内容

概要

CatOS を稼動する Catalyst 4500/4000 スイッチはどのような QoS 機能をサポートしていますか。

CatOS を稼動する Catalyst 4500/4000 スイッチの QoS に必要な最小限のソフトウェアは何ですか。

CatOS を稼動する Catalyst 4500/4000 スイッチは、ポートまたは VLAN でレート制限またはポリシングをサポートしますか。

CatOS を稼動する Catalyst 4500/4000 スイッチは、IP パケットで IP precedence の Type of Service（ToS; タイプ オブ サービス）をマーキングまたは書き換えることはできますか。

CatOS を稼動する Catalyst 4500/4000 スイッチが提供する入力スケジューリングの種類はどのようなものですか。

CatOS を稼動する Catalyst 4500/4000 スイッチは、IEEE 802.1Q（dot1q）タグの着信 Class of Service（CoS; サービス クラス）を変更できますか。

使用しているサーバがサービス クラス（CoS）値にタグ付けできません。CatOS を稼動する Catalyst 4500/4000 スイッチは、特定の CoS 値用のサーバからのトラフィックにタグを付けることができますか。

CatOS を稼動する Catalyst 4500/4000 スイッチは、使用中の IP 電話から IEEE 802.1Q（dot1q）タグで着信サービス クラス（CoS）値を承認しますか。

CatOS を稼動する Catalyst 4500/4000 スイッチは、IP 電話に接続されたデバイスの着信サービス クラス（CoS）値の信頼またはオーバーライドを拡張できますか。

CatOS を稼動する Catalyst 4500/4000 スイッチが提供する出力スケジューリングの種類はどのようなものですか。

CatOS を稼動する Catalyst 4500/4000 スイッチで QoS をイネーブルにしたところ、パフォーマンスの問題が発生しました。どうしたんだ？

CatOS を稼動する Catalyst 4500/4000 スイッチと、Cisco IOS ソフトウェアを稼動する Catalyst 4500/4000 スイッチとでは、QoS 機能はどのように比較できますか。機能は、レイヤ 3（L3）スイッチング モジュールの機能とどのように比較できますか。

関連情報

概要

このドキュメントは、Catalyst OS（CatOS）を稼動している Cisco Catalyst 4500/4000（スーパーバイザ エンジン I および スーパーバイザ エンジン II）シリーズ、Catalyst 2948G、Catalyst 2980G、および Catalyst 4912G スイッチの Quality of Service（QoS; サービス品質）に関する最もよくある質問（FAQ）を取り扱っています。 このドキュメントでは、これらのスイッチを「CatOS を稼動する Catalyst 4000 スイッチ」と呼んでいます。 Cisco IOS® ソフトウェアを稼動する Catalyst 4500/4000 スイッチの QoS 機能については、『QoS の設定』を参照してください。

ドキュメント表記の詳細は、「シスコ テクニカル ティップスの表記法」を参照してください。

Q. CatOSが稼働するCatalyst 4500/4000スイッチでは、どのQoS機能がサポートされていますか。

A. CatOSが稼働するCatalyst 4500/4000スイッチでは、レイヤ2(L2)ポートでの入力分類と出力スケジューリングがサポートされています。レイヤ 3（L3）ギガビット イーサネット インターフェイスで利用可能な追加機能の詳細は、ドキュメント『Catalyst 4000 レイヤ 3 サービス モジュール インストレーション コンフィギュレーション ノート』を参照してください。

Q. CatOSが稼働するCatalyst 4500/4000スイッチのQoSに必要な最低限のソフトウェアは何ですか。

A. Catalyst 4500/4000（Supervisor Engine IおよびSupervisor Engine II）、Catalyst 2948G、Catalyst 2980G、およびCatalyst 4912GでSupervisor Engineソフトウェアバージョン5.4(2)以降0)が0 qoS機能

Q. CatOSが稼働するCatalyst 4500/4000スイッチは、ポートまたはVLANでレート制限またはポリシングをサポートしていますか。

A. CatOSが稼働するCatalyst 4500/4000スイッチは、レイヤ2(L2)ポートにポリシングやレート制限を提供しません。レート制限は、レイヤ 3（L3）ギガビット イーサネット インターフェイスでサポートされています。詳細は、『Catalyst 4000 レイヤ 3 サービス モジュール インストレーション コンフィギュレーション ノート』を参照してください。ポリシングは、Cisco IOS ソフトウェアを稼動する Catalyst 4500/4000 スイッチでサポートされています。詳細は、ドキュメント『Catalyst 4000 スーパーバイザ エンジン 3 での QoS ポリシングと QoS マーキング』を参照してください。

Q. CatOSが稼働するCatalyst 4500/4000スイッチは、IPパケット内のIP precedence Type of Service(ToS)ビットをマーキングまたは書き換えることができますか。

A. CatOSが稼働するCatalyst 4500/4000スイッチでは、レイヤ3(L3)マーキングやレイヤ2(L2)ポートでの書き換えは提供されません。着信パケットの L3 ToS ビットは、L2 スイッチは何もしないまま通過します。L3 モジュール ギガビット イーサネット インターフェイスの着信 IP precedence は承認されます。詳細は、『Catalyst 4000 レイヤ 3 サービス モジュール インストレーション コンフィギュレーション ノート』を参照してください。IP precedence/Differentiated Services Code Point（DSCP; DiffServ コード ポイント）のマーキングと書き換えは、Cisco IOS ソフトウェアを稼動する Catalyst 4500/4000 でサポートされています。詳細は、ドキュメント『Catalyst 4000 スーパーバイザ エンジン 3 での QoS ポリシングと QoS マーキング』を参照してください。

Q. CatOSが稼働するCatalyst 4500/4000スイッチにはどのような入力スケジューリングが用意されていますか。

A. CatOSが稼働するCatalyst 4500/4000スイッチのラインカードには、レイヤ2(L2)ポートでのFIFO入力スケジューリングがあります。レイヤ 3（L3）モジュール機能の詳細は、『Catalyst 4000 レイヤ 3 サービス モジュール インストレーション コンフィギュレーション ノート』を参照してください。

Q. CatOSが稼働するCatalyst 4500/4000スイッチでは、IEEE 802.1Q(dot1q)タグの着信Class of Service(CoS)値を変更できますか。

A.いいえ。CatOSが稼働するCatalyst 4500/4000スイッチは、スイッチに入る未分類フレームに対してのみフレーム分類とマーキングをサポートし、すでにタグ付けされたパケットのCoS値を変更することはできません。Cisco IOS ソフトウェアを稼動する Catalyst 4500/4000 スイッチは、タグ付けされた/タグ付けされていないパケットの分類または再分類ができます。詳細は、ドキュメント『QoS の説明と設定』を参照してください。

Q.サーバがサービスクラス(CoS)値にタグを付けることはできません。CatOS を稼動する Catalyst 4500/4000 スイッチは、特定の CoS 値用のサーバからのトラフィックにタグを付けることができますか。

A.はいですが、タグなしパケットのデフォルトCoSはスイッチ全体であり、ポート単位ではありません。そのため、タグ付けされていないすべてのパケットは、同じ CoS 値をマーキングされます。Cisco IOS ソフトウェアが稼動する Catalyst 4500/4000 スイッチは、ポート単位でのタグ付けをサポートします。詳細は、『QoS の説明と設定』を参照してください。

Q. CatOSが稼働するCatalyst 4500/4000スイッチは、IP電話からのIEEE 802.1Q(dot1q)タグの着信Class of Service(CoS)値を尊重しますか。

A.はい、CatOSが稼働するCatalyst 4500/4000スイッチでは、dot1qタグの着信CoS値が受け入れられます。dot1q はネイティブ VLAN にタグ付けしないので、そのようなパケットにタグ付けをするには、スイッチ全体の CoS 設定を使用する必要があります。これらのタグは、スイッチ経由で保持され、出力スケジューリングで使用されます。発信ポートがトランクである場合、オリジナルの CoS 値または新しい値（ネイティブ VLAN でタグ付けされずに着信するパケット用）は、パケットでタグ付けされます。

Q. CatOSが稼働するCatalyst 4500/4000スイッチは、IP電話に接続されたデバイスの着信サービスクラス(CoS)値の信頼を拡張したり、上書きしたりできますか。

A. CatOSが稼働するCatalyst 4500/4000スイッチでは、IP Phoneに接続されたデバイスからのトラフィックの着信CoS値の信頼を拡張したり、上書きしたりすることはできません。Cisco IOS ソフトウェアを稼動する Catalyst 4500/4000 スイッチは、拡張された信頼をサポートできます。ドキュメント『音声インターフェイスの設定』を参照してください。

Q. CatOSが稼働するCatalyst 4500/4000スイッチにはどのような出力スケジューリングが用意されていますか。

A. CatOSが稼働するCatalyst 4500/4000スイッチのラインカードでは、ポートごとに2つの出力キューがサポートされ、しきい値は100 %です。この 2 つのキュー、1 つのしきい値（2Q1T）方式は設定可能ではありません。これは、2 つのキュー用のサービス クラス（CoS）値マップのユーザ設定を提供します。たとえば、0 ～ 3 の CoS 値のパケットを最初のキューで使用し、4 ～7 を 2 番目のキューで使用するように設定できます。Catalyst 4500/4000は、ペアのCoSマッピング(0-1、2-3、4-5、6-7)のみをサポートしています。対応するパートナーCoSを指定しない限り、1つのCoS値は設定できません。たとえば、最初のキューに0 ～ 4を指定することはできません。これは、5をパートナー4とペアにする必要があるためです。2つのキューはラウンドロビン方式で処理されます。レイヤ 3 モジュール機能の詳細は、『Catalyst 4000 レイヤ 3 サービス モジュール インストレーション コンフィギュレーション ノート』を参照してください。Cisco IOS ソフトウェアを稼動する Catalyst 4500/4000 スイッチの機能の詳細は、ドキュメント『QoS の説明と設定』を参照してください。

Q. CatOSが稼働するCatalyst 4500/4000スイッチでQoSを有効にしたところ、パフォーマンスの問題が発生しました。どうしたんだ？

A. QoSが無効な場合、ユニキャストトラフィックはキュー1に割り当てられ、ブロードキャスト、マルチキャスト、および不明なトラフィックはキュー2に割り当てられますSから送信キューへのマッピング。

Q. CatOSが稼働するCatalyst 4500/4000スイッチのQoS機能は、Cisco IOSソフトウェアが稼働するCatalyst 4500/4000スイッチとどのように比較されるのですか。機能は、レイヤ 3（L3）スイッチング モジュールの機能とどのように比較できますか。

A. Catalyst 4500/4000は、サポートされるQoS機能によって異なる3つの設定で使用できます。次の表はこれらのバリエーションをまとめたものです。

スーパーバイザ エンジン I/II（CatOS を稼動する L3 モジュールの L21 ポートを含むもの）

WS-X4232-L3 モジュール（L3 ギガビット ポートだけ）

Cisco IOS ソフトウェア（スーパーバイザ エンジン II+、III、IV、V）

MQC2 サポート

No

No

Yes

スイッチ全体の QoS

Yes

N/A

Yes

ポートごとの QoS

No

Yes

Yes

ポートごとの送信キュー

2Q1T3：CoS4 値を set qos map コマンドでキューにマップする

4Q5

4Q

ポートごとの受信キュー

N/A

N/A

該当なし6

スケジューリング

ラウンドロビン

qos mapping precedence value wrr-weight weightコマンドを使用したWRR^7

ラウンドロビン、WRR、または完全優先

完全優先キュー

No

No

○、tx-queue 3 priority high コマンドによる

輻輳回避

No

No

○、DBL8 がスーパーバイザ エンジン IV で利用可能である

ポリサー（入力）

N/A

○、rate-limit input コマンドによる

○、最大 1K のポリサー9

ポリサー（出力）

N/A

○、rate-limit output コマンドによる

○、最大 1K のポリサー9

L3 および L410 ヘッダーによる入出力ポリサー定義

No

×、ポートごとのすべての IP および非 IP トラフィックに適用される

Yes

出力シェーピング

No

○、traffic-shape rate コマンドによる Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.0(10)W5(18e) の場合

○、shape コマンドによる出力キューごと

IP DSCP11 単位の分類

No

○、IP precedence ビット専用

○、着信パケットまたはポートごとの設定の「信頼」値を基準とした、ACL ベース12 またはクラス ベースのマーキング

IEEE 802.1p（CoS）をベースとした分類

Yes

N/A

○、着信パケットまたは設定されたマーキング ルール経由の「信頼」値に基づく

ACL またはトラフィック クラスに基づく分類

No

×、CPU 宛ての高優先度パケットを除く、すべての IP および非 IP トラフィックに適用される

Yes

ISL13、802.1p、および IP ToS14に基づくマーキング

○、set qos defaultcos コマンドだけのスイッチ全体の設定と、未分類またはタグ付けされていないフレームに対してだけ

×、入力分類と出力スケジューリング用の既存の IP precedence 値を承認する

Yes

1 L2 = レイヤ 2

2 MQC = モジュラ QoS Command-Line Interface（CLI; コマンドライン インターフェイス）

3 2Q1T = 2 キュー、1 しきい値

4 CoS = サービス クラス

5 4Q = 4 キュー

6 スーパーバイザ エンジンは、ノンブロッキング スイッチ アーキテクチャを提供するので、入力キューイングが必要なくなります。

7 WRR = 重み付けラウンドロビン

8 DBL = Dynamic Buffer Limiting

9 Cisco Bug ID CSCdz48041 (登録ユーザのみ)に注意してください。これは、多くのインターフェイスでポリサーを設定する際にポリサーのタグが枯渇する原因となる可能性があります。

10 L4 =レイヤ4

11 DSCP = DiffServ コード ポイント

12 ACL = アクセス コントロール リスト

13 ISL = スイッチ間リンク プロトコル

14 ToS = サービス タイプ

関連情報

- Catalyst 4000 スーパーバイザ エンジン 3 での QoS ポリシングと QoS マーキング

- Catalyst G-L3 シリーズ スイッチと WS-X4232-L3 レイヤ 3 モジュール QoS に関する FAQ

- LAN 製品に関するサポート ページ

- LAN スイッチングに関するサポート ページ

- テクニカルサポート - Cisco Systems