内容

潜在的なメモリリーク

ICSeverity

影響

説明

Syslogメッセージ

メッセージサンプル

製品ファミリ

正規表現

推奨事項

コマンド

潜在的なメモリリーク

ICSeverity

4 – 警告

影響

メモリリークはデバイスのクラッシュにつながる可能性があります。

説明

プロセスのメモリ使用量が時間の経過とともに増加し、解放されない場合、最終的にオペレーティングシステムのメモリ不足が発生する可能性があります。システムのメモリが不足すると、クラッシュする可能性があります。不具合の確認Cisco Bug ID CSCsw33723 を参照してください。警告のしきい値は90 %です。

Syslogメッセージ

PLATFORM-4-ELEMENT_WARNING

メッセージサンプル

Apr 10:10:10 <<ipaddress>> %PLATFORM-4-ELEMENT_WARNING: Switch 1 R0/0: smand:  1/RP/0: Used Memory value 91% exceeds warning level 90% THIS IS A SAMPLE MESSAGE

製品ファミリ

- Cisco Catalyst 9200 シリーズ スイッチ

- Cisco Catalyst 9300 シリーズ スイッチ

- Cisco Catalyst 9400 シリーズ スイッチ

- Cisco Catalyst 9500 シリーズ スイッチ

- Cisco Catalyst 9600 シリーズ スイッチ

- Cisco Catalyst 9500Hシリーズスイッチ

- Cisco Catalyst 9800 シリーズ ワイヤレス コントローラ

- クラウドでのCisco Catalyst 9800ワイヤレスコントローラ

- Cisco 4000 シリーズ サービス統合型ルータ

- Cisco ASR 1000 シリーズ アグリゲーション サービス ルータ

正規表現

N/A

推奨事項

長い出力でコマンドを実行することは避けてください。コマンドtest platform software process exit shell-manager RP active statelessを使用して、コマンドを定期的に再起動しても安全です。一時的な救済が提供されない場合は、デバイスをリロードする必要があります。ただし、根本的な状態が依然として存在するため、恒久的な解決策は、ソフトウェアを修正済みリリースにアップグレードすることです。

コマンド

#show version

#show platform software process list RP active name smand