内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

パケットのキャプチャ

Cisco IOS リリース 12.2(18)SXF

Cisco IOS リリース 12.2(33)SXH 以降

概要

このドキュメントでは、Supervisor Engine 720 を実行する Cisco Catalyst 6500 シリーズ スイッチで、スイッチ プロセッサ（SP）の CPU とルータ プロセッサ（RP）の CPU 間のパス上のパケットをキャプチャするために、RP-Inband SPAN としてスイッチポート アナライザ（SPAN）機能を使用する方法について説明します。

このパスのすべてのパケットが CPU に到達するわけではありませんが、このプロセスは CPU にパントされるトラフィックによる CPU 使用率の高い状況を分析する良い例になります。

前提条件

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、Supervisor Engine 720 が稼働する Cisco Catalyst 6500 シリーズ スイッチに基づくものです。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

パケットのキャプチャ

スイッチで実行される Cisco IOS® のバージョンを判別し、該当するコマンドを使用します。

Cisco IOS リリース 12.2(18)SXF

6500#monitor session 1 source interface

!Use any dummy interface that is administratively shut down.

6500#monitor session 1 destination interface

! interface with PC running wireshark attached

6500#remote login switch

6500-sp#test monitor add 1 rp-inband tx

Cisco IOS リリース 12.2(33)SXH 以降

6500(config)# monitor session 1 type local

6500(config-mon-local)# source cpu rp tx

6500(config-mon-local)# destination interface

! interface with PC running wireshark attached

6500(config-mon-local)# no shut

この設定は SP-RP インバンド パスのトラフィックをミラーリングし、それを宛先インターフェイスに転送します。ネットワーク インターフェイス カード（NIC）で受信されるトラフィックをキャプチャするために、宛先インターフェイスで PC を接続し、スニファ アプリケーション（Wireshark など）を開始します。