内容

概要

背景説明

はじめる

1. ROMMONバージョンの確認

2.イメージの確認

3. VSSの確認

4.スイッチがバンドルモードではなくインストールモードで動作していることを確認する

5.ライセンスはEntservicesまたはIP Baseのいずれかであること

6.ドーターカードがインストールモードでのみ起動し、バンドルモードではない

7.サポートされる最大AP/クライアント

8. AP接続

9. ここからの5760/3850/3650と同様

概要

このドキュメントでは、ワイヤレスで4500 SUP8Eを起動して稼働させるために注意する基本的なチェックリストについて説明します。このドキュメントでは、Sup8Eでワイヤレスコントローラを設定する方法については取り上げませんが、以前に検証する内容とプラットフォーム固有の内容に焦点を当てています。これが完了すると、このプラットフォームは他のコンバージド アクセス スイッチとほぼ同じように動作し、他のドキュメントやガイドに従って作業を進めることができます。

背景説明

Cisco Catalyst® 4500E Supervisor Engine 8-Eは、1つのプラットフォーム上で有線ネットワークとワイヤレスネットワークを完全に統合する、次世代のエンタープライズクラスのスイッチングエンジンです。この新しい Cisco® Unified Access Data Plane（UADP）の特定用途向け集積回路（ASIC）はワイヤレス統合を強化し、有線とワイヤレスで統一されたポリシーを適用できるほか、アプリケーションの可視化と柔軟性を高め、アプリケーションの最適化を実現します。

はじめる

このデバイスでワイヤレスを起動して実行するには、次の要件が満たされていることを確認する必要があります。

1. Rommonバージョンの確認

2. イメージはK9 – 暗号化する必要があります

3. Virtual Switching System(VSS)は3.8以降でのみサポート（Dual-Supのみ）

4. スイッチはインストールモードで実行する必要がある

5. ライセンスはEntservicesまたはIP Baseである必要があります

6. バンドルモードでは、ドーターカードが起動しません（インストールモードのみ）

7. サポートされるアクセスポイントの最大数は50/サポートされるクライアントの最大数：2000

8. APは同じシャーシ/スーパーバイザ(SUP)で終端する必要があります

9. これらを起動すると、残りの設定はコンバージドアクセススイッチ(3850/5760 ...)に似ています

出力の観点から、それぞれの点を見てみましょう。

1. ROMMONバージョンの確認

注：15.1(Xr)SG4 [X - 1から始まる番号]以上である必要があります。

BGL.I.15-4500-2#sh version

ROM: 15.1(1r)SG4

BGL.I.15-4500-2 uptime is 6 minutes

System returned to ROM by power-on

Running default software

Jawa Revision 3, RadTrooper Revision 0x0.0x41, Conan Revision 0x1449

Last reload reason: power-on

2.イメージの確認

注：3.7以降を実行し、K9 Cryptoイメージである必要があります。他に機能するものはありません。

暗号イメージは次のようになります。

4500-2#sh version

Cisco IOS® Software, IOS®-XE Software, Catalyst 4500 L3 Switch  Software (cat4500es8-UNIVERSALK9-M), Version 03.07.00E RELEASE SOFTWARE (fc4)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2014 by Cisco Systems, Inc.

Compiled Sun 07-Dec-14 17:59 by prod_rel_team

Non Cryptoイメージは次のようになります。

Cisco IOS® Software, IOS®-XE Software, Catalyst 4500 L3 Switch Software (cat4500es8-UNIVERSAL-M), Version 03.03.00.XO RELEASE SOFTWARE (fc2)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2013 by Cisco Systems, Inc.

Compiled Wed 14-Aug-13 09:51 by prod_rel_team

3. VSSの確認

3.8より前の動作：

注：VSSが有効な場合、ワイヤレスコマンドは存在せず、ワイヤレスコマンドが有効な場合、VSSコマンドは存在しません。

4500-2#sh switch  virtual

Switch Mode : Standalone

Not in Virtual Switch mode due to:

Domain ID is not configured

IOS® XE 3.8以降：

注：デュアルSup VSSはワイヤレス操作でサポートされます。ただし、Quad-Sup VSSはワイヤレスではサポートされません。

4.スイッチがバンドルモードではなくインストールモードで動作していることを確認する

Bundle Mode - bootsystem pointing to .bin image (no wireless commands)

Install Mode - Bootsystem pointing to package.conf instead of Bin

BGL.I.15-4500-2#dir bootflash:

バンドルモード：

Directory of bootflash:/

81602  -rw-   181583336   Oct 7 2014 09:18:45 +00:00  cat4500es8-universal.SPA.03.03.00.XO.151-1.XO.bin

81603  -rw-   181601128  Nov 18 2014 18:28:43 +00:00  cat4500es8-universal.SPA.03.03.02.XO.151-1.XO2.bin

81604  -rw-   483862876  Dec 31 2014 20:21:43 +00:00  cat4500es8-universalk9.SPA.03.07.00.E.152-3.E.bin

1708220416 bytes total (857677824 bytes free)

This is how the boot looks like

4500-2#sh boot

---------------------------

Switch 1

---------------------------

Current Boot Variables:

BOOT variable = flash:cat4500es8-universal.SPA.03.07.00.E.152-3.E.bin;

Boot Variables on next reload:

BOOT variable = flash:cat4500es8-universal.SPA.03.07.00.E.152-3.E.bin;

Allow Dev Key = yes

Manual Boot = no

Enable Break = no

インストールモード：

BGL.I.20-4500-1#dir bootflash:

Directory of bootflash:/

81602  -rwx   199051336   Oct 7 2014 02:00:02 +00:00  cat4500es8-universalk9.SPA.03.06.00.E.152-2.E.bin

81603  -rw-   215049252  Dec 29 2014 07:07:31 +00:00  cat4500es8-universal.SPA.03.07.00.E.152-3.E.bin

16  drwx        4096  Dec 29 2014 07:14:26 +00:00  virtual-instance

18  drwx        4096  Dec 29 2014 07:14:26 +00:00  virtual-instance-stby-sync

81606  drwx        4096  Dec 30 2014 01:52:34 +00:00  wnweb_store

21  -rw-   126880776  Dec 30 2014 01:34:38 +00:00  cat4500es8-base.SPA.03.07.00E.pkg

57125  -rw-    82245776  Dec 30 2014 01:34:45 +00:00  cat4500es8-dc-base.SPA.03.07.00E.pkg

57126  -rw-     7019480  Dec 30 2014 01:34:47 +00:00  cat4500es8-dc-drivers.SPA.03.07.00E.pkg

57127  -rw-    35161204  Dec 30 2014 01:34:46 +00:00  cat4500es8-dc-infra.SPA.03.07.00E.pkg

81604  -rw-   483862876  Dec 30 2014 01:24:49 +00:00  cat4500es8-universalk9.SPA.03.07.00.E.152-3.E.bin

57128  -rw-    26876920  Dec 30 2014 01:34:47 +00:00  cat4500es8-dc-platform.SPA.03.07.00E.pkg

57129  -rw-     4225328  Dec 30 2014 01:34:39 +00:00  cat4500es8-firmware.SPA.03.07.00E.pkg

57130  -rw-       54192  Dec 30 2014 01:34:39 +00:00  cat4500es8-infra.SPA.03.07.00E.pkg

57131  -rw-     1987552  Dec 30 2014 01:34:47 +00:00  cat4500es8-platform.SPA.03.07.00E.pkg

57132  -rw-    88661144  Dec 30 2014 01:34:42 +00:00  cat4500es8-universalk9.SPA.152-3.E.pkg

57133  -rw-   110742524  Dec 30 2014 01:34:51 +00:00  cat4500es8-wcm.SPA.10.3.100.0.pkg

20  -rw-        1724  Dec 30 2014 01:35:59 +00:00  packages.conf

81605  ----       11679  Dec 31 2014 23:15:15 +00:00  dc_console_log-20141230-014159-UTC

1708220416 bytes total (321839104 bytes free)

BGL.I.20-4500-1#

4500-2#sh run | i boot

boot-start-marker

boot system bootflash:packages.conf

boot-end-marker

BGL.I.15-4500-2#sh boot

BOOT variable = bootflash:packages.conf,12;

CONFIG_FILE variable does not exist

BOOTLDR variable does not exist

Configuration register is 0x2102

注：コンフィギュレーションレジスタが0x2102の場合、ドーターカードが検出される必要があります。

注：4500(config)#config-register ?<0x0-0xFFFF> Config register number

バンドルからインストールに変換する方法

5.ライセンスはEntservicesまたはIP Baseのいずれかであること

注：Entservicesを有効にして再起動すると、Right-To-Use(RTU)にAPカウントが表示されます。

BGL.I.15-4500-2#sh license right-to-use

License Store: Primary License Storage

License Store: Dynamic License Storage

StoreIndex: 1 Feature: entservices  Version: 1.0

License Type: PermanentRightToUse

License State: Inactive

License Count: Non-Counted

StoreIndex: 3 Feature: ipbase  Version: 1.0

License Type: PermanentRightToUse

License State: Inactive

License Count: Non-Counted

StoreIndex: 4 Feature: lanbase  Version: 1.0

License Type: PermanentRightToUse

License State: Active, Not in Use, EULA not accepted

License Count: Non-Counted

StoreIndex: 6 Feature: apcount  Version: 1.0

License Type: PermanentRightToUse

License State: Inactive

License Count: 0/0

4500-2#license right-to-use activate entservices acceptEula (Requires Reboot)

BGL.I.15-4500-2#sh license right-to-use

License Store: Primary License Storage

License Store: Dynamic License Storage

StoreIndex: 1 Feature: entservices  Version: 1.0

License Type: PermanentRightToUse

License State: Active, In Use

License Count: Non-Counted

StoreIndex: 3 Feature: ipbase  Version: 1.0

License Type: PermanentRightToUse

License State: Inactive

License Count: Non-Counted

StoreIndex: 4 Feature: lanbase  Version: 1.0

License Type: PermanentRightToUse

License State: Active, Not in Use, EULA not accepted

License Count: Non-Counted

StoreIndex: 6 Feature: apcount  Version: 1.0

License Type: PermanentRightToUse

License State: Inactive

License Count: 0/0

6.ドーターカードがインストールモードでのみ起動し、バンドルモードではない

注：デバイスがバンドルモードで稼働している場合、ワイヤレスに必要なドーターカードが起動しません。これは、show moduleコマンドを使用して確認することができます。ドーターカードの障害はSUP障害と見なされ、RMAが必要になる場合があります。

デバイスのブート中に、次の情報が表示されます。

Cisco IOS®-XE software, Copyright (c) 2005-2014 by Cisco Systems, Inc.

All rights reserved.  Certain components of Cisco IOS-XE software are

licensed under the GNU General Public License ("GPL") Version 2.0.  The

software code licensed under GPL Version 2.0 is free software that comes

with ABSOLUTELY NO WARRANTY.  You can redistribute and/or modify such

GPL code under the terms of GPL Version 2.0.

(http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html) For more details, see the

documentation or "License Notice" file accompanying the IOS-XE software,

or the applicable URL provided on the flyer accompanying the IOS-XE

software.

Daughter Card is booting.. Please stand by..............................................

Daughter Card is ready, continuing in wireless mode..

BGL.I.20-4500-1#sh module

Chassis Type : WS-C4510R+E

Power consumed by backplane : 40 Watts

Mod Ports Card Type                              Model              Serial No.

---+-----+--------------------------------------+------------------+-----------

2     2  1000BaseX (GBIC)                       WS-X4302-GB        JAE10307QDW

3    48  10/100/1000BaseT POE E Series          WS-X4648-RJ45V-E   JAE1211B9K2

4     6  1000BaseX (GBIC)                       WS-X4306           JAE053700PA

5    12  Sup 8-E 10GE (SFP+), 1000BaseX (SFP)   WS-X45-SUP8-E      CAT1814L3A7

M MAC addresses                    Hw  Fw           Sw               Status

--+--------------------------------+---+------------+----------------+---------

2 0015.62e6.e2b8 to 0015.62e6.e2b9 3.2                               Ok

3 001e.7af2.95f0 to 001e.7af2.961f 1.0                               Ok

4 0004.4dfb.87c4 to 0004.4dfb.87c9 2.0                               Ok

5 70ca.9b5e.6600 to 70ca.9b5e.660b 1.1 15.1(1r)SG4  03.07.00E        Ok

Mod  Redundancy role     Operating mode      Redundancy status

----+-------------------+-------------------+----------------------------------

5   Active Supervisor   RPR                 Active

Mod  Submodule               Model             Serial No.   Hw   Status

----+-----------------------+-----------------+------------+----+---------

5   Daughter Card           WS-UA-SUP8E       CAT1814L5H1  1.0  Ok

7.サポートされる最大AP/クライアント

サポートされるAPの最大数：50/サポートされるクライアントの最大数：2000

8. AP接続

APが同じシャーシ/SUPで終端することを確認します。終了しない場合、APはスイッチワイヤレスコントローラに加入しません。

3850と3650と同様に、Sup8コントローラに加入するには、APを4507のアクセスポートに直接接続する必要があります。

9. ここからの5760/3850/3650と同様

注：先に述べたことの処理が完了すると、残りの部分は3850/5760を起動して稼働させるために似ています。

GUIは図に示すとおりです。