内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

LTL のパリティ チェックの要求

該当するモジュールの識別

関連情報

概要

このドキュメントでは、Cisco Catalyst 6500 シリーズ スイッチのパリティ チェックによって影響を受けるモジュールを識別するために使用する方法について説明します。

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- Cisco Catalyst 6500 シリーズ スイッチの Supervisor Engine 720

- Local Target Logic（LTL）のパリティ チェック

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、Supervisor Engine 720 が稼働する Cisco Catalyst 6500 シリーズ スイッチに基づくものです。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

LTL のパリティ チェックの要求

Catalyst 6500 シリーズ スイッチでこのログオンが発生する可能性があります：

%LTL-SP-2-LTL_PARITY_CHECK: LTL parity check request for 0x33C9

このログは、Catalyst 6500 シリーズ モジュールの一部で使用されるポート ASIC/ポート インデックス テーブルの Static Random-Access Memory（SRAM）のパリティ チェックを示します。

該当するモジュールの識別

パリティ チェックが発生したモジュールを識別するために、ログに表示される 16 進数を 10 進数に変換します。この場合、0x33C9 は 10 進数 13,257 に変換されます。

スイッチでshow diagnostic result module all detailコマンドの出力を収集して、13,257を検索します。これは、いずれかのモジュールのLTLインデックスとしてリストされます。

以下に、いくつかの例を示します。

6500#show diagnostic result module all detail

Module 1: CEF720 8 port 10GE with DFC  SerialNo : XXXXXXXXXX

Overall Diagnostic Result for Switch 1 Module 1 : PASS

Diagnostic level at card bootup: minimal

Test results: (. = Pass, F = Fail, U = Untested)

___________________________________________________________________________

1) TestOBFL ------------------------> .

<snip>

15) TestLtlFpoeMemoryConsistency ----> .

Error code ------------------> 0 (DIAG_SUCCESS)

Total run count -------------> 2889738

Last test testing type ------> Health Monitoring

Last test execution time ----> Mar 15 2013 02:06:57

First test failure time -----> n/a

Last test failure time ------> n/a

Last test pass time ---------> Mar 15 2013 02:06:57

Total failure count ---------> 0

Consecutive failure count ---> 0

LTL PARITY

Ltl index -------------------> 13257

Rbh value -------------------> 255

<snip>

この LTL にマッピングするモジュール（ログが発生したモジュール）を検出するために出力をスクロールします。

関連情報

- オンライン診断テスト - Cisco IOS ソフトウェア コンフィギュレーション ガイド、リリース 12.2SX

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems