内容

はじめに

背景説明

推奨事項

Catalyst 1000/2960/3560/CDBおよび4500プラットフォーム

Catalyst 3650および3850プラットフォーム

Catalyst 6000プラットフォーム

Engineering Special リリース

はじめに

このドキュメントでは、Catalyst 1000/2960/3560/CDB/4500、3650/3850、および6500/6800シリーズスイッチ用の安定したCisco IOS®ソフトウェアのリストについて説明します。

背景説明

推奨内容は2023年12月現在の最新版です。

このドキュメントの情報は、特に大規模な導入やアップグレードを行う場合に、すべてを網羅したものではなく、読者に一般的なガイダンスとして提供することを目的としています。

Catalyst 9000シリーズスイッチでのソフトウェアの推奨事項については、このページを参照してください。

推奨事項

Catalyst 1000/2960/3560/CDBおよび4500プラットフォーム

製品ファミリ

製品の詳細

推奨

Cisco IOS リリース

ソフトウェアの終了

メンテナンス

合格(Y/N)

PSIRT終了/ハードウェアサポート終了(Y/N)

EOLリンク

Catalyst 1000

Catalyst 1000（全モデル）

15.2(7)E10

N [未定]

N [未定]

EOL未発表

Catalyst 2960

Catalyst 2960X

15.2(7)E10

Y [2023年10月]

N [2027年10月]

ここをクリック

Catalyst 2960XR

15.2(7)E10

Y [2023年10月]

N [2027年10月]

ここをクリック

Catalyst 2960L

15.2(7)E10

Y [2022年10月]

N [2026年10月]

ここをクリック

Catalyst 2960+

15.2(7)E10

Y [2022年10月]

N [2026年10月]

ここをクリック

Catalyst 2960C

15.2(7)E10

Y [2021年10月]

N [2025年10月]

ここをクリック

Catalyst 2960CX（販売終了）

15.2(7)E10

N [2025年4月]

N [2029年4月]

ここをクリック

Catalyst 3560

Catalyst 3560CX（販売終了）

15.2(7)E10

N [2025年4月]

N [2029年4月]

ここをクリック

CDB

Catalyst CDB-8P

15.2(7)E10

N [未定]

N [未定]

EOL未発表

Catalyst CDB-8U

15.2(7)E10

N [未定]

N [未定]

EOL未発表

Catalyst 4500

（モジュラ）

スーパーバイザ8-E

3.11.10E

Y [2021年10月]

N [2025年10月]

ここをクリック

Sup 8L-E

3.11.10E

Y [2021年10月]

N [2025年10月]

ここをクリック

スーパーバイザ9-E

3.11.10E

Y [2022年10月]

N [2026年10月]

ここをクリック

Catalyst 4500-X

(解決済み)

Catalyst 4500-X

3.11.10E

Y [2021年10月]

N [2025年10月]

ここをクリック

* 15.2(7)/3.11は、現在アクティブな拡張メンテナンスリリースです。

Catalyst 3650および3850プラットフォーム

製品ファミリ

製品の詳細

推奨

Cisco IOS XEリリース

ソフトウェアの終了

メンテナンス

合格(Y/N)

PSIRT終了/ハードウェアサポート終了(Y/N)

EOLリンク

Catalyst 3650

3650（すべてのモデル）

16.12.11

Y [2022年10月]

N [2026年10月]

ここをクリック

Catalyst 3850

3850-12XS、3850-24XS、3850-48XS

16.12.11

Y [2023年4月]

N [2027年4月]

ここをクリック

3850（その他すべてのモデル）

16.12.11

Y [2021年10月]

N [2025年10月]

ここをクリック

Catalyst 6000プラットフォーム

製品ファミリ

製品の詳細

推奨

Cisco IOS リリース

ソフトウェアの終了

メンテナンス

合格(Y/N)

PSIRT終了/ハードウェアサポート終了(Y/N)

EOLリンク

Catalyst 6500

スーパーバイザ2T

15.5(1)SY13

Y [2021年10月]

N [2025年10月]

ここをクリック

Catalyst 6800

C6840-X

15.5(1)SY13

Y [2021年10月]

N [2025年10月]

ここをクリック

C6880-X

15.5(1)SY13

Y [2021年10月]

N [2025年10月]

ここをクリック

スーパーバイザ6T

15.5(1)SY13

Y [2023年4月]

N [2027年4月]

ここをクリック

*15.5(1)SYは、現在アクティブな拡張メンテナンスリリースです。

Engineering Special リリース

場合によっては、重大なバグが Engineering Special（ES）ビルドで利用可能になります。これらのビルドは、CCO（cisco.com）では利用できません。ご使用の環境に固有の問題で、すでに存在するcisco.comのリリースではまだ修正されていないものが発生した場合は、Cisco Customer Experience(CX)に連絡して、Engineering Special(ES)コードの可能性を検討してください。エンジニアリングスペシャルビルドは期間限定で導入されることになっており、cisco.comで利用可能になり次第、次のメンテナンスリビルドに移行することをお勧めします。  Engineering Special ビルドは、シスコ カスタマー エクスペリエンス（CX）およびビジネスユニット（BU）によって完全にサポートされます。