内容

概要

要件

初期設定

スタック メンバー番号の再割り当て

ステップ 1：更新された設定の作成

従来の設定

新規設定

ステップ 2：スタックの切断

ブートアップ ログ

ステップ 3：スタック メンバー番号の再割り当て

ステップ 4：新しい設定の適用

ステップ 5：スタックの再接続

関連情報

概要

このドキュメントでは 6800IA が導入され、本番運用開始後にファブリック エクステンダ（FEX）スタック メンバー番号を変更するために推奨する手順について説明します。このドキュメントは、Cisco IOS® 15.1 (2) SY ソフトウェアリリースを実行する Catalyst 6500、Catalyst 6807、または Catalyst 6880 など、親スイッチのプラットフォームを問わず、すべて 6800IA の導入に適用されます。

Cisco IOS ソフトウェア リリース 15.x SY を実行しているデバイスについては、「Cisco IOS 15.2SY - インスタントアクセス - FEX スイッチ ID の再割り当て」を参照してください。この機能は Cisco IOS 15.1(2)SY6、15.2(1)SY1 または以降のリリースでサポートされます。

要件

番号を変更するプロセスにより、以下でダウンタイムが生じることに注意してください。

- メンバー番号が再割り当てされるスタックへのコンソールアクセス。

- 番号再割り当てプロセス中の親スイッチへの SSH またはコンソールからのアクセス。

初期設定

この図では、Cisco IOS ソフトウェアリリース 15.2(1)SY1 を実行する Catalyst 6500 with Sup2T は親であり、FEX 101 は番号の再割り当てを受けるスタックです。

6500-FEX#remote command fex 101 show switch

Switch/Stack Mac Address : f078.16ed.af00

H/W   Current

Switch#  Role   Mac Address     Priority Version  State

----------------------------------------------------------

*1       Master f078.16ed.af00     1      4       Ready   <=master based on the MAC address

2       Member f078.16ed.bc00     1      4       Ready

3       Member f078.16ed.d780     1      4       Ready

ここで、スイッチは次のように番号が再割り当てされます。

- スイッチ3 —>スイッチ1

- スイッチ1 —>スイッチ2

- スイッチ2 —>スイッチ3

スタック メンバーのコンソールポートには何も表示されず、反応しないことに留意してください。

スタック メンバー番号の再割り当て

該当のスタックが本番稼働していなければ、ステップ 2、3 および 5 に従います。

スタックが本番運用中で、すべての設定を保持する必要がある場合は、すべてのステップに従います。

ステップ 1：更新された設定の作成

この図では、ルータがインターフェイス2/0/5に接続され、VoIP Phoneがインターフェイス3/0/5に接続されています。スイッチの番号が変更されると（3から1、1から2、2から3）、これらの接続はそれぞれ3/0/5と1/0/5になります。スタックが親に再接続すると、最新のバージョンの設定をスイッチの番号に基づいてポートに送ります。つまり、3/0/5 がルータに接続されたポートの設定を保持します。

ダウンタイムを短縮するため、採番のプロセスをはじめる前に最新バージョンの設定を用意することが大変重要です。

従来の設定

!

interface GigabitEthernet101/2/0/5

description ToRouterA

switchport switchport trunk allowed vlan 1-100

switchport mode trunk

!

interface GigabitEthernet101/3/0/5

description Phone-3F295

switchport switchport trunk allowed vlan 5,15

switchport trunk native vlan 5

switchport mode trunk

新規設定

!

interface GigabitEthernet101/3/0/5

description ToRouterA

switchport switchport trunk allowed vlan 1-100

switchport mode trunk

!

interface GigabitEthernet101/1/0/5

description Phone-3F295

switchport switchport trunk allowed vlan 5,15

switchport trunk native vlan 5

switchport mode trunk

インスタント アクセス制御プレーン プロトコル（サテライト ディスカバリ プロトコル（SDP）など）により自動的に更新されるため、アップリンク port-channel の設定を更新する必要はありません。

ステップ 2：スタックの切断

アップリンク ポートを切断します（親側、スタック側のいずれか）。または、親スイッチからポートをシャットダウンします。この例では、アップリンク ポートをシャットダウンします。

6500-FEX(config)#int te1/2/5

6500-FEX(config-if)#shut

6500-FEX(config)#int te2/2/5

6500-FEX(config-if)#shut

6500-FEX#show etherchannel 101 summary

<snip>

------+-------------+-----------+--------------------------

101    Po101(SD)        -        Te1/2/5(D)     Te2/2/5(D)

6500-FEX#remote comm fex 101 show etherchannel summ

<snip>

------+-------------+-----------+--------------------------

1      Po1(SU)          -        Te1/0/1(P)  Te3/0/1(P)

すべてのアップリンク ポートがダウン状態になるとすぐに、FEX101 のスタック メンバーがすべてリロードされます。

ブートアップ ログ

CPU rev: BImage passed digital signature verificationBoard rev: 5Testing DataBus

...Testing AddressBus...

Loading "flash:/c6800ia-universalk9-mz.152-3m.E1.bin"...Verifying image

flash:/c6800ia-universalk9mz.152-3m.E1.bin.........

Press RETURN to get started!

FEX-0>

FEX-0>

FEX-0>

FEX-0>

この時点で、ホストのすべてのポート（たとえば、図の Gig101/1/0/5 と Gig101/2/0/5）は administratively down 状態になっているはずです。

ステップ 3：スタック メンバー番号の再割り当て

スイッチ 6800IA は引き続きスタックとしてバンドルされています（接続が外れているスタックケーブルはありません）。 再度スタックする必要がある場合は、すべてのクライアントの電源を切り、スタックのケーブルを取り外して再度接続し、その後電源を投入することが推奨されます。

FEX-0(config)#switch 3 renumber 1

WARNING: Changing the switch number may result in a configuration change for that switch.

The interface configuration associated with the old switch number will remain as

a provisioned configuration.

Do you want to continue?[confirm]               <<=== <enter>

Changing Switch Number 3 to Switch Number 1

New Switch Number will be effective after next reboot

FEX-0(config)#switch 1 renumber 2

WARNING: Changing the switch number may result in a configuration change for that switch.

The interface configuration associated with the old switch number will remain as

a provisioned configuration.

Do you want to continue?[confirm]              <<=== <enter>

Changing Switch Number 1 to Switch Number 2

New Switch Number will be effective after next reboot

FEX-0(config)#switch 2 renumber 3

WARNING: Changing the switch number may result in a configuration change for that switch.

The interface configuration associated with the old switchnumber will remain as

a provisioned configuration.

Do you want to continue?[confirm]              <<=== <enter>

Changing Switch Number 1 to Switch Number 2

New Switch Number will be effective after next reboot

ステップ 4：新しい設定の適用

FEX スタックが切断されていても、親スイッチには以下のとおりプロビジョニングが必要です。

6500-FEX#sh run | beg provision

<snip>

module provision fex 101

slot 1 slot-type 357 port-type 61 number 48  virtual-slot 50

slot 2 slot-type 357 port-type 61 number 48  virtual-slot 51

slot 3 slot-type 357 port-type 61 number 48  virtual-slot 53

<snip>

FEX 101 の親スイッチに新しい設定を適用します。

!

interface GigabitEthernet101/3/0/5

descrition ToRouterA

switchport switchport trunk allowed vlan 1-100

switchport mode trunk

!

interface GigabitEthernet101/1/0/5

description Phone-3F295

switchport switchport trunk allowed vlan 5,15

switchport trunk native vlan 5

switchport mode trunk

!

ステップ 5：スタックの再接続

ポート チャネル 101 を起動し、スタックを再接続します。

6500-FEX(config)#int te1/2/5

6500-FEX(config-if)#no shut

6500-FEX(config)#int te2/2/5

6500-FEX(config-if)#no shut

6800IA のコンソールのログには以下が記録されます。

FEX-0>

%LINK-3-UPDOWN: Interface TenGigabitEthernet2/0/2, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface TenGigabitEthernet2/0/2,

changed state to up

%LINK-3-UPDOWN: Interface Port-channel1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Port-channel1, changed state to up

%LINK-3-UPDOWN: Interface TenGigabitEthernet1/0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface TenGigabitEthernet1/0/1,

changed state to up

FEX-101>

FEX-101>

6500-FEX#remote command fex 101 show switch

Switch/Stack Mac Address : f078.16ed.af00

H/W   Current

Switch#  Role   Mac Address     Priority Version  State

----------------------------------------------------------

1       Member f078.16ed.d780     1      4       Ready

*2       Master f078.16ed.af00     1      4       Ready <= master based on the MAC address

3       Member f078.16ed.bc00     1      4       Ready

このように、スタック メンバーの番号は再割り当てされています（ここに表示されている MAC アドレスを「初期設定」セクションのものと比較してください）。

6500-FEX#show etherchannel 101 summary

<snip>

------+-------------+-----------+--------------------------

101    Po101(SU)        -        Te1/2/5(P)     Te2/2/5(P)

6500-FEX#remote comm fex 101 show etherchannel summ

<snip>

------+-------------+-----------+--------------------------

1      Po1(SU)          -        Te1/0/1(P)    Te2/0/1(P)

関連情報

- Cisco Catalyst インスタント アクセス ソリューションのホワイト ペーパー

- インスタント アクセスの設定方法（PDF）

- Catalyst 6800IA スイッチ ハードウェア インストレーション ガイド

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems