内容

はじめに

背景説明

Cisco IOS XE ソフトウェア サポート

推奨事項

ソフトウェアの推奨事項に関するよくある質問（FAQ）

ソフトウェア メンテナンス アップグレード（SMU）および Engineering Special（ES）

関連情報

はじめに

このドキュメントでは、Catalyst 9000 シリーズ エンタープライズ スイッチング プラットフォーム用の安定したソフトウェアリリースを見つける方法について説明します。

背景説明

このドキュメントの情報は、すべてを網羅したものではなく、特に大規模な展開/アップグレードの場合の一般的なガイドとなることを目的としています。これらの推奨事項以外に、新しいソフトウェア機能やハードウェアを利用するためにリリースを実行する必要がある場合は、可能な限り、拡張メンテナンス（EM）リリーストレインを選択することを推奨します。

- Software-Defined Access（SDA）を使用する場合は、こちらから入手可能な製品互換性マトリックスを参照してください。

- Cisco Catalyst 1000/2960/3560/CDB/4500、Catalyst 3650/3850、および Catalyst 6500/6800 シリーズ スイッチに関するソフトウェアの推奨事項については、このページを参照してください。

- Cisco Catalyst 9800 シリーズ ワイヤレス コントローラに関するソフトウェアの推奨事項については、このページを参照してください。

Cisco IOS XE ソフトウェア サポート

各Cisco IOS® XEソフトウェアリリースは、標準サポートリリースまたは拡張サポートリリースのいずれかに分類されます。

標準サポートリリース：リビルドをスケジュールした状態での、お客様向け出荷開始(FCS)から12ヵ月のサポート継続期間。例として、Cisco IOS XE ソフトウェアリリース 17.7、17.8、17.10、および 17.11 があります。

拡張サポートリリース：リビルドがスケジュールされた顧客配布(FCS)から48ヵ月のサポート期間が継続されます。例として、Cisco IOS XEソフトウェアリリース17.9、および17.12があります

注：後続の3つ目のリリース（たとえば、Cisco IOS XEソフトウェアリリース17.3、17.6、17.9、17.12、および17.15）はすべて拡張サポートリリースです。

標準サポートリリースはサポートの有効期間が大幅に短く、拡張サポートリリースはリビルドやバグ修正のスケジュールが長くなるので、可能な限り拡張サポートリリースを使用し続けることをお勧めします。

推奨事項

ここに記載されている推奨事項は2025年5月現在のものです。また、必要に応じて定期的に更新されます。

製品ファミリ

製品の詳細

推奨されるCisco IOS XEリリース

Catalyst 9200

C9200CX（すべてのモデル）

17.9.6a

17.12.5

C9200L（すべてのモデル）

17.9.6a

17.12.5

C9200（すべてのモデル）

17.9.6a

17.12.5

Catalyst 9300

9300L（すべてのモデル）

17.9.6a

17.12.5

C9300X (すべてのモデル)

17.9.6a

17.12.5

C9300LM（すべてのモデル）

17.9.6a

17.12.5

C9300（全モデル）

17.9.6a

17.12.5

Catalyst 9400

C9400-SUP-1、C9400-SUP-1XL、および C9400-SUP-1XL-Y

17.9.6a

17.12.5

C9400X-SUP2（XL）

17.9.6a

17.12.5

Catalyst 9500

C9500（すべてのモデル）

17.9.6a

17.12.5

C9500X（C9500X-28C8D）

17.9.6a

17.12.5

Catalyst 9600

C9600（C9600-SUP-1）

17.9.6a

17.12.5

C9600X-SUP2

17.9.6a*

17.12.5

注:*新しいハードウェアについては、シスコソフトウェアダウンロードページに記載されている互換性のあるソフトウェアリリースを選択してください。

- 9500Xおよび9600X Stackwise仮想機能は、17.10.1以降のバージョンで使用できます。

- 新しいハードウェアの場合は、可能であれば拡張サポートリリースを選択することを推奨します。

ソフトウェアの推奨事項に関するよくある質問（FAQ）

質問：このページに推奨バージョンのコードが表示されているものの、その特定のスイッチモデルでダウンロードできない場合は、どうすればよいですか。

回答：

- Catalystスイッチを起動すると、ハードウェアが起動される前にリリースされたソフトウェアの以前のバージョンをサポートしていない可能性があります。その特定のプラットフォームに関して実際にダウンロード可能なソフトウェアを必ず確認してください。

- 他のプラットフォームのページから何らかのバージョンのコードをダウンロードして、デバイスにインストールしようとしないでください.特定の製品ページから入手可能なソフトウェアは、この推奨リリースのページよりも優先されます。

- このような状況では、記事の右側にあるフィードバック機能を使用して通知してください。このページを最新の状態に保つためにあらゆる努力を払っていますが、場合によっては（新しいプラットフォームリリースなど）、このページの推奨事項が少し遅れることがあります。

ソフトウェア メンテナンス アップグレード（SMU）および Engineering Special（ES）

場合によっては、ソフトウェア メンテナンス アップグレード（SMU）または Engineering Special（ES）ビルドを通じて、重大なバグの修正を利用できます。

- ソフトウェア メンテナンス アップグレード（SMU）は、システムにインストールしてパッチ修正やセキュリティ解決をリリースされたイメージに提供できるパッケージです。SMU パッケージはリリースごとおよびコンポーネントごとに提供され、プラットフォームに固有です。 SMU は、拡張メンテナンスリリースでのみ、親ソフトウェアリリースのライフサイクル全体にわたってサポートされます。

- Engineering Special（ES）ビルドは、期間限定で展開することが意図されており、CCO（Cisco.com）では利用できません。 次のメンテナンスリビルドが Cisco.com で利用可能になりしだい、それに移行することをお勧めします。  Engineering Special ビルドは、シスコ カスタマー エクスペリエンス（CX）およびビジネスユニット（BU）によって完全にサポートされます。

ご使用の環境に固有の問題が発生し、その問題が既存の Cisco.com リリースでまだ修正されていない場合は、シスコ カスタマー エクスペリエンス（CX）に連絡して SMU または ES の可能性があるか調査してください。

関連情報

シスコサポートおよびダウンロード

Cisco IOS XE 16 - リリースノート - シスコ

Cisco IOS XE 17 - リリースノート - シスコ

『End-of-Sale and End-of-Life Announcement for the Cisco IOS XE 16.6.x』

『End-of-Sale and End-of-Life Announcement for the Cisco IOS XE 16.9.x』

Cisco IOS XE 16.12.x の販売終了とサポート終了のご案内

Cisco IOS XE 17.3.x の販売終了とサポート終了のご案内

『End-of-Sale and End-of-Life Announcement for the Cisco IOS XE 17.6.x』

Cisco IOS XE 17.9.xの販売終了およびサポート終了通知