内容

概要

はじめに

要件

使用するコンポーネント

表記法

Cisco Catalyst 6500 シリーズ Supervisor Engine 720

サポート対象カードと最低限のソフトウェア要件

Cisco Catalyst 6500 シリーズ Supervisor Engine 32

サポート対象カードと最低限のソフトウェア要件

Cisco Catalyst 6500 Supervisor Engine 32 PISA

サポート対象カードと最低限のソフトウェア要件

Cisco Catalyst 6500 シリーズ Supervisor Engine 2

サポート対象カードと最低限のソフトウェア要件

Gigabit Interface Converter（GBIC; ギガビット インターフェイス コンバータ）

サポート対象モジュールと最低限のソフトウェア要件

10 ギガビット イーサネット スイッチング モジュール

サポート対象スーパーバイザ エンジンと最低限のソフトウェア要件

10/100/1000 イーサネット スイッチング モジュール

サポート対象スーパーバイザ エンジンと最低限のソフトウェア要件

10/100/1000 イーサネット スイッチング モジュールの機能

ファスト イーサネット スイッチング モジュール

サポート対象スーパーバイザ エンジンと最低限のソフトウェア要件

イーサネット/ファスト イーサネット（10/100）スイッチング モジュール

サポート対象スーパーバイザ エンジンと最低限のソフトウェア要件

イーサネット スイッチング モジュール

サポート対象スーパーバイザ エンジンと最低限のソフトウェア要件

関連情報

概要

このドキュメントでは、Cisco Catalyst スイッチ、スーパーバイザ エンジン モジュール、およびラインカードの関係について説明しています。

はじめに

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

使用するコンポーネント

使用するスーパーバイザ モジュールとラインカードの組み合わせが、稼働させるソフトウェアのバージョンでサポートされていることを確認します。ソフトウェアの互換性は、Software Advisor（登録ユーザ専用）ツールを使用して確認できます。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

Cisco Catalyst 6500 シリーズ Supervisor Engine 720

Supervisor Engine 720 の機能は次のとおりです。

- 統合型 720 Gbps スイッチ ファブリック

- 64-MB ブートフラッシュ デバイスあるいは 512 MB コンパクトフラッシュ カード搭載のコンパクト フラッシュ アダプタ（WS-CF-UPG=）：

- 64 MB ブートフラッシュ デバイス（sup-bootflash:）すべてのリリースでサポート

- WS-CF-UPG=（sup-bootdisk）：Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.2(18)SXE5 以降および Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.2(18)SXF 以降でサポート

サポート対象カードと最低限のソフトウェア要件

この表では、スーパーバイザ モジュールを、サポート対象のポリシー フィーチャ カード、MSFC カード、および最低限のソフトウェア要件とともに掲載しています。

Product

サポート対象カード

最低限のソフトウェア バージョン

WS-SUP 720

512 MB DRAM 搭載の PFC 3A、512 MB DRAM および 64 MB ブートフラッシュ搭載の MSFC3

12.2(14)SX

WS-SUP720-3B

512 MB DRAM 搭載の PFC3B、512 MB DRAM および 64 MB ブートフラッシュ搭載の MSFC3

12.2(17d)SXB1

WS-SUP720-3BXL

1 GB DRAM 搭載の PFC 3BXL、1GB DRAM および 64 MB ブートフラッシュ搭載の MSFC3

12.2(17b)SXA

VS-S720-10G-3C

PFC3C 搭載の Supervisor Engine 720-10GE

12.2(33)SXH

VS-S720-10G-3CXL

PFC3CXL 搭載の Supervisor Engine 720-10GE

12.2(33)SXH

WS-SUP720-3Bメモリを、スーパーバイザエンジン720では1 GB DRAM、MSFC3では1 GB DRAMにアップグレードできます。メモリをアップグレードするには、スーパーバイザエンジン720、MSFC3、およびDFC3搭載のスイッチングモジュールをアップグレードします。

メモリ アップグレードについての詳細は、『Supervisor Engine 720 スイッチ プロセッサとルート プロセッサのメモリ インストール メモ』を参照してください。

Cisco Catalyst 6500 シリーズ Supervisor Engine 32

このスーパーバイザ エンジンでは次の機能の一部がサポートされていません。

- Supervisor Engine 32 では Cisco IOS SLB がサポートされていません。

- 出力マルチキャスト リプリケーション

- マルチキャスト レプリケーション モード検出

- すべてのファブリック設定コマンド

サポート対象カードと最低限のソフトウェア要件

この表では、スーパーバイザ モジュールを、サポート対象のポリシー フィーチャ カード、MSFC カード、および最低限のソフトウェア要件とともに掲載しています。

Product

サポート対象カード

最低限のソフトウェア バージョン

WS-SUP32-10GE-3B

IP BASE SSH LAN ONLY イメージ用 256 DRAM、その他すべてのイメージ用 512 MB RAM、256 MB ブートフラッシュ搭載の PFC 3B10 ギガビット イーサネット ポート、64 MB ブートフラッシュ搭載の MSFC2A

12.2(18)SFX

WS-SUP32-GE-3B

IP BASE SSH LAN ONLY イメージ用 256 DRAM、その他すべてのイメージ用 512 MB RAM、256 MB ブートフラッシュ搭載の PFC 3B64 MB ブートフラッシュ搭載の MSFC2A

12.2(18)SFX

ハードウェアについては、『Catalyst 6500 シリーズ スイッチスーパーバイザ エンジン ガイド』を参照してください。

Cisco Catalyst 6500 Supervisor Engine 32 PISA

Supervisor Engine 32 PISA では、次の機能が提供されます。

- 詳細なパケット検査とアプリケーション認識

- プログラム可能なアーキテクチャ

- 統合されたセキュリティ

- ハイ アベイラビリティ

- 拡張された管理性

- スロットの効率性

- 優れたトラフィック管理

サポート対象カードと最低限のソフトウェア要件

Product

サポート対象カード

最低限のソフトウェア バージョン

WS-S32-GE-PISA

8 ポート ギガビット イーサネットと PFC3B 搭載の Supervisor Engine 32 PISA

Cisco IOS® ソフトウェア リリース 12.2(18)ZY

WS-S32-10GE-PISA

2 ポート 10 ギガビット イーサネットと PFC3B 搭載の Supervisor Engine 32 PISA

Cisco IOS® ソフトウェア リリース 12.2(18)ZY

Cisco Catalyst 6500 シリーズ Supervisor Engine 2

サポート対象カードと最低限のソフトウェア要件

この表では、スーパーバイザ モジュールを、サポート対象のポリシー フィーチャ カード、MSFC カード、および最低限のソフトウェア要件とともに掲載しています。

Product

サポート対象カード

最低限のソフトウェア バージョン

WS-X6K-S2U-MSFC2

256 MB DRAM および 32 MB のブートフラッシュ搭載の PFC2、256 MB DRAM 搭載の MSFC2

12.2(17d)SXB

WS-X6K-S2-MSFC2

256 MB DRAM および 32 MB のブートフラッシュ搭載の PFC2、256 MB DRAM 搭載の MSFC2

12.2(17d)SXB

Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.2SX で WS-X6K-S2-MSFC2 を使用するには、メモリをアップグレードします。

- MSFC2 DRAM をアップグレードするには、『Catalyst 6000 ファミリ MSFC/MSFC2 DRAM アップグレード インストレーション ノート』を参照してください。

- Supervisor Engine 2 DRAM をアップグレードするには、『Catalyst 6000 ファミリ Supervisor Engine 2 DRAM アップグレード インストレーション ノート』を参照してください。

- Supervisor Engine 2 ブートフラッシュをアップグレードするには、『Catalyst 6500 シリーズ Supervisor Engine 2 ブート ROM とブートフラッシュ デバイス アップグレード インストレーション ノート』を参照してください。

注：スーパバイザエンジン2は、Cisco IOSソフトウェアリリース12.2(17d)SXB以降でサポートされているすべてのGBICをサポートしています。

Gigabit Interface Converter（GBIC; ギガビット インターフェイス コンバータ）

サポート対象モジュールと最低限のソフトウェア要件

Product

最低限のソフトウェア バージョン

WDM-GBIC-REC

12.2(18)SXE

DWDM-GBIC

12.2(17a)SX

CWDM-GBIC

12.2(14)SX

WS-G5483

12.2(14)SX

WS-5484

12.2(14)SX

WS-5486

12.2(14)SX

WS-5487

12.2(14)SX

10 ギガビット イーサネット スイッチング モジュール

サポート対象スーパーバイザ エンジンと最低限のソフトウェア要件

Product

サポート対象スーパーバイザ エンジン

最低限のソフトウェア バージョン

WS-X6748-SFP

SUP720

12.2(17d)SXB

WS-X6724-SFP

SUP720

12.2(17a)SX

WS-X6816-GBIC

SUP 720 SUP 2

SUP720 に 12.2(14)SX、SUP 2 に 12.2(17d)SXB

WS-X6516A-GBIC

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(14)SX、12.2(18)SXF、12.2(17d)SXB

WS-6516-GBIC

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(14)SX、12.2(18)SXF、12.2(17d)SXB

WS-X6416-GBIC

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(14)SX、12.2(18)SXF、12.2(17d)SXB

WS-X6416-GE-MT

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(14)SX、12.2(18)SXF、12.2(17d)SXB

WS-X6316-GE-TX

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(14)SX、12.2(18)SXF、12.2(17d)SXB

WS-6408A-GBIC

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(14)SX、12.2(18)SXF、12.2(17d)SXB

WS-6408-GBIC

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(14)SX、12.2(18)SXF、12.2(17d)SXB

10/100/1000 イーサネット スイッチング モジュール

サポート対象スーパーバイザ エンジンと最低限のソフトウェア要件

Product

サポート対象スーパーバイザ エンジン

最低限のソフトウェア バージョン

WS-X6748-GE-TX

SUP 720

12.2(17a)SX

WS-X6548-GE-TX

SUP 720 SUP 32

12.2(17a)SX、12.2(17d)SXB、12.2(18)SX

WS-X6548V-TX

SUP 32、SUP 2

12.2(18)SXF、12.2(17d)SXB

WS-X6548-GE-45AF

SUP 2

12.2(17d)SXB

WS-X6148-GE-TX

SUP720、SUP32、SUP 2

12.2(18)SXF、12.2(18)SXF、12.2(18)SXF 2

WS-X6148-GE-45AF

SUP720、SUP32、SUP 2

12.2(18)SXF、12.2(18)SXF、12.2(18)SXF 2

WS-X6148V-GE-TX

SUP720、SUP32

12.2(17a)SX、12.2(17d)SXB、12.2(18)SX

WS-X6516-GE-TX

SUP720、SUP32、SUP 2

12.2(14)SX、12.2(18)SXF、12.2(17d)SXB

10/100/1000 イーサネット スイッチング モジュールの機能

- ISL トランキング

- ジャンボ フレーム

- 802.1Q トンネリング

- トラフィック ストーム制御

ファスト イーサネット スイッチング モジュール

サポート対象スーパーバイザ エンジンと最低限のソフトウェア要件

Product

サポート対象スーパーバイザ エンジン

最低限のソフトウェア バージョン

WS-X6148-FE-SFP

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(18)SXF 12.2(18)SXF 12.2(18)SXF2

WS-6524-100FX-MM

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(14)SX、12.2(18)SXF、12.2(17d)SXB

WS-X6324-100FX-SM

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(14)SX、12.2(18)SXF、12.2(17d)SXB

WS-X6324-100FX-MM

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(14)SX、12.2(18)SXF、12.2(17d)SXB

WS-6224-100FX-MT

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(14)SX、12.2(18)SXF、12.2(17d)SXB

イーサネット/ファスト イーサネット（10/100）スイッチング モジュール

サポート対象スーパーバイザ エンジンと最低限のソフトウェア要件

Product

サポート対象スーパーバイザ エンジン

最低限のソフトウェア バージョン

WS-X6548-RJ-45

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(14)SX、12.2(18)SXF、12.2(17d)SXB

WS-6148X2-RJ-21

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(14)SX、12.2(18)SXF、12.2(17d)SXB

WS-X6148X2-RJ-45

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(18)SXF3、12.2(18)SXF3、12.2(18)SXF3

WS-X6148X2-45AF

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(18)SXF3、12.2(18)SXF3、12.2(18)SXF3

WS-X6196-RJ-21

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(18)SXF3、12.2(18)SXF3、12.2(18)SXF3

WS-X6196-21AF

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(18)SXF3、12.2(18)SXF3、12.2(18)SXF3

WS-X6348-RJ-45

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(14)SX、12.2(18)SXF、12.2(17d)SXB

WS-X6348-RJ-45V

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(14)SX、12.2(18)SXF、12.2(17d)SXB

WS-X6348-RJ-21V

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(14)SX、12.2(18)SXF、12.2(17d)SXB

WS-X6248-RJ-45

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(14)SX、12.2(18)SXF、12.2(17d)SXB

WS-X6248-TEL

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(14)SX、12.2(18)SXF、12.2(17d)SXB

WS-X6148A-RJ-45

SUP 720 SUP 32

12.2(18)SXF

WS-X6148A-45AF

SUP 720 SUP 32

12.2(18)SXF

WS-X6148-RJ-45

SUP 720 SUP 32

12.2(17d)SXB、12.2(18)SXF

WS-X6148-RJ-45V

SUP 32、SUP 2

12.2(18)SXF、12.2(17d)SXB

WS-X6148-45AF

SUP 2

12.2(17d)SXB

WS-X6148-RJ-21

SUP 720 SUP 32

12.2(17d)SXB、12.2(18)SXF

WS-X6148-RJ-21V

SUP 32、SUP 2

12.2(18)SXF、12.2(17d)SXB

WS-X6148-21AF

SUP 2

12.2(17d)SXB

イーサネット スイッチング モジュール

サポート対象スーパーバイザ エンジンと最低限のソフトウェア要件

Product

サポート対象スーパーバイザ エンジン

最低限のソフトウェア バージョン

WS-X6024-10FL-MT

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(14)SX、12.2(18)SXF、12.2(17d)SXB

関連情報

- Cisco IOS システム ソフトウェアが稼働している Catalyst 6500/6000 シリーズ スイッチのハードウェアと一般的な問題のトラブルシューティング

- Cisco IOS ソフトウェアが稼働する Catalyst 6500/6000 シリーズ スイッチでの一般的なエラー メッセージ

- スーパーバイザ エンジン で CatOS が稼動しているか、MSFC で Cisco IOS が稼働している Catalyst 6500/6000 シリーズ スイッチのトラブルシューティング

- Catalyst 6500/6000 シリーズ スイッチにインストールされたスーパーバイザ モジュールのタイプの判定

- Catalyst スイッチ プラットフォームでサポートされるメモリおよびフラッシュ サイズ

- Catalyst スイッチ レイヤ 3 モジュールのソフトウェア イメージのアップグレード方法