内容

はじめに

前提条件

要件

使用するコンポーネント

背景説明

Catalystコンポーネント

背景理論

設定

ネットワーク図

コンフィギュレーション

確認

show コマンドの出力例

Catalyst 3560 スイッチ

Catalyst 6500 スイッチ

関連情報

はじめに

このドキュメントでは、Cisco IOS®ソフトウェアを実行しているCisco Catalystスイッチ間でのIEEE 802.1Q(dot1q)トランキングの違いについて説明します。

前提条件

要件

この設定を行う前に、次の要件が満たされていることを確認します。

- IEEE 802.1Q トランキングの知識

- コマンドラインインターフェイス(CLI)を使用したCatalyst 3560およびCatalyst 6500シリーズスイッチの設定に関する知識

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.2(25)SEA が稼働する Catalyst 3560 スイッチ

- Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.1(26)E1 が稼働する Catalyst 6509 スイッチ

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな（デフォルト）設定で作業を開始しています。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認してください。

背景説明

このドキュメントでは、Cisco IOS®ソフトウェアが稼働するCisco Catalyst 3560スイッチとCatalyst 6500シリーズスイッチ間でのIEEE 802.1Q(dot1q)トランキングの設定例を紹介します。トランキングとは、複数の VLAN からのトラフィックを、2 台のデバイス間のポイントツーポイント リンクで伝送する方法です。

レガシープラットフォームでは、イーサネットトランキングを実装する方法は2つありました。

1. Inter-Switch Link（ISL; スイッチ間リンク）：プロトコルシスコ独自のプロトコル

2. 802.1Q：IEEE 標準

Catalystコンポーネント

このドキュメントのCatalyst 3560と6500の設定は、Cisco IOSソフトウェアが稼働する他のCatalystスイッチにも適用できます。

注：さまざまなCatalystスイッチでサポートされているトランキング方式については、次のドキュメントを参照してください。

- Catalystスイッチでトランキングを実装するためのシステム要件

注：このドキュメントで紹介しているのは、スイッチのコンフィギュレーションファイルと、それに関連する show   コマンド使用例の出力だけです。Catalystスイッチ間で802.1Qトランクを設定する方法の詳細については、次のドキュメントを参照してください。

- 『VLAN の設定』の「VLAN トランクの設定」セクション：Catalyst 3560 シリーズ スイッチ

- 『レイヤ 2 イーサネット インターフェイスの設定』の「VLAN トランクの概要」セクション：Cisco IOS ソフトウェアを実行する Catalyst 4500 シリーズ スイッチ

背景理論

IEEE 802.1Q では、内部的なタギング機構を使用しています。トランキング デバイスは 4 バイトのタグを挿入して、フレームが所属する VLAN を識別し、Frame Check Sequence（FCS; フレーム チェック シーケンス）を再計算します。詳細については、次のドキュメントを参照してください。

- InterSwitch リンクと IEEE 802.1Q フレーム形式

注：次に、この設定に関する重要な注意事項を示します。

- Catalyst 3560/3750シリーズスイッチ上のイーサネットインターフェイスはすべて、802.1QおよびISLカプセル化をサポートできます。Catalyst 3550 スイッチのイーサネット インターフェイスは、デフォルトではレイヤ 2（L2）ポートです。

- Catalyst 6500/6000 シリーズ スイッチのすべてのイーサネット ポートでは、802.1Q および ISL のカプセル化がサポートされています。

- デフォルトでは、Cisco IOS ソフトウェアを実行する Catalyst 4500 シリーズ スイッチは、ISL と 802.1Q の両トランキング モードをサポートしています。これらのトランキング モードは、WS-X4418-GB モジュールおよび WS-X4412-2GB-T モジュールのブロッキング ギガビット ポート以外のすべてのインターフェイスでサポートされています。これらのポートはISLをサポートせず、802.1Qトランキングのみをサポートします。WS-X4418-GB モジュールのポート 3 ～ 18 はブロッキング ギガビット ポートです。WS-X4412-2GB-T モジュールのポート 1 ～12 はブロッキング ギガビット ポートです。

注：ポートは、バックプレーンへの接続が加入過多の場合はブロッキングポートになります。

- Catalyst 6500プラットフォームとCatalyst 4500プラットフォームの主な違いは、デフォルトのインターフェイス設定です。Cisco IOSソフトウェアが稼働するCatalyst 6500スイッチには、デフォルトでレイヤ3(L3)ルーテッドポートであるシャットダウンモードのインターフェイスがあります。Cisco IOSソフトウェアが稼働するCatalyst 4500スイッチでは、すべてのインターフェイスがイネーブルになっています。これらのインターフェイスは、デフォルトで L2 スイッチ ポートです。

- Catalyst 3750スイッチのトランクインターフェイスで802.1Qカプセル化が使用されている場合、 show interface の出力にラントが表示される場合があります。これは、qタグを含む61 ～ 64バイトでカプセル化された有効な802.1Qパケットが、正しく転送されていても、Catalyst 3750スイッチではサイズの小さいフレームとしてとしてカウントされるためです。

注:Cisco IOS XEを実行する最新のCatalystスイッチ（3650/3850以降など）では、ISLプロトコルがサポートされなくなったことに注意してください。

設定

このセクションでは、このドキュメントで説明する機能を設定するために必要な情報を提供しています。

ネットワーク図

このドキュメントでは、次のネットワーク セットアップを使用します。

注:Catalyst 3560のギガビットイーサネットインターフェイスは、10/100/1000 Mbpsのネゴシエートされたイーサネットインターフェイスです。そのため、このネットワーク図では、Catalyst 3560 のギガビット ポートは Catalyst 6500 のファスト イーサネット（100 Mbps）ポートに接続されています。

ネットワーク図

コンフィギュレーション

このドキュメントでは、次のコンフィギュレーションを使用します。

- Catalyst 3560 スイッチ

- Catalyst 6500 スイッチ

Catalyst 3560 スイッチ

!--- Notice: This example creates VLAN 1 and VLAN 2

!--- and sets the VLAN Trunk Protocol (VTP) mode to transparent. Use your

!--- network as a basis and set the VTP mode accordingly. For more details,

!--- refer to Configuring VLANs.

version 12.2

no service pad

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname 3560

!

!--- This is the privileged mode password for the example.

enable password mysecret

!

ip subnet-zero

!

vtp mode transparent

!

!--- VLAN 2 is created. This is visible only when you set VTP mode

!--- to transparent.

vlan 2

!

!--- The Gigabit Ethernet interface on the Catalyst 3560 is a 10/100/1000 Mbps

!--- negotiated Ethernet interface. Therefore, the Gigabit port on the

!--- Catalyst 3560 is connected to a Fast Ethernet port on the Catalyst 6500.

!--- Configure the trunk on the Gigabit Ethernet 0/1 interface.

interface GigabitEthernet0/1

!--- Configure trunk encapsulation as dot1q.

!--- For details on trunking, refer to Configuring VLANs.

switchport trunk encapsulation dot1q

!--- Enable trunking on the interface.

switchport mode trunk

no ip address

snmp trap link-status

!

!

!--- Interfaces Gigabit Ethernet 0/2 through 0/5 are placed in VLAN 1.

!--- In order to configure the interface as an L2 port,

!--- refer to the Configuring Ethernet Interfaces section

!--- of Configuring Interface Characteristics. All L2 ports are placed

!--- in VLAN 1, by default.

interface GigabitEthernet0/2

switchport mode access

no ip address

snmp trap link-status

!

interface GigabitEthernet0/3

switchport mode access

no ip address

snmp trap link-status

!

!

interface GigabitEthernet0/4

switchport mode access

no ip address

snmp trap link-status

!

interface GigabitEthernet0/5

switchport mode access

no ip address

snmp trap link-status

!

!

!--- Interfaces Gigabit Ethernet 0/6 through 0/12 are placed in VLAN 2.

interface GigabitEthernet0/6

switchport access vlan 2

switchport mode access

no ip address

snmp trap link-status

!

!--- Output suppressed.

!

interface GigabitEthernet0/12

switchport access vlan 2

switchport mode access

no ip address

snmp trap link-status

!

interface Vlan1

!--- This is the IP address for management.

ip address 10.1.1.1 255.255.255.0

!

ip classless

ip http server

!

!

line con 0

transport input none

line vty 0 4

!--- This is the privileged mode password for the example.

password mysecret

login

line vty 5 15

login

!

end

Catalyst 6500 スイッチ

!--- Notice: This example creates VLAN 1 and VLAN 2 and sets

!--- the VTP mode to transparent. Use your network as a basis and set the VTP

!--- mode accordingly. For more details, refer to Configuring VLANs.

Current configuration : 4812 bytes

version 12.1

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname Cat6500

!

vtp mode transparent

ip subnet-zero

!

!

mls flow ip destination

mls flow ipx destination

!

!--- This is the privileged mode password for the example.

enable password mysecret

!

redundancy

mode rpr-plus

main-cpu

auto-sync running-config

auto-sync standard

!

!

!--- This enables VLAN 2.

vlan 2

!

interface GigabitEthernet1/1

no ip address

shutdown

!

interface GigabitEthernet1/2

no ip address

shutdown

!

!--- The Gigabit Ethernet interface on the Catalyst 3560 is a 10/100/1000 Mbps

!--- negotiated Ethernet interface. Therefore, the Gigabit port on the Catalyst 3560

!--- is connected to a Fast Ethernet port on the Catalyst 6500.

interface FastEthernet3/1

no ip address

!--- You must issue the switchport command once,

!--- without any keywords, in order to configure the interface as an L2 port for the

!--- Catalyst 6500 series switch that runs Cisco IOS Software.

!--- On a Catalyst 4500 series switch that runs Cisco IOS Software, all ports are L2

!--- ports by default. Therefore, if you do not change the default configuration,

!--- you do not need to issue the switchport command.

switchport

!--- Configure trunk encapsulation as dot1q.

!--- For more details on trunking, refer to

!--- Configuring LAN Ports for Layer 2 Switching for the Catalyst 6500 series switch

!--- that runs Cisco IOS Software, or  Configuring Layer 2 Ethernet Interfaces

!--- for the Catalyst 4500/4000 series switch that runs Cisco IOS Software.

switchport trunk encapsulation dot1q

!--- Enable trunking on the interface.

switchport mode trunk

!

!--- Configure interfaces Fast Ethernet 3/2 through 3/24 to be in access mode.

!--- By default, all access ports are configured in VLAN 1.

interface FastEthernet3/2

no ip address

switchport

switchport mode access

!

!--- Output suppressed.

!

interface FastEthernet3/24

no ip address

switchport

switchport mode access

!

!--- Fast Ethernet 3/25 through 3/48 are placed in VLAN 2.

interface FastEthernet3/25

no ip address

switchport

switchport access vlan 2

switchport mode access

!

!--- Output suppressed.

!

interface FastEthernet3/48

no ip address

switchport

switchport access vlan 2

switchport mode access

!

!

interface Vlan1

!--- This is the IP address for management.

ip address 10.1.1.2 255.255.255.0

!

!

ip classless

no ip http server

!

!

ip classless

ip http server

!

line con 0

exec-timeout 0 0

transport input none

line vty 0 4

!--- This is the Telnet password for the example.

password mysecret

login

!

end

注：存在しないVLANにインターフェイスを割り当てると、VLANデータベースにVLANを作成するまで、インターフェイスはシャットダウンします。詳細については、『VLAN の設定』の「イーサネット VLAN の作成または変更」のセクションを参照してください。

確認

このセクションでは、設定が正常に動作していることを確認します。Catalyst 3560/3750/6500/4500 スイッチでは、次のコマンドを使用します。

- show interfaces <interface_type module/port> trunk（トランクインターフェイスの表示）

- show interfaces <interface_type module/port> switchport（隠しコマンド）

- show vlan

- show vtp status

コマンドのサンプル出力 show

Catalyst 3560 スイッチ

- show interfaces <interface_type module/por> trunk：このコマンドは、インターフェイスのトランク設定と、トラフィックをトランクで送信できるVLAN番号を表示します。

3560#show interface gigabitethernet 0/1 trunk

Port      Mode         Encapsulation  Status        Native vlan

Gi0/1     on           802.1q         trunking      1

Port      Vlans allowed on trunk

Gi0/1     1 4094

Port      Vlans allowed and active in management domain

Gi0/1     1-2

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned

Gi0/1     1-2

- show interfaces <interface_type module/port> switchport：このコマンドは、インターフェイスのスイッチポート設定を表示します。

この表示で、Operational Mode フィールドと Operational Trunking Encapsulation フィールドを確認します。

3560#show interface gigabitethernet 0/1 switchport

Name: Gi0/1

Switchport: Enabled

Administrative Mode: trunk

Operational Mode: trunk

Administrative Trunking Encapsulation: dot1q

Operational Trunking Encapsulation: dot1q

Negotiation of Trunking: On

Access Mode VLAN: 1 (default)

Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)

Voice VLAN: none

Administrative private-vlan host-association: none

Administrative private-vlan mapping: none

Administrative private-vlan trunk native VLAN: none

Administrative private-vlan trunk encapsulation: dot1q

Administrative private-vlan trunk normal VLANs: none

Administrative private-vlan trunk private VLANs: none

Operational private-vlan: none

Trunking VLANs Enabled: ALL

Pruning VLANs Enabled: 2-1001

Capture Mode Disabled

Capture VLANs Allowed: ALL

Protected: false

Unknown unicast blocked: disabled

Unknown multicast blocked: disabled

Appliance trust : none

- show vlan：このコマンドは、VLANと特定のVLANに属しているポートに関する情報を表示します。

3560#show vlan

VLAN Name                             Status    Ports

---- -------------------------------- --------- -------------------------------

1    default                          active    Gi0/2, Gi0/3, Gi0/4, Gi0/5

2    VLAN0002                         active    Gi0/6, Gi0/7, Gi0/8, Gi0/9

Gi0/10, Gi0/11, Gi0/12

1002 fddi-default                     act/unsup

1003 token-ring-default               act/unsup

1004 fddinet-default                  act/unsup

1005 trnet-default                    act/unsup

!--- Output suppressed.

注：出力に表示されるポートは、アクセスポートだけです。ただし、show vlanの出力には、トランクとして設定されているポートと、notconnectedステータスにあるポートも表示されます。

- show vtp status：このコマンドは、VTP管理ドメイン、ステータス、カウンタに関する一般情報を表示します。

3560#show vtp status

VTP Version : 2

Configuration Revision : 0

Maximum VLANs supported locally : 1005

Number of existing VLANs : 6

VTP Operating Mode : Transparent

VTP Domain Name :

VTP Pruning Mode : Disabled

VTP V2 Mode : Disabled

VTP Traps Generation : Disabled

MD5 digest : 0x4A 0x55 0x17 0x84 0xDB 0x99 0x3F 0xD1

Configuration last modified by 10.1.1.1 at 0-0-00 00:00:00

3560#ping 10.1.1.2

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.2, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/4 ms

3560#

Catalyst 6500 スイッチ

- show interfaces <interface_type module/port> trunk：このコマンドは、インターフェイスのトランク設定と、トラフィックをトランクで送信できるVLAN番号を表示します。

Cat6500#show interfaces fastethernet 3/1 trunk

Port      Mode         Encapsulation  Status        Native vlan

Fa3/1     on           802.1q         trunking      1

Port      Vlans allowed on trunk

Fa3/1     1 4094

Port      Vlans allowed and active in management domain

Fa3/1     1-2

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned

Fa3/1     1-2

- show interfaces <interface_type module/port> switchport：このコマンドは、インターフェイスのスイッチポート設定を表示します。 この表示で、Operational Mode フィールドと Operational Trunking Encapsulation フィールドを確認します。

cat6500#show interface fastethernet 3/1 switchport

Name: Fa3/1

Switchport: Enabled

Administrative Mode: trunk

Operational Mode: trunk

Administrative Trunking Encapsulation: dot1q

Operational Trunking Encapsulation: dot1q

Negotiation of Trunking: On

Access Mode VLAN: 1 (default)

Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)

Voice VLAN: none

Administrative private-vlan host-association: none

Administrative private-vlan mapping: none

Administrative private-vlan trunk native VLAN: none

Administrative private-vlan trunk encapsulation: dot1q

Administrative private-vlan trunk normal VLANs: none

Administrative private-vlan trunk private VLANs: none

Operational private-vlan: none

Trunking VLANs Enabled: ALL

Pruning VLANs Enabled: 2-1001

Capture Mode Disabled

Capture VLANs Allowed: ALL

- show vlan：このコマンドは、VLAN と特定の VLAN に属しているポートに関する情報を表示します。

Cat6500#show vlan

VLAN Name                             Status    Ports

---- -------------------------------- --------- -------------------------------

1    default                          active    Fa3/2, Fa3/3, Fa3/4, Fa3/5

Fa3/6, Fa3/7, Fa3/8, Fa3/9

Fa3/10, Fa3/11, Fa3/12, Fa3/13

Fa3/14, Fa3/15, Fa3/16, Fa3/17

Fa3/18, Fa3/19, Fa3/20, Fa3/21

Fa3/22, Fa3/23, Fa3/24

2    VLAN0002                         active    Fa3/25, Fa3/26, Fa3/27, Fa3/28

Fa3/29, Fa3/30, Fa3/31, Fa3/32

Fa3/33, Fa3/34, Fa3/35, Fa3/36

Fa3/37, Fa3/38, Fa3/39, Fa3/40

Fa3/41, Fa3/42, Fa3/43, Fa3/44

Fa3/45, Fa3/46, Fa3/47, Fa3/48

1002 fddi-default                      act/unsup

1003 token-ring-default                act/unsup

1004 fddinet-default                   act/unsup

1005 trnet-default                     act/unsup

注：表示されるポートは、レイヤ2非トランク（アクセス）ポートとして設定したポートだけです。show vlanの出力には、トランクとして設定されているポートと、notconnectedステータスにあるポートも表示されます。詳細は、『レイヤ2スイッチング用のLANポートの設定』の「レイヤ2スイッチング用のLANインターフェイスの設定」セクションを参照してください。

- show vtp status：このコマンドは、VTP管理ドメイン、ステータス、カウンタに関する一般情報を表示します。

Cat6500#show vtp status

VTP Version                     : 2

Configuration Revision          : 0

Maximum VLANs supported locally : 1005

Number of existing VLANs        : 6

VTP Operating Mode              : Transparent

VTP Domain Name                 :

VTP Pruning Mode                : Disabled

VTP V2 Mode                     : Disabled

VTP Traps Generation            : Disabled

MD5 digest                      : 0xBF 0x86 0x94 0x45 0xFC 0xDF 0xB5 0x70

Configuration last modified by 10.1.1.2 at 0-0-00 00:00:00

- ping

Cat6500#ping 10.1.1.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.1, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/4 ms

関連情報

- Catalyst 3560 シリーズ スイッチ コンフィギュレーション ガイド

- Catalyst 4500 シリーズ スイッチ設定ガイド

- Catalyst 6500 シリーズ スイッチ設定ガイド

- シスコのテクニカルサポートとダウンロード