内容

概要

さまざまなスーパバイザ エンジンでサポートされる HSRP グループ ID の最大数はどのくらいですか。

この制限は、Catalyst OS(CatOS)ソフトウェアベースとCisco IOS®ソフトウェアベースのCatalyst 6500/6000の両方に適用されますか。

スーパバイザ エンジン 2/MSFC2 上で設定された HSRP グループ ID は連続している必要がありますか。その他に要件はありますか。

スーパバイザ エンジン 2 ベースのシステムでは、全部で 16 個の HSRP VLAN インターフェイスまたは 16 個の HSRP プロセスしか設定できないのでしょうか。

複数のインターフェイス上で同じ HSRP グループ ID を使う意味は何ですか。

以前は、Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.1(8a)E5（MSFC2 で実行）より前のスーパバイザ エンジン 2 上で 16 個を超える一意の HSRP グループを設定できましたが、今はできません。何が変更されたのですか。

Sup2/PFC2 で 16 個を超える HSRP スタンバイ グループを設定するとどうなりますか。

HSRP スタンバイ認証用に設定された MD5 ハッシュを公開するのは 4506/6509-E の正常な動作ですか。show standby コマンドを発行すると、設定にハッシュが含まれていても、 MD5 ハッシュが復号化済みと表示されます。

同じルータ上の 2 つのインターフェイス上で HSRP と VRRP を設定できますか。

関連情報

概要

このドキュメントでは、Catalyst 6500/6000 スイッチ上のマルチレイヤ スイッチ フィーチャ カード 1（MSFC1）、マルチレイヤ スイッチ フィーチャ カード 2（MSFC2）、マルチレイヤ スイッチ フィーチャ カード 3（スーパーバイザ エンジン 720 が搭載された MSFC3）、およびマルチレイヤ スイッチ フィーチャ カード 2A（スーパーバイザ エンジン 32 が搭載された MSFC2A）に対する Hot Standby Router Protocol（HSRP）グループのサポートまたは制限に関するよく寄せられる質問（FAQ）を扱います。HSRP および設定例の詳細は、「Catalyst スイッチ ネットワークにおける HSRP 問題の理解とトラブルシューティング」を参照してください。

ドキュメント表記の詳細は、「シスコ テクニカル ティップスの表記法」を参照してください。

Q.さまざまなスーパーバイザエンジンでサポートされているHSRPグループIDの最大数はいくつですか。

A.この表は、MSFC1、MSFC2、MSFC3(Supervisor Engine 720)、またはMSFC2A(Supervisor Engine 32)を搭載したさまざまなスーパーバイザエンジンでサポートされる一意のHSRPグループIDの最大数を示しています。 ポリシー フィーチャ カード 1（PFC1）または PFC3 が搭載されたスーパーバイザ エンジンには 256 個の一意の HSRP グループ ID の制限があります。ポリシー フィーチャ カード 2（PFC2）を搭載したスーパーバイザ エンジンには 16 個の一意の HSRP グループ ID の制限があります。

スーパーバイザ エンジン

説明

一意の HSRP グループ ID の最大数（システム全体）

WS-X6K-SUP1A-MSFC=

PFC1 および MSFC1 搭載のスーパバイザ エンジン 1

256

WS-X6K-S1A-MSFC2=

PFC1 および MSFC2 搭載のスーパバイザ エンジン 1

256

WS-X6K-S2-MSFC2=

PFC2 および MSFC2 搭載の Supervisor Engine 2

16

WS-X6K-S2U-MSFC2=

PFC2 および MSFC2 搭載のスーパバイザ エンジン 2（DRAM メモリを追加）

16

WS-SUP720

PFC3 および MSFC3 搭載のスーパバイザ エンジン 720

256

WS-SUP720-3B

PFC3B および MSFC3 搭載のスーパバイザ エンジン 720

256

WS-SUP720-3BXL

PFC3BXL および MSFC3 搭載のスーパバイザ エンジン 720

256

WS-SUP32-GE-3B

PFC3B および MSFC2A 搭載のスーパバイザ エンジン 32

256

WS-SUP32-10GE-3B

PFC3B および MSFC2A 搭載のスーパバイザ エンジン 32

256

Q. Catalyst OS(CatOS)ソフトウェアベースとCisco IOS®ソフトウェアベースのCatalyst 6500/6000に制限はありますか。

A.はい。制限は、PFC のハードウェアの設計によるものです。PFC1 または PFC3 は 256 個の既知の HSRP MAC アドレスをサポートします。PFC2 は 16 個の既知の HSRP MAC アドレスをサポートします。そのため、使用されるシステム ソフトウェアに左右されません。

Q.スーパーバイザエンジン2/MSFC2に設定されているHSRPグループIDは連続している必要がありますか。その他に要件はありますか。

A. HSRPグループIDは連続している必要はありません。許可されているグループ ID の範囲（0 ～ 255）の中から 16 個のグループ ID を選ぶことができます。 ただし、この範囲から、グループ ID は 16 個しか選ぶことしかできません。MSFC1、MSFC3（スーパバイザ エンジン 720）、または MSFC2A（スーパバイザ エンジン 32）では、この範囲から任意の数のグループ ID を選ぶことができます。

Q. Supervisor Engine 2ベースのシステムでは、合計16個のHSRP VLANインターフェイスまたは16個のHSRPプロセスのみを設定できますか。

A.いいえ。16個の一意のグループIDを必要な数のインターフェイスで使用できます。16 個の HSRP グループとは、16 個の HSRP プロセッサまたは 16 個の HSRP が有効である VLAN インターフェイスしか使えないという意味ではありません。唯一の注意事項は、インターフェイスごとに最大 16 個までの HSRP プロセスしか定義できないことです。しかし、適切に設計されたネットワークでは、インターフェイスあたり 16 個以上の HSRP プロセスを必要とすることはまずあり得ません。

Q.複数のインターフェイスで同じHSRPグループIDを使用する意味は何ですか。

A.複数のインターフェイスで同じHSRPグループIDを定義すると、同じHSRP仮想MACアドレスが共有されます。最新型の LAN スイッチでは、VLAN 単位の MAC アドレス テーブルが保持されるため、問題は発生しません。ただし、使用しているネットワークにサードパーティのスイッチがある場合、この装置が VLAN を考慮せずにシステム全体の MAC アドレス テーブルを管理していると、問題が発生する可能性があります。VLAN が HSRP グループに指定されていない場合は、デフォルトで VLAN がグループ 0 に設定されます。

Q. Cisco IOSソフトウェアリリース12.1(8a)E5（MSFC2で実行）より前のスーパーバイザエンジン2では、16を超える一意のHSRPグループを設定できましたが、現在は設定できません。何が変更されたのですか。

A. Cisco IOSソフトウェアリリース12.1(8a)E5より前のリリースでは、スーパーバイザエンジン2ベースのシステムで16を超える一意のHSRPグループを作成できました。これはソフトウェアのバグであり、修正されています。Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.1(8a)E5 より前のリリースからそれ以降のリリースにアップグレードして、16 個を超える HSRP グループを設定している場合は、16 個の一意の HSRP グループ ID の制限に従って、このソフトウェアの修正を計画してください。Cisco IOSソフトウェアリリース12.1(8a)EXは、Supervisor Engine 2でCisco IOSソフトウェアを実行するシステムでこの問題を修正します。この制限は、Supervisor Engine 1ベースまたはSupervisor Engine 720ベースのシステムには適用されません。

Q. Sup2/PFC2で16を超えるHSRPスタンバイグループを設定するとどうなりますか。

A. 16個を超えるHSRPスタンバイグループを設定すると、次のようなメッセージが表示されます。

%MLS-3-FIB_MAXHSRP:Maximum number of supported HSRP addresses (16) exceeded

このメッセージは、MSRP から送信された Hot Standby Router Protocol（HSRP）グループの数が NMP でサポートされる HSRP グループの数を超えたことを示しています。

ハードウェア スイッチングを実行するためには、ハードウェアで最大 16 個の HSRP グループを設定する必要があります。16 個を超えた場合は、それらのフローがハードウェアでスイッチングされませんが、MSFC によってソフトウェアでスイッチングされます。

show mls cef mac コマンドを使用して各 VLAN の MAC アドレスの使用状況を確認します。

注意：同じ番号のHSRPグループが同じ仮想MACアドレスを使用しているため、MSFCでブリッジングを設定するとエラーが発生する可能性があります。

注：16個の一意のHSRPグループ番号に制限があるため、PFC2のCEFではstandby use-bia HSRPコマンドをサポートできません。

Q. 4506/6509-Eでは、HSRPスタンバイ認証用に設定されたMD5ハッシュが開示されるのは、正常な動作ですか。show standby コマンドを発行すると、設定にハッシュが含まれていても、 MD5 ハッシュが復号化済みと表示されます。

A.はい、これは正常な動作です。この動作は、トラブルシューティングを容易にし、レベル 15 モード（有効）で発生します。この問題の回避策は、代わりにキー チェーンを設定することです。

Q.同じルータの2つのインターフェイスでHSRPとVRRPを設定できますか。

A. HSRPとVRRPは、同じルータ上の2つのインターフェイス間ではサポートされません。これらは複数のルータ上のインターフェイス間での使用が想定されています。Cisco IOS は、同じ IP サブネット内に存在する、1 つのルータ上の複数のインターフェイスとサブインターフェイス、または、あるサブネットの同じルータ上の別の接続された IP サブネットとの重複を許可しません。

関連情報

- Catalyst スイッチ ネットワークにおける HSRP 問題の説明とトラブルシューティング

- Catalyst 6500 シリーズ スイッチに関するサポート ページ

- LAN 製品に関するサポート ページ

- LAN スイッチングに関するサポート ページ

- テクニカルサポート - Cisco Systems