROMMONモードの両方から使用できるようになります。

注：この機能はデフォルトで有効になっています。機能セットを無効にするには   ROMMON_BOOT_LOG_DISABLE=1 ROMMONプロンプトで

C9200L#show romvar

----------------------------------

ROMMON variables for Active Switch

----------------------------------

AUTOBOOT_COUNT="0"

AUTOBOOT_STATE="0"

BAUD="9600"

BOOT="tftp://chinmoha/pol.bin;"

BOOT64="flash:quake.itb.ssa.181009"

BOOT_LOADER_UPGRADE_DISABLE="yes"

BOOT_PARAM="ip=172.16.0.230::172.16.0.1:255.255.0.0:vore:eth0:on DEBUG_CONF= REAL_MGMTE_DEV="

CFG_MODEL_NUM="C9200L-48T-4X-E"

CLEI_CODE_NUMBER="INM6H00ARA"

DEFAULT_GATEWAY="172.16.0.1"

DEFAULT_ROUTER="172.16.0.1"

ENABLE_BREAK="yes"

IP_ADDRESS="172.16.0.230"

IP_MASK="255.255.0.0"

IP_SUBNET_MASK="255.255.0.0"

LICENSE_BOOT_LEVEL="network-essentials,all:C9200L-48;"

MAC_ADDR="70:B3:17:2E:1C:80"

MANUAL_BOOT="yes"

MODEL_NUM="C9200L-48T-4X"

MODEL_REVISION_NUM="29"

MOTHERBOARD_ASSEMBLY_NUM="73-19242-03"

MOTHERBOARD_REVISION_NUM="04"

MOTHERBOARD_SERIAL_NUM="JAE22370MLD"

ROMMON_AUTOBOOT_ATTEMPT="3"

ROMMON_BOARDID="0x315"

ROMMON_BOARDREV="0x4"

ROMMON_BOOT_LOG="1"             ---> boot log is enabled (default)

STANDALONE="1"

SWITCH_NUMBER="1"

SYSTEM_SERIAL_NUM="JAE22370MLD"

TAN_NUM="68-101384-01"

TEMPLATE="advanced"

TFTP_SERVER="172.16.0.25"

USB_DB_INFO="73-18785-03A0JAE22410UH0"

VERSION_ID="PPC"

ABNORMAL_RESET_COUNT="0"

BSI="0"

RANDOM_NUM="966540990"

C9200L#show bootlog switch active r0

=========================================================

//// ROMMMON Boot up log start ////

System Bootstrap, Version 99.2, DEVELOPMENT SOFTWARE

Compiled Wed 12/12/2018 14:56:53 by chinmoha

Copyright (c) 2018 by Cisco Systems, Inc.

Current ROMMON image : Primary

C9200L-48T-4X platform with 2097152 Kbytes of main memory

switch: boot: attempting to boot from [tftp://chinmoha/pol_try.bin]

Filename     : /chinmoha/pol_try.bin

IpAddress    : 172.16.0.230

TftpServer   : 172.16.0.25

TftpBlkSize  : 1468

*

File Size    : 349275061

//// ROMMMON Boot up log end ////

==========================================================

[    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0

[    0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset

[    0.000000] Initializing cgroup subsys cpu

[    0.000000] Initializing cgroup subsys cpuacct

[    0.000000] Linux version 4.4.155 (xelinux@xe-linux-bld1) (gcc version 5.3.0 (GCC) ) #1 SMP Thu Dec 13 00:46:18 PST 2018

[    0.000000] Boot CPU: AArch64 Processor [410fd034]

[    0.000000] Cisco Package: start=0xa2000000

[    0.000000] Cisco Package: size=0x12b02000

[    0.000000] Cisco Package at 0xffffffc022000000 (313532416 bytes)

[    0.000000] crashkernel reserved: 0x00000000fde00000 - 0x00000000ffe00000 (32 MB)

[    0.000000] cma: Reserved 128 MiB at 0x00000000f0000000

[    0.000000] On node 0 totalpages: 524229

[    0.000000]   DMA zone: 8192 pages used for memmap

[    0.000000]   DMA zone: 0 pages reserved

[    0.000000]   DMA zone: 524229 pages, LIFO batch:31

[    0.000000] PERCPU: Embedded 15 pages/cpu @ffffffc07ffa3000 s24472 r8192 d28776 u61440

[    0.000000] pcpu-alloc: s24472 r8192 d28776 u61440 alloc=15*4096

[    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3

[    0.000000] Detected VIPT I-cache on CPU0

[    0.000000] CPU features: enabling workaround for ARM erratum 845719

[    0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 516037

--snip--

ROMMON:ROMMONモードでのUSB/TFTPとの間のファイル転送の許可

これらのコマンドは、ROMMONモードでUSB/TFTPとの間で送受信を行う場合に便利です。

重要：これらのコマンドは、Cisco IOS XE 17.1.1から使用できます

switch: copy ?

usage:

copy

switch:

switch: dir

usage:

dir <path-to-directory>

supported filesystem(s):

flash: ro flash

bootflash: ro system partition

usbflash0: rw front-panel USB

usbflash1: rw back-panel USB

switch: dir flash:

Size       Attributes Name

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

—snip—

616          -rw-     vlan.dat

4096         drw-     tech_support

835079148    -rw-     cat9k_iosxe.17.01.01.SPA.bin

910498192    -rw-     cat9k_iosxe.BLD_POLARIS_DEV_LATEST_20191212_030414_2.SSA.bin

9307         -rw-     cat9k_iosxe.BLD_POLARIS_DEV_LATEST_20180819_200912_2.SS.conf

—snip—

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

switch: copy flash:vlan.dat usbflash0:

Using Destination file path: usbflash0:vlan.dat

Reading :        616

Writing :        616

switch:

switch: dir usbflash0:

Size       Attributes Name

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

—snip—

880878448    -rw-     cat9k_iosxe.sh_tech_cts

835079148    -rw-     cat9k_iosxe.17.01.01.SPA.bin

4096         -rw-     ._cat9k_iosxe.17.01.01.SPA.bin

910498192    -rw-     cat9k_iosxe.BLD_POLARIS_DEV_LATEST_20191212_030414_2.SSA.bin

616          -rw-     vlan.dat

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

関連情報

- Catalyst 9000スイッチがスイッチにブートする場合：スタック1+1変数によるプロンプト

- Cisco IOS XE Catalyst 9000スイッチアップグレードガイド

- 『In-Service Software Upgrade (ISSU) on Catalyst 3850, Catalyst 9000 series switches』

- インストール モードとバンドル モード

- シスコテクニカルサポートおよびダウンロード