内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

ソフトウェアのバージョンと機能セットの確認

使用するファイルの決定

フラッシュ ファイル システムとメモリ要件

3750シリーズスイッチスタックCisco IOSアップグレード：自動（.tarイメージ）

手順説明

3750シリーズスイッチスタックCisco IOSアップグレード：手動（.tarイメージ）

手順説明

手順 1：.tar イメージのダウンロード

手順 2：.tar イメージの抽出

手順 3：Boot 変数の設定

手順 4：リロードと検証

3750シリーズスイッチスタックCisco IOSアップグレード：手動（.binイメージ）

手順説明

手順 1：.bin イメージのダウンロード

手順 2：使用可能なメモリの検証

手順 3：フラッシュ ファイル システムへのイメージのコピー

手順 4：Boot 変数の設定

手順 5：リロード前の検証

手順 6：リロードと検証

確認

トラブルシュート

TFTPサーバからのイメージ転送が失敗する、またはCisco IOSイメージが破損する

Error_Bad_Mzip エラー メッセージを受信する

%Error opening flash:update/info (No such file or directory)

スタック内のスイッチが新しいイメージを起動しない（バージョンの不一致）

方式 1：.tar イメージ

方式 2：.tar イメージ

方式 3：.bin イメージ

tftp での % Tar チェックサム エラー

さまざまな機能セットを持つ Cisco IOS ソフトウェアのアップグレード

関連情報

概要

このドキュメントでは、コマンドラインインターフェイス(CLI)を使用してCisco Catalyst 3750シリーズスイッチのソフトウェアイメージをアップグレードする手順について説明します。

前提条件

要件

ソフトウェアをダウンロードする前に、『Catalyst 3750、3560、および2970スイッチ、Cisco IOS®リリース12.2(25)SEB以降のリリースノート』の次のセクションで重要な情報を参照してください。

- 「ソフトウェアのバージョンと機能セットの確認」

- 「使用するファイルの決定」

- 「デバイス マネージャまたはネットワーク アシスタントを使用したスイッチのアップグレード」

- 「CLI を使用したスイッチのアップグレード」

- 「ソフトウェア障害からの回復」

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のハードウェアのバージョンに基づくものです。

- WS-C3750G-12S スイッチ

- WS-C3750G-24TS スイッチ

注：スタック可能な任意のCatalyst 3750シリーズスイッチに置き換えることができます。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな（デフォルト）設定で作業を開始しています。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認してください。

表記法

ドキュメント表記の詳細については、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

ソフトウェアのバージョンと機能セットの確認

Cisco IOS® ソフトウェアのリリース名があるディレクトリでは、Cisco IOS イメージは bin ファイルとして保存されます。ディレクトリには、システム ボードのフラッシュ デバイス（flash:）にイメージが保存されます。サブディレクトリには、Web 管理に必要なファイルが含まれます。

コントローラ GUI または CLI を使用して  show version 特権EXECコマンドを発行して、スイッチで稼働しているソフトウェアバージョンを確認します。バージョンは 2 行目に表示されます。

注: show version 出力には、スイッチで稼働するソフトウェアイメージが常に表示されます。この表示の最後に表示されるモデル名は、工場出荷時の設定です。このイメージは、以前の標準マルチレイヤ イメージ（SMI）の IP Base イメージ、または、以前の拡張マルチレイヤ イメージ（EMI）の IP Service イメージのいずれかです。この名前はソフトウェア イメージをアップグレードしても変更されません。

また、  dir filesystem: privileged EXEC  コマンドを使用して、アップグレードを実行します。このコマンドは、フラッシュ メモリに保存している他のソフトウェア イメージのディレクトリ名を示します。

スイッチをアップグレードするCisco IOSソフトウェアリリースを決定する前に、次の作業を行う必要があります。

- 特定の Cisco IOS ソフトウェア リリースのリリース ノートをお読みください。「Cisco Catalyst 3750 シリーズ スイッチ：リリース ノート」を参照してください。

- Bug Toolkit（登録ユーザ専用）および『Cisco Catalyst 3750シリーズスイッチ：Field Notice』を参照してください。

Catalyst 3750スイッチのプライオリティ値の確認

プライオリティ値は、スタック内のプライマリスイッチを決定します。プライオリティ値は 1 ～ 15 に設定できます。デフォルトのプライオリティ値は 1 です。シスコでは、スタックプライマリにしたいスイッチに最も高いプライオリティ値を割り当てることを推奨しています。この例では、プライマリスイッチのプライオリティ値は15です。詳細については、「Catalyst 3750 スイッチ スタックの作成と管理」を参照してください。

3750#show switch detail

Current

Switch#  Role      Mac Address     Priority     State

--------------------------------------------------------

1       Slave     000c.30ae.4f00     9         Ready

*2       primary    000d.bd5c.1680     15        Ready

使用するファイルの決定

Catalyst 3750のソフトウェアダウンロードセンターには、すべての機能セットとバージョンに対応する2セットのCisco IOSイメージが含まれています。1つのセットには、拡張子が.binのCisco IOSイメージファイルだけが含まれています。もう1つのセットには、Cisco IOSイメージと、拡張子が.tarのWebベースのデバイスマネージャが含まれています。

このドキュメントでは、.tar イメージと .bin イメージを使用するアップグレード手順について説明します。.tar ファイルには Cisco IOS イメージ ファイルと、組み込みデバイス マネージャに必要なファイルが含まれます。デバイス マネージャを使用してスイッチをアップグレードするためには、この結合された tar ファイルを使用する必要があります。

Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.2(25)SEA とそれ以前のリリースは、SMI としてレイヤ 2+ 機能と基本的なレイヤ 3 のルーティングを提供するイメージを参照していました。これらのソフトウェア リリースは、EMI として完全なレイヤ 3 のルーティングと高度なサービスを提供するイメージを参照していました。

Cisco IOSソフトウェアリリース12.2(25)SEB以降では、SMIをIPベースイメージと呼び、EMIをI Pサービスイメージと呼んでいます。

表1に、Cisco IOSソフトウェアリリース12.2(25)SEB以前および以降のリリースのさまざまなファイル命名規則を示します。

表1: Cisco IOSイメージのファイル命名規則

Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.2(25)SEA およびそれ以前

Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.2(25)SEB およびそれ以降

c3750-i9-mz（SMI）

c3750-ipbase-mz

c3750-i9k91-mz（SMI）

c3750-ipbasek9-mz

c3750-i5-mz（EMI）

c3750-ipservices-mz

c3750-i5k91-mz（EMI）

c3750-ipservicesk9-mz

表 2 では、このソフトウェア リリースのファイル名を示しています。

表2: Cisco IOSソフトウェアイメージファイル

ファイル名

説明

c3750-ipbase-tar.122-25.SEB.tar

Catalyst 3750 IP Base イメージおよびデバイス マネージャ ファイル。このイメージにはレイヤ 2+ および基本的なレイヤ 3 のルーティング機能があります。

c3750-ipservices-tar.122-25.SEB.tar

Catalyst 3750 IP Services イメージおよびデバイス マネージャ ファイル。このイメージにはレイヤ 2+ および完全なレイヤ 3 のルーティング機能の両方があります。

c3750-ipbasek9-tar.122-25.SEB.tar

Catalyst 3750 IP Base 暗号化イメージおよびデバイス マネージャ ファイル。このイメージには Kerberos、SSH1、レイヤ 2+、および基本的なレイヤ 3 のルーティング機能があります。

c3750-ipservicesk9-tar.122-25.SEB.tar

Catalyst 3750 IP Services 暗号化イメージおよびデバイス マネージャ ファイル。このイメージには Kerberos、SSH、レイヤ 2+、および完全なレイヤ 3 の機能があります。

c3750-advipservicesk9-tar.122-25.SEB.tar

Catalyst 3750 高度な IP サービスのイメージ、暗号化ファイル、およびデバイス マネージャ ファイル。このイメージには、すべての IP Services イメージの機能および Ipv6 の 2 パケットのユニキャスト ルーティング機能があります。

1SSH =セキュアシェル(SSH)

2IPv6 = IPバージョン6

Software Advisorツールは、ネットワークで必要な機能に必要なフィーチャセットの判別に役立ちます。

注：シスコの内部ツールおよび情報にアクセスできるのは、登録ユーザのみです。

フラッシュ ファイル システムとメモリ要件

フラッシュ ファイル システム

3750 は flash: ディレクトリに Web ベース デバイス マネージャ（.tar ファイル）がインストールされ、出荷されています。.tar ファイルからファイルを抽出すると、Cisco IOS イメージ ディレクトリが作成されます。このイメージ ディレクトリは Cisco IOS イメージ（.bin ファイル）と同じ名前ですが、ファイル拡張子は付いていません。ディレクトリには、デバイス マネージャ ファイルを含む HTML サブディレクトリを備えた Cisco IOS イメージ（.bin ファイル）が格納されます。

dir flash:  コマンドを発行します。次にコマンドの出力例を示します。

3750#dir flash:

Directory of flash:/

2  -rwx  5684228  Mar 12 1993 08:13:57 +00:00  c3750-ipbase-mz.122-25.SEC2.bin

3  -rwx     2105   Mar 1 1993 00:02:16 +00:00  config.text

4  drwx      192  Mar 12 1993 08:11:00 +00:00  c3750-ipbase-mz.122-25.SEB4

5  -rwx        5   Mar 1 1993 00:02:16 +00:00  private-config.text

6  -rwx      856   Mar 1 1993 00:04:40 +00:00  vlan.dat

364  -rwx      105  Mar 12 1993 08:11:00 +00:00  info

15998976 bytes total (3201536 bytes free)

!--- Notice the "d" in the permissions statement.

!--- It indicates that c3750-ipbase-mz.122-25.SEB4 is a directory.

!--- This directory is the location of both the Cisco IOS image (.bin file)

!--- and the HTML subdirectory.

Web ベースのデバイス マネージャを使用して、3750 スイッチを Cisco IOS ソフトウェア リリースにアップグレードするには、このドキュメントの次のセクションを参照してください。

- 3750シリーズスイッチスタックCisco IOSアップグレード：自動（.tarイメージ）

- 3750シリーズスイッチスタックCisco IOSアップグレード：手動（.tarイメージ）

スイッチでCisco IOSソフトウェアリリースのアップグレードだけを行うには、「3750シリーズスイッチスタックのCisco IOSアップグレード：手動（.binイメージ）」セクションを参照してください。

DRAM メモリ

3750 シリーズ スイッチのすべてのモデルは、128 MB の DRAM 構成となっています。3750 でソフトウェアをアップグレードする前に考慮する必要のある最小 DRAM 要件はありません。

フラッシュ メモリ

3750 スイッチで出荷された内部フラッシュ メモリは、Catalyst 3750 スイッチのモデルに基づいた 16 MB または 32 MB です。詳細については、「Cisco Catalyst 3750 Data Sheet」を参照してください。

フラッシュに格納できるイメージ数には制限があります。ソフトウェアをアップグレードする前に、イメージのサイズをバイト単位で必ず確認してください。  dir flash: コマンドを発行して、このイメージのサイズと、フラッシュの空き容量を比較します。次にコマンドの出力例を示します。

3750#dir flash:

Directory of flash:/

2  -rwx  6221372   Mar 1 1993 00:23:06 +00:00  c3750-ipbase-mz.122-25.SED1.bin

3  -rwx     2105   Mar 1 1993 00:02:16 +00:00  config.text

4  -rwx  5684228   Mar 1 1993 01:17:34 +00:00  c3750-ipbase-mz.122-25.SEC2.bin

5  -rwx        5   Mar 1 1993 00:02:16 +00:00  private-config.text

6  -rwx      856   Mar 1 1993 00:04:40 +00:00  vlan.dat

15998976 bytes total (4087296 bytes free)

3750#

必要に応じて、 delete flash:file_name コマンドを発行して、単一のCisco IOSイメージ（.binファイル）を削除します。または、 delete /force /recursive flash:dir_name コマンドを発行して、ディレクトリとそのディレクトリにあるすべてのファイルを削除します。

Cisco IOS イメージ（.bin ファイル）を削除するコマンド出力例を次に示します。

3750#delete flash:c3750-ipbase-mz.122-25.SED1.bin

Delete filename [c3750-ipbase-mz.122-25.SED1.bin]?

!--- Press Return or Enter.

Delete flash:c3750-ipbase-mz.122-25.SED1.bin? [confirm]

!--- Press Return or Enter.

3750#dir flash:

Directory of flash:/

3  -rwx        2105   Mar 1 1993 00:02:16 +00:00  config.text

4  -rwx     5684228   Mar 1 1993 01:17:34 +00:00  c3750-ipbase-mz.122-25.SEC2.bin

5  -rwx           5   Mar 1 1993 00:02:16 +00:00  private-config.text

6  -rwx         856   Mar 1 1993 00:04:40 +00:00  vlan.dat

15998976 bytes total (10309120 bytes free)

Web ベースのデバイス マネージャ（ディレクトリ）を使用して Cisco IOS イメージを削除するコマンド出力例は、次のとおりです。

3750#dir flash:

Directory of flash:/

2  -rwx     5684228  Mar 12 1993 08:13:57 +00:00  c3750-ipbase-mz.122-25.SEC2.bin

3  -rwx        2105   Mar 1 1993 00:02:16 +00:00  config.text

4  drwx         192  Mar 12 1993 08:11:00 +00:00  c3750-ipbase-mz.122-25.SEB4

5  -rwx           5   Mar 1 1993 00:02:16 +00:00  private-config.text

6  -rwx         856   Mar 1 1993 00:04:40 +00:00  vlan.dat

364  -rwx         105  Mar 12 1993 08:11:00 +00:00  info

15998976 bytes total (3201536 bytes free)

3750#delete /force /recursive flash:c3750-ipbase-mz.122-25.SEB4

Delete filename [c3750-ipbase-mz.122-25.SEB4]?

!--- Press Return or Enter.

3750#dir flash:

Directory of flash:/

2  -rwx     5684228  Mar 12 1993 08:13:57 +00:00  c3750-ipbase-mz.122-25.SEC

2.bin

3  -rwx        2105   Mar 1 1993 00:02:16 +00:00  config.text

5  -rwx           5   Mar 1 1993 00:02:16 +00:00  private-config.text

6  -rwx         856   Mar 1 1993 00:04:40 +00:00  vlan.dat

364  -rwx         105  Mar 12 1993 08:11:00 +00:00  info

15998976 bytes total (10308608 bytes free)

アップグレードでは、さらに多くの領域を解放する必要がある場合があります。その要件は、フラッシュに格納されているイメージ数によって変わります。古いイメージ/ディレクトリを削除して、この領域を解放できます。

3750シリーズスイッチスタックCisco IOSアップグレード：自動（.tarイメージ）

このセクションでは、このドキュメントで説明する機能を設定するために必要な情報を提供しています。

このセクションの手順では、結合された tar ファイルをスイッチにコピーします。ファイルを TFTP サーバからスイッチへコピーして、ファイルを抽出します。新しいイメージ ファイルをダウンロードして現在のイメージを置き換えたり、現在のイメージを保持したりできます。

注：スイッチスタックでは、archive download-sw および archive upload-sw 特権EXECコマンドは、スタックプライマリからのみ使用できます。スタックプライマリにダウンロードされたソフトウェアイメージは、残りのスタックメンバーに自動的にダウンロードされます。したがって、このアップグレードを実行するには、プライマリスイッチにログオンする必要があります。

手順説明

ソフトウェアをダウンロードするには、次の手順を実行します。

手順 1

このドキュメントの「使用するファイルの決定」セクションを使用して、ダウンロードするイメージの種類や機能セットを識別します。

手順 2

Catalyst 3750スイッチ用の古いバージョンのIPサービスイメージファイルまたはIPベースイメージファイルをダウンロードするには、Archived Catalyst 3750 Softwareをクリックしてください。認証を取得し、暗号化ソフトウェア ファイルをダウンロードするには、[Catalyst 3750 Strong Cryptographic (3DES) Software] をクリックします。

注:Cisco IOSソフトウェアリリース12.1(19)EA1cよりも前のCisco IOSソフトウェアリリースには、ブートローダのアップグレードが含まれています。新しいソフトウェアを初めてロードするときは、ブートローダのアップグレードに最大 1 分必要です。ブートローダのアップグレード中にスイッチの電源をオフ/オンしないでください。

手順 3

イメージをワーク ステーション上の適切な TFTP ディレクトリにコピーし、TFTP サーバが正しく設定されていることを確認します。

詳細については、このリリースのソフトウェア コンフィギュレーション ガイドの「付録 B」を参照してください。

手順 4

コンソールポートまたはTelnetセッションを介してスイッチにログインし、イネーブルモードに入ります。

手順 5

現在のバージョンを表示するには、 show version コマンドを使用して、アップグレードを実行します。

3750#show version

Cisco Internetwork Operating System Software

Cisco IOS (tm) C3750 Software (C3750-I5-M), Version 12.1(19)EA1d, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Copyright (c) 1986-2004 by cisco Systems, Inc.

Compiled Mon 05-Apr-04 22:06 by antonino

Image text-base: 0x00003000, data-base: 0x009206D8

ROM: Bootstrap program is C3750 boot loader

BOOTLDR: C3750 Boot Loader (C3750-HBOOT-M) Version 12.1(14)EA1, RELEASE SOFTWARE (fc1)

3750 uptime is 4 days, 19 hours, 43 minutes

System returned to ROM by power-on

System image file is "flash:c3750-i5-mz.121-19.EA1d.bin"

cisco WS-C3750G-12S (PowerPC405) processor (revision A0) with 118776K/12288K bytes of

memory.

Processor board ID CAT0732R0JU

Last reset from power-on

Bridging software.

5 Virtual Ethernet/IEEE 802.3  interface(s)

40 Gigabit Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)

The password-recovery mechanism is enabled.

512K bytes of flash-simulated non-volatile configuration memory.

Base ethernet MAC Address       : 00:0D:BD:5C:16:80

Motherboard assembly number     : 73-8307-06

Power supply part number        : 341-0048-01

Motherboard serial number       : CAT073205SU

Power supply serial number      : DTH073004US

Model revision number           : A0

Motherboard revision number     : A0

Model number                    : WS-C3750G-12S-E

System serial number            : CAT0732R0JU

Top Assembly Part Number        : 800-23419-01

Top Assembly Revision Number    : A0

Hardware Board Revision Number  : 0x06

Switch   Ports  Model              SW Version              SW Image

------   -----  -----              ----------              ----------

1   28     WS-C3750G-24TS     12.1(19)EA1d            C3750-I5-M

*    2   12     WS-C3750G-12S      12.1(19)EA1d            C3750-I5-M

Switch 01

手順 6

dir flash:発行し、アップグレード用のメモリの空き容量を確認します。

次にコマンドの出力例を示します。

3750#dir flash:

Directory of flash:/

2  -rwx        1516   Mar 01 1993 00:01:28  vlan.dat

3  -rwx     4050902   Mar 01 1993 00:03:32  c3750-i5-mz.121-19.EA1d.bin

4  -rwx        4273   Mar 05 1993 19:22:44  config.text

84  -rwx           5   Mar 05 1993 19:22:44  private-config.text

15998976 bytes total (11940352 bytes free)

ステップ7

TFTP サーバへの接続を確認するには、IP アドレスを ping します。

3750#ping 10.11.11.11

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.11.11.11, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms

手順 8

イメージのダウンロードにはいくつかのオプションがあります。このセクションで表示されるコマンドライン オプションを使用して、新しいイメージで古いイメージを上書きしたり、古いイメージをフラッシュに残したりできます。

この例では、 archive download-sw コマンドを発行して、古いイメージをデバイスに保持します。使用可能なコマンドの詳細な説明については、『Catalyst 3750スイッチCisco IOSコマンド』ガイドの「archive download-sw」セクションを参照してください。

次のオプションを使用できます。 archive download-sw コマンドにより、WLC CLI で明確に示されます。

3750#archive download-sw ?

/destination-system  specify destination system to receive software

/force-reload        Unconditionally reload system after successful sw

upgrade

/imageonly           Load only the Cisco IOS image(s)

/leave-old-sw        Leave old sw installed after successful sw upgrade

/no-set-boot         Don't set BOOT -- leave existing boot config alone

/no-version-check    skip version check that prevents incompatible image

install

/only-system-type    specify individual system type to be updated

/overwrite           OK to overwrite an existing image

/reload              Reload system (if no unsaved config changes) after

successful sw upgrade

/safe                Always load before deleting old version

flash1:              Image file

flash2:              Image file

flash:               Image file

ftp:                 Image file

rcp:                 Image file

tftp:                Image file

次の例は、使用中のコマンドと、アップロードプロセスでのスイッチの出力を示しています。

3750#archive download-sw /leave-old-sw tftp://10.11.11.11/c3750-i5-tar.122-20.SE.tar

Loading c3750-i5-tar.122-20.SE.tar .from 10.11.11.11 (via GigabitEthernet1/0/4):

!!!!!!!!!!!!!.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[OK - 8488960 bytes]

Loading c3750-i5-tar.122-20.SE.tar .from 10.11.11.11 (via GigabitEthernet1/0/4):

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

examining image...

extracting info (98 bytes)

extracting c3750-i5-mz.122-20.SE/info (435 bytes)

extracting info (98 bytes)

Stacking Version Number: 1.4

System Type:             0x00000000

Cisco IOS Image File Size:   0x004BA200

Total Image File Size: 0x00818A00

Minimum Dram required: 0x04000000

Image Suffix:          i5-122-20.SE

Image Directory:       c3750-i5-mz.122-20.SE

Image Name:            c3750-i5-mz.122-20.SE.bin

Image Feature:         LAYER_3|MIN_DRAM_MEG=64

Old image for switch 1: unknown

Old image for switch 2: unknown

Extracting images from archive into flash on switch 1...

c3750-i5-mz.122-20.SE/ (directory)

c3750-i5-mz.122-20.SE/html/ (directory)

extracting c3750-i5-mz.122-20.SE/html/cms_boot.jar (154860 bytes)

extracting c3750-i5-mz.122-20.SE/html/err.html (152 bytes)

extracting c3750-i5-mz.122-20.SE/html/cms_splash.gif (22131 bytes)

extracting c3750-i5-mz.122-20.SE/html/cms_13.html (510 bytes)

extracting c3750-i5-mz.122-20.SE/html/custom_cms.html (2441 bytes)

extracting c3750-i5-mz.122-20.SE/html/not_supported.html (1392 bytes)

extracting c3750-i5-mz.122-20.SE/html/cluster.html (2822 bytes)

extracting c3750-i5-mz.122-20.SE/html/start.html (576 bytes)

extracting c3750-i5-mz.122-20.SE/html/test.htm (2301 bytes)

extracting c3750-i5-mz.122-20.SE/html/xhome.htm (25035 bytes)

extracting c3750-i5-mz.122-20.SE/html/stylesheet.css (3364 bytes)

extracting c3750-i5-mz.122-20.SE/html/back-exp.htm (182 bytes)

extracting c3750-i5-mz.122-20.SE/html/sitewide.js (10627 bytes)

extracting c3750-i5-mz.122-20.SE/html/tools.htm (21818 bytes)

extracting c3750-i5-mz.122-20.SE/html/appsui.js (3092 bytes)

extracting c3750-i5-mz.122-20.SE/html/forms.js (11521 bytes)

extracting c3750-i5-mz.122-20.SE/html/doc.htm (22332 bytes)

extracting c3750-i5-mz.122-20.SE/html/express-setup.htm (61957 bytes)

extracting c3750-i5-mz.122-20.SE/html/troubleshooting_Browser.htm (3704 bytes)

extracting c3750-i5-mz.122-20.SE/html/troubleshooting_OS.htm (2851 bytes)

extracting c3750-i5-mz.122-20.SE/html/net_report.htm (21107 bytes)

!--- Output suppressed.

Installing (renaming): `flash1:update/c3750-i5-mz.122-20.SE' ->

`flash1:c3750-i5-mz.122-20.SE'

New software image installed in flash1:c3750-i5-mz.122-20.SE

Installing (renaming): `flash:update/c3750-i5-mz.122-20.SE' ->

`flash:c3750-i5-mz.122-20.SE'

New software image installed in flash:c3750-i5-mz.122-20.SE

All software images installed.

!--- Installation of the image and supporting files is now complete

!--- in the flash of all switches in the stack. In this example, installation

!--- is complete in both switches.

手順 9

イメージのコピーは完了しています。再起動の準備が整いました。スイッチの現在の状態がReadyであることを確認するには、 show switch detail コマンドを使用して、アップグレードを実行します。

ランダム データの例は次のとおりです。

3750#show switch detail

Current

Switch#  Role      Mac Address     Priority     State

--------------------------------------------------------

1       Slave     000c.30ae.4f00     9         Ready

*2       primary    000d.bd5c.1680     15        Ready

Stack Port Status             Neighbors

Switch#  Port 1     Port 2           Port 1   Port 2

--------------------------------------------------------

1        Ok         Ok                2        2

2        Ok         Ok                1        1

手順 10

新しいイメージがスタックメンバのフラッシュにあることを確認するために、 dir flash: コマンドおよび dir flash 1: コマンドを使用して、アップグレードを実行します。この例には、2 つのスイッチ スタック メンバーがあります。スタック構成にスタック内の追加のスイッチが含まれている場合は、 dir flash#: コマンドを発行します。

show version コマンドを発行して、古いイメージが引き続き現在のオペレーティングシステムのイメージであることを確認します。  show boot コマンドを発行して、新しいイメージが、スイッチの次回のリロード時にロード可能なBOOT path-list内のイメージになっていることを確認します。

3750#dir flash:

Directory of flash:/

2  -rwx        1516   Mar 01 1993 00:01:28  vlan.dat

3  -rwx     4050902   Mar 01 1993 00:03:32  c3750-i5-mz.121-19.EA1d.bin

4  -rwx        4273   Mar 05 1993 19:22:44  config.text

6  drwx         192   Mar 05 1993 19:40:16  c3750-i5-mz.122-20.SE

84  -rwx           5   Mar 05 1993 19:22:44  private-config.text

!--- Notice the "d" in the permissions statement. The "d" indicates a directory.

15998976 bytes total (3491328 bytes free)

3750#dir flash1:

Directory of flash1:/

2  -rwx     4050902   Mar 01 1993 00:35:58  c3750-i5-mz.121-19.EA1d.bin

3  -rwx        1516   Mar 01 1993 00:01:33  vlan.dat

4  -rwx        4273   Mar 05 1993 19:22:44  config.text

5  -rwx           5   Mar 05 1993 19:22:44  private-config.text

7  drwx         192   Mar 05 1993 19:37:40  c3750-i5-mz.122-20.SE

15998976 bytes total (3491328 bytes free)

3750#show version

Cisco Internetwork Operating System Software

Cisco IOS (tm) C3750 Software (C3750-I5-M), Version 12.1(19)EA1d, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Copyright (c) 1986-2004 by cisco Systems, Inc.

Compiled Mon 05-Apr-04 22:06 by antonino

Image text-base: 0x00003000, data-base: 0x009206D8

ROM: Bootstrap program is C3750 boot loader

BOOTLDR: C3750 Boot Loader (C3750-HBOOT-M) Version 12.1(14)EA1, RELEASE SOFTWARE (fc1)

3750 uptime is 4 days, 19 hours, 43 minutes

System returned to ROM by power-on

System image file is "flash:c3750-i5-mz.121-19.EA1d.bin"

cisco WS-C3750G-12S (PowerPC405) processor (revision A0) with

118776K/12288K bytes of memory.

Processor board ID CAT0732R0JU

Last reset from power-on

Bridging software.

5 Virtual Ethernet/IEEE 802.3  interface(s)

40 Gigabit Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)

The password-recovery mechanism is enabled.

512K bytes of flash-simulated non-volatile configuration memory.

Base ethernet MAC Address       : 00:0D:BD:5C:16:80

Motherboard assembly number     : 73-8307-06

Power supply part number        : 341-0048-01

Motherboard serial number       : CAT073205SU

Power supply serial number      : DTH073004US

Model revision number           : A0

Motherboard revision number     : A0

Model number                    : WS-C3750G-12S-E

System serial number            : CAT0732R0JU

Top Assembly Part Number        : 800-23419-01

Top Assembly Revision Number    : A0

Hardware Board Revision Number  : 0x06

Switch   Ports  Model              SW Version              SW Image

------   -----  -----              ----------              ----------

1   28     WS-C3750G-24TS     12.1(19)EA1d            C3750-I5-M

*    2   12     WS-C3750G-12S      12.1(19)EA1d            C3750-I5-M

Switch 01

!--- When you issue the show boot command, it now reads the new code revision

!--- that can load at the next reboot.

3750#show boot

BOOT path-list      : flash:c3750-i5-mz.122-20.SE/c3750-i5-mz.122-20.SE.bin

Config file         : flash:/config.text

Private Config file : flash:/private-config.text

Enable Break        : no

Manual Boot         : no

HELPER path-list    :

Auto upgrade        : yes

3750#

3750#

手順 11

reload コマンドをプロンプトで発行し、確認してリロードに進みます。新しいコードリビジョンが起動し、スタック内のすべてのスイッチで期待どおりに動作し始める必要があります。

スイッチのリロードからの出力例を次に示します。

3750#reload

Proceed with reload? [confirm]

4d19h: %SYS-5-RELOAD: Reload requested

Base ethernet MAC Address: 00:0d:bd:5c:16:80

Xmodem file system is available.

The password-recovery mechanism is enabled.

Initializing Flash...

flashfs[0]: 86 files, 4 directories

flashfs[0]: 0 orphaned files, 0 orphaned directories

flashfs[0]: Total bytes: 15998976

flashfs[0]: Bytes used: 12507648

flashfs[0]: Bytes available: 3491328

flashfs[0]: flashfs fsck took 9 seconds.

...done Initializing Flash.

Boot Sector Filesystem (bs) installed, fsid: 3

done.

Loading "flash:c3750-i5-mz.122-20.SE/c3750-i5-mz.122-20.SE.bin"

...@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

File "flash:c3750-i5-mz.122-20.SE/c3750-i5-mz.122-20.SE.bin" uncompressed and installed,

entry point: 0x3000

executing...

Restricted Rights Legend

Use, duplication, or disclosure by the Government is

subject to restrictions as set forth in subparagraph

(c) of the Commercial Computer Software - Restricted

Rights clause at FAR sec. 52.227-19 and subparagraph

(c) (1) (ii) of the Rights in Technical Data and Computer

Software clause at DFARS sec. 252.227-7013.

Cisco Systems, Inc.

170 West Tasman Drive

San Jose, California 95134-1706

Cisco Internetwork Operating System Software

Cisco IOS (tm) C3750 Software (C3750-I5-M), Version 12.2(20)SE, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Copyright (c) 1986-2004 by Cisco Systems, Inc.

Compiled Wed 19-May-04 11:52 by yenanh

Image text-base: 0x00003000, data-base: 0x00B53B10

Initializing flashfs...

flashfs[1]: 86 files, 4 directories

flashfs[1]: 0 orphaned files, 0 orphaned directories

flashfs[1]: Total bytes: 15998976

flashfs[1]: Bytes used: 12507648

flashfs[1]: Bytes available: 3491328

flashfs[1]: flashfs fsck took 9 seconds.

flashfs[1]: Initialization complete....done Initializing flashfs.

POST: CPU MIC register Tests : Begin

POST: CPU MIC register Tests : End, Status Passed

POST: PortASIC Memory Tests : Begin

POST: PortASIC Memory Tests : End, Status Passed

POST: CPU MIC PortASIC interface Loopback Tests : Begin

POST: CPU MIC PortASIC interface Loopback Tests : End, Status Passed

POST: PortASIC RingLoopback Tests : Begin

POST: PortASIC RingLoopback Tests : End, Status Passed

Waiting for Stack primary Election (around 20 seconds)...

POST: PortASIC CAM Subsystem Tests : Begin

POST: PortASIC CAM Subsystem Tests : End, Status Passed

POST: PortASIC Stack Port Loopback Tests : Begin

POST: PortASIC Stack Port Loopback Tests : End, Status Passed

POST: PortASIC Port Loopback Tests : Begin

POST: PortASIC Port Loopback Tests : End, Status Passed

Election Complete

Switch 2 booting as primary

Waiting for Port download...Complete

cisco WS-C3750G-12S (PowerPC405) processor (revision A0) with 118784K/12280K bytes of

memory.

Processor board ID CAT0732R0JU

Last reset from power-on

Bridging software.

1 Virtual Ethernet/IEEE 802.3  interface(s)

40 Gigabit Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)

The password-recovery mechanism is enabled.

512K bytes of flash-simulated non-volatile configuration memory.

Base ethernet MAC Address       : 00:0D:BD:5C:16:80

Motherboard assembly number     : 73-8307-06

Power supply part number        : 341-0048-01

Motherboard serial number       : CAT073205SU

Power supply serial number      : DTH073004US

Model revision number           : A0

Motherboard revision number     : A0

Model number                    : WS-C3750G-12S-E

System serial number            : CAT0732R0JU

Top Assembly Part Number        : 800-23419-01

Top Assembly Revision Number    : A0

Hardware Board Revision Number  : 0x06

Switch   Ports  Model              SW Version              SW Image

------   -----  -----              ----------              ----------

*    2   12     WS-C3750G-12S      12.2(20)SE              C3750-I5-M

Press RETURN to get started!

00:00:57: %STACKMGR-6-SWITCH_ADDED: Switch 1 has been ADDED to the stack

00:00:57: %STACKMGR-6-SWITCH_ADDED: Switch 2 has been ADDED to the stack

00:01:27: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state to down

00:01:27: %SPANTREE-5-EXTENDED_SYSID: Extended SysId enabled for type vlan

00:01:30: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from memory by console

00:01:30: %STACKMGR-6-SWITCH_READY: Switch 2 is READY

00:01:30: %STACKMGR-6-STACK_LINK_CHANGE: Stack Port 1 Switch 2 has changed to st

3750>

3750>ate UP

00:01:30: %STACKMGR-6-STACK_LINK_CHANGE: Stack Port 2 Switch 2 has changed to state UP

00:01:30: %STACKMGR-6-primary_READY: primary Switch 2 is READY

00:01:31: %SYS-5-RESTART: System restarted --

Cisco Internetwork Operating System Software

Cisco IOS (tm) C3750 Software (C3750-I5-M), Version 12.2(20)SE, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Copyright (c) 1986-2004 by cisco Systems, Inc.

Compiled Wed 19-May-04 11:52 by yenanh

00:01:32: %LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet2/0/1,

changed state to administratively

down

00:01:32: %LINK-5-CHANGED: Interface Vlan1, changed state to administratively down

00:01:32: %LINK-5-CHANGED: Interface Vlan2, changed state to administratively down

00:01:35: %STACKMGR-6-SWITCH_READY: Switch 1 is READY

00:01:35: %STACKMGR-6-STACK_LINK_CHANGE: Stack Port 1 Switch 1 has changed to state UP

00:01:35: %STACKMGR-6-STACK_LINK_CHANGE: Stack Port 2 Switch 1 has changed to state UP

00:01:25: %STACKMGR-6-SWITCH_ADDED: Switch 1 has been ADDED to the stack (3750-1)

00:01:25: %STACKMGR-6-SWITCH_ADDED: Switch 2 has been ADDED to the stack (3750-1)

00:01:32: %SPANTREE-5-EXTENDED_SYSID: Extended SysId enabled for type vlan (3750-1)

00:01:35: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from memory by console (3750-1)

00:01:35: %STACKMGR-6-SWITCH_READY: Switch 2 is READY (3750-1)

00:01:35: %STACKMGR-6-primary_READY: primary Switch 2 is READY (3750-1)

00:01:35: %STACKMGR-6-SWITCH_READY: Switch 1 is READY (3750-1)

00:01:36: %SYS-5-RESTART: System restarted -- (3750-1)

Cisco Internetwork Operating System

3750>

3750>Software  (3750-1)

Cisco IOS (tm) C3750 Software (C3750-I5-M), Version 12.2(20)SE, RELEASE SOFTWARE

(fc1) (3750-1)

Copyright (c) 1986-2004 by Cisco Systems, Inc. (3750-1)

Compiled Wed 19-May-04 11:52 by yenanh (3750-1)

00:01:37: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet1/0/2, changed state to up

00:01:37: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet1/0/3, changed state to up

00:01:37: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet1/0/4, changed state to up

00:01:38: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet2/0/2, changed state to up

00:01:38: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/0/2, changed

state to up

00:01:38: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/0/3, changed

state to up

00:01:38: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/0/4, changed

state to up

00:01:39: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet2/0/2, changed

state to up

3750>

3750シリーズスイッチスタックCisco IOSアップグレード：手動（.tarイメージ）

このドキュメントの前のセクションでは、 archive download-sw コマンドを使用して、アップグレードを実行します。また、Cisco IOSをスイッチごとに手動でアップグレードし、スタックケーブルを取り外さないようにすることもできます。この方法の 3 つの主要な手順は次のとおりです。

1. TFTPサーバからプライマリスイッチに.tarイメージをコピーします。

2. .tar イメージをスイッチのすべてのフラッシュ ファイル システムに抽出します。

3. boot 変数を設定します。

「  archive download-sw  コマンドは、Cisco IOSの自動アップグレードを通じて、3つの手順すべてを実行します。これらの3つの手順は、Cisco IOSの手動アップグレードでも実行できます。「手順」セクションでは、Cisco IOSソフトウェアリリース12.2(25)SEE1にアップグレードする方法の例を示しています。この例には、3 つのスイッチのスイッチ スタックがあります。スイッチ1はプライマリスイッチで、スイッチ2と3はメンバスイッチです。

手順説明

手順 1：.tar イメージのダウンロード

プライマリスイッチのフラッシュに十分な空き領域があることを確認する必要があります。プライマリスイッチには、.tarイメージファイルのサイズの2倍の領域が必要です。この領域は、.tarファイルを保存し、次にステップ2で抽出する.tarファイルの内容を保存するために必要です。たとえば、.tar イメージ サイズが 10 MB の場合、最低 20 MB の空き領域が必要です。

3750-stack#copy tftp: flash:

Address or name of remote host []? 10.10.10.10

Source filename []? c3750-advipservicesk9-tar.122-25.SEE1.tar

Destination filename [c3750-advipservicesk9-tar.122-25.SEE1.tar]?

Accessing tftp://10.10.10.10/c3750-advipservicesk9-tar.122-25.SEE1.tar...

Loading c3750-advipservicesk9-tar.122-25.SEE1.tar from 10.10.10.10 (via Vlan10):

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!--- Output is suppressed.

手順 2：.tar イメージの抽出

.tar イメージをフラッシュ ファイル システム内のすべてのスイッチに抽出します。「 archive tar /xtract コマンドはディレクトリを作成し、新しく作成されたディレクトリの下にファイルを抽出します。

コマンド シンタックスの例を次に示します。

3750-stack#archive tar /xtract

次のサブステップを実行します。

1. switch1 のフラッシュに .tar ファイルを抽出します。

3750-stack#archive tar /xtract c3750-advipservicesk9-tar.122-25.SEE1.tar flash1:

extracting c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE1/html/images/grn_vertlines_bott.gif (957 bytes)

extracting c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE1/html/images/red.gif (147 bytes)

extracting c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE1/html/images/print.gif (625 bytes)

!--- Output is suppressed.

2. switch2 のフラッシュに .tar ファイルを抽出します。

3750-stack#archive tar /xtract c3750-advipservicesk9-tar.122-25.SEE1.tar flash2:

extracting c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE1/html/images/grn_vertlines_bott.gif (957 bytes)

extracting c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE1/html/images/red.gif (147 bytes)

extracting c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE1/html/images/print.gif (625 bytes)

!--- Output is suppressed.

3. switch3 のフラッシュに .tar ファイルを抽出します。

3750-stack#archive tar /xtract c3750-advipservicesk9-tar.122-25.SEE1.tar flash3:

extracting c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE1/html/images/grn_vertlines_bott

.gif (957 bytes)

extracting c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE1/html/images/red.gif (147 bytes)

extracting c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE1/html/images/print.gif (625 bytes)

!--- Output is suppressed.

手順 3：Boot 変数の設定

.tarファイルをフラッシュに抽出した後、新しいCisco IOSをポイントするようにブート変数を設定する必要があります。.bin ファイルが抽出されたパスを見つける必要があります。

3750-stack#dir

Directory of flash:/

2  drwx192  Mar 11 1993 00:31:05 +00:00  c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE1

!--- The archive tar /xtract command created this directory.

455  -rwx         114  Mar 11 1993 00:31:05 +00:00  info

457  -rwx        9433   Mar 1 1993 01:40:11 +00:00  config.text

458  -rwx         796   Mar 1 1993 00:02:39 +00:00  vlan.dat

459  -rwx          24   Mar 1 1993 01:40:11 +00:00  private-config.text

15998976 bytes total (5613056 bytes free)

3750-stack#dir flash:c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE1

Directory of flash:/c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE1/

3  -rwx     8169055  Mar 11 1993 00:29:52 +00:00  c3750-advipservicesk9-mz.1

22-25.SEE1.bin

4  drwx        4160  Mar 11 1993 00:30:29 +00:00  html

454  -rwx         709  Mar 11 1993 00:31:05 +00:00  info

15998976 bytes total (5613056 bytes free)

3750-stack#

「 boot system switch all コマンドを使用して、ブート変数を変更します。

3750-stack(config)#boot system switch all flash:/c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE1/c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE1.bin

3750-stack(config)#exit

3750-stack#write memory

手順 4：リロードと検証

スイッチをリロードし、リロード後にスイッチで新しい Cisco IOS ソフトウェア リリースが実行されることを検証します。

!--- Reload the switch.

Switch#reload

Proceed with reload? [confirm]

!--- Verify the Cisco IOS software release of the switch after the reload.

3750-stack#show version

Cisco IOS Software, C3750 Software (C3750-ADVIPSERVICESK9-M), Version 12.2(25)S

E1, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Copyright (c) 1986-2006 by Cisco Systems, Inc.

Compiled Mon 22-May-06 08:52 by yenanh

Image text-base: 0x00003000, data-base: 0x01255B58

!--- Output is suppressed.

Switch   Ports  Model              SW Version              SW Image

------   -----  -----              ----------              ----------

*    1   28     WS-C3750G-24PS     12.2(25)SEE1            C3750-ADVIPSERVICESK

2   52     WS-C3750G-48TS     12.2(25)SEE1            C3750-ADVIPSERVICESK

3   26     WS-C3750-24TS      12.2(25)SEE1            C3750-ADVIPSERVICESK

!--- Verify the switch primary and member state:

3750-stack#show switch

Current

Switch#  Role      Mac Address     Priority     State

--------------------------------------------------------

*1       primary    0015.63f6.b700     5         Ready

2       Member    0015.c6c1.3000     2         Ready

3       Member    000f.f794.3d00     5         Ready

3750シリーズスイッチスタックCisco IOSアップグレード：手動（.binイメージ）

3750 スイッチ スタックは、Web デバイス マネージャまたは CLI のいずれかで管理することができます。CLI でスイッチを管理する場合は、.tar イメージは必要ありません。このセクションでは、.binイメージを使用したCisco IOSのアップグレードについて説明します。Cisco IOSイメージを使用して3750スイッチスタックをすでに設定していることを前提としています。このセクションでは、3750スイッチスタックの新しいCisco IOSをコピーしてアップグレードする方法について説明します。

注：コマンド archive download-sw と archive upload-sw .tarイメージファイルにのみ適用され、.binイメージファイルには適用されません。

この例では、Catalyst 3750スイッチスタックでCisco IOSソフトウェアリリース12.2(25)SEE2にアップグレードする手順を順を追って説明します。Catalyst 3750スイッチスタックには2つのスイッチがあり、Cisco IOSイメージはTFTPサーバ172.22.1.165にあります。次の出力は、このスタックのスタックメンバーとプライマリを示しています。

Switch#show switch

Current

Switch#  Role      Mac Address     Priority     State

--------------------------------------------------------

1       Member    0015.63f6.b700     5         Ready

*2       primary    0015.c6c1.3000     10        Ready

手順説明

手順 1：.bin イメージのダウンロード

『ソフトウェアのダウンロード – Cisco Catalyst 3750ソフトウェア』を参照して、ダウンロードするイメージを探します。Catalyst 3750用のSoftware Download Center（登録ユーザ専用）には、すべてのフィーチャセットとバージョンに対して2セットのCisco IOSイメージが含まれています。1つのセットには、拡張子が.binのCisco IOSイメージファイルだけが含まれています。もう1つのセットには、Cisco IOSイメージと、拡張子が.tarのWebベースのデバイスマネージャが含まれています。

手順 2：使用可能なメモリの検証

この出力例に示すように、両方のスイッチのフラッシュ ファイル システムで使用可能なメモリを個々に検証できます。

Switch#dir flash1:

Directory of flash1:/

2  -rwx          24   Mar 3 1993 22:02:44 +00:00  private-config.text

3  -rwx      623744   Jan 1 1970 00:12:28 +00:00  stardust0923

4  -rwx         796   Mar 1 1993 00:02:55 +00:00  vlan.dat

5  -rwx      623744   Jan 1 1970 00:32:09 +00:00  diag

6  -rwx     8169055   Mar 1 1993 00:43:34 +00:00  c3750-advipservicesk9-mz.

22-25.SEE1.bin

8  -rwx       10192   Mar 3 1993 22:02:44 +00:00  config.text

462  -rwx         114   Mar 1 1993 00:32:19 +00:00  info

367  drwx         192   Mar 1 1993 00:32:19 +00:00  c3750-advipservicesk9-mz.

22-25.SEE1

32514048 bytes total (12754944 bytes free)

Switch#dir flash2:

Directory of flash:/

2  -rwx     4207104   Jan 1 1970 00:14:06 +00:00  c3750-i9-mz.122-20.SE4

3  -rwx      623744   Jan 1 1970 00:17:20 +00:00  stardust0923

4  -rwx     4207104   Jan 1 1970 00:19:44 +00:00  ios  5 -rwx 623744 Jan 1 1970 00:20:47 +00:00 diag 6 -rwx 8169055 Mar 21 1993 23:29:36 +00:00 c3750-advipservicesk9-mz.1 22-25.SEE1.bin 7 -rwx 796 Mar 1 1993 00:02:49 +00:00 vlan.dat 8 -rwx 24 Mar 3 1993 22:02:44 +00:00 private-config.text 10 -rwx 10192 Mar 3 1993 22:02:44 +00:00 config.text 11 drwx 128 Mar 21 1993 23:25:53 +00:00 c3750-ipservicesk9-mz.122- 25.SEB1 32514048 bytes total (13071360 bytes free)

Catalyst 3750スイッチスタックでは、flash:はプライマリスイッチのフラッシュファイルシステムを表します。この例では、 dir flash: コマンドを発行すると、flash2：にあるプライマリスイッチ(Switch 2)の内容が表示されます。

手順 3：フラッシュ ファイル システムへのイメージのコピー

TFTP サーバから両方のスイッチのフラッシュ ファイル システムに .bin イメージをコピーします。

注：自動アップグレード（自動アップグレード）機能は、.tarイメージでのみ動作します。

Switch#copy tftp: flash1:

Address or name of remote host [172.22.1.165]?

Source filename [c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE2]? c3750-advipservicesk9-

.122-25.SEE2.bin

Destination filename [c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE2.bin]?

Accessing tftp://172.22.1.165/c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE2.bin...

Loading c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE2.bin from 172.22.1.165 (via Vlan1)

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!--- Output is truncated.

[OK - 8172194 bytes]

8172194 bytes copied in 203.718 secs (40115 bytes/sec)

Switch#copy tftp: flash2:

Address or name of remote host [172.22.1.165]?

Source filename [c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE2.bin]?

Destination filename [c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE2.bin]?

Accessing tftp://172.22.1.165/c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE2.bin...

Loading c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE2.bin from 172.22.1.165 (via Vlan1):

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!--- Output is truncated.

[OK - 8172194 bytes]

8172194 bytes copied in 186.655 secs (43782 bytes/sec)

手順 4：Boot 変数の設定

新しくコピーされたCisco IOSでスイッチをブートするようにブート変数を設定します。

Switch(config)#boot system switch all flash:/c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE2.bin

Switch(config)#exit

Switch#write memory

手順 5：リロード前の検証

boot 変数を検証します。

Switch#show boot

BOOT path-list      : flash:/c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE2.bin

!--- Primary switch.

Config file         : flash:/config.text

Private Config file : flash:/private-config.text

Enable Break        : no

Manual Boot         : no

HELPER path-list    :

Auto upgrade        : yes

-------------------

Switch 1

!--- Member switch.

-------------------

BOOT path-list      : flash:/c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE2.bin

Config file         : flash:/config.text

Private Config file : flash:/private-config.text

Enable Break        : no

Manual Boot         : no

HELPER path-list    :

Auto upgrade        : no

フラッシュに新しいCisco IOSファイルがあることを確認します。

Switch#dir flash1:

Directory of flash1:/

2  -rwx          24   Mar 3 1993 22:02:44 +00:00  private-config.text

3  -rwx      623744   Jan 1 1970 00:12:28 +00:00  stardust0923

4  -rwx         796   Mar 1 1993 00:02:48 +00:00  vlan.dat

5  -rwx      623744   Jan 1 1970 00:32:09 +00:00  diag

6  -rwx     8169055   Mar 1 1993 00:43:34 +00:00  c3750-advipservicesk9-mz.1

22-25.SEE1.bin

7  -rwx     8172194   Mar 3 1993 22:31:35 +00:00  c3750-advipservicesk9-mz.1

22-25.SEE2.bin

8  -rwx       10192   Mar 3 1993 22:02:44 +00:00  config.text

462  -rwx         114   Mar 1 1993 00:32:19 +00:00  info

367  drwx         192   Mar 1 1993 00:32:19 +00:00  c3750-advipservicesk9-mz.1

22-25.SEE1

32514048 bytes total (4582400 bytes free)

Switch#dir flash: or dir flash2:

Directory of flash2:/

2  -rwx     4207104   Jan 1 1970 00:14:06 +00:00  c3750-i9-mz.122-20.SE4

3  -rwx      623744   Jan 1 1970 00:17:20 +00:00  stardust0923

4  -rwx     4207104   Jan 1 1970 00:19:44 +00:00  ios  5 -rwx 623744 Jan 1 1970 00:20:47 +00:00 diag 6 -rwx 8169055 Mar 21 1993 23:29:36 +00:00 c3750-advipservicesk9-mz.1 22-25.SEE1.bin 7 -rwx 796 Mar 1 1993 00:02:54 +00:00 vlan.dat 8 -rwx 24 Mar 3 1993 22:02:44 +00:00 private-config.text 9 -rwx 8172194 Mar 3 1993 22:42:06 +00:00 c3750-advipservicesk9-mz.1 22-25.SEE2.bin 10 -rwx 10192 Mar 3 1993 22:02:44 +00:00 config.text 11 drwx 128 Mar 21 1993 23:25:53 +00:00 c3750-ipservicesk9-mz.122- 25.SEB1 32514048 bytes total (4898816 bytes free)

手順 6：リロードと検証

スイッチをリロードし、リロード後にスイッチで新しい Cisco IOS ソフトウェア バージョンが実行されることを検証します。

!--- Reload the switch.

Switch#reload

Proceed with reload? [confirm]

!--- Verify the Cisco IOS software version of the switch after the reload.

Switch#show version

Cisco IOS Software, C3750 Software (C3750-ADVIPSERVICESK9-M), Version 12.2(25)SE

E2, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Copyright (c) 1986-2006 by Cisco Systems, Inc.

Compiled Fri 28-Jul-06 12:55 by yenanh

Image text-base: 0x00003000, data-base: 0x01256754

ROM: Bootstrap program is C3750 boot loader

BOOTLDR: C3750 Boot Loader (C3750-HBOOT-M), Version 12.2 [bkeene-flo_dsbu2 100]

Switch uptime is 33 minutes

System returned to ROM by power-on

System image file is "flash:/c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE2.bin"

This product contains cryptographic features and is subject to United

States and local country laws governing import, export, transfer and

use. Delivery of Cisco cryptographic products does not imply

third-party authority to import, export, distribute or use encryption.

Importers, exporters, distributors and users are responsible for

compliance with U.S. and local country laws. By using this product you

agree to comply with applicable laws and regulations. If you are unable

to comply with U.S. and local laws, return this product immediately.

A summary of U.S. laws governing Cisco cryptographic products may be found at:

http://www.cisco.com/wwl/export/crypto/tool/stqrg.html

If you require further assistance please contact us by sending email to

export@cisco.com.

cisco WS-C3750G-48TS (PowerPC405) processor (revision 01) with 118784K/12280K by

tes of memory.

Processor board ID FOC0941U2SK

Last reset from power-on

3 Virtual Ethernet interfaces

132 Gigabit Ethernet interfaces

The password-recovery mechanism is enabled.

512K bytes of flash-simulated non-volatile configuration memory.

Base ethernet MAC Address       : 00:15:C6:C1:30:00

!--- primary switch information.

Motherboard assembly number     : 73-10218-04

Power supply part number        : 341-0107-01

Motherboard serial number       : FOC09400W9S

Power supply serial number      : AZS093905HN

Model revision number           : 01

Motherboard revision number     : 02

Model number                    : WS-C3750G-48TS-S

System serial number            : FOC0941U2SK

Top Assembly Part Number        : 800-26857-01

Top Assembly Revision Number    : 06

Version ID                      : V03

Hardware Board Revision Number  : 0x03

!--- Verify that all the switches run the new Cisco IOS software version:

Switch   Ports  Model              SW Version              SW Image

------   -----  -----              ----------              ----------

1   28     WS-C3750G-24PS     12.2(25)SEE2      C3750-ADVIPSERVICESK

*    2   52     WS-C3750G-48TS     12.2(25)SEE2      C3750-ADVIPSERVICESK

Switch 01

!--- Member switch information.

---------

Switch Uptime                   : 33 minutes

Base ethernet MAC Address       : 00:15:63:F6:B7:00

Motherboard assembly number     : 73-10217-03

Power supply part number        : 341-0108-02

Motherboard serial number       : FOC09382V48

Power supply serial number      : DCA09330W5E

Model revision number           : 01

Motherboard revision number     : 04

Model number                    : WS-C3750G-24PS-E

System serial number            : FOC0939U17V

Top assembly part number        : 800-27482-01

Top assembly revision number    : 01

Version ID                      : V03

Configuration register is 0xF

!--- Verify the switch primary and member state:

Switch#show switch

Current

Switch#  Role      Mac Address     Priority     State

--------------------------------------------------------

1       Member    0015.63f6.b700     5         Ready

*2       primary    0015.c6c1.3000     10        Ready

確認

このセクションでは、設定が正しく動作していることを確認できます。

Certain show コマンドはCisco CLIアナライザでサポートされています このツールを使用して、  show コマンド出力.

注：シスコの内部ツールおよび情報にアクセスできるのは、登録ユーザのみです。

- show switch detail  ：すべてのスイッチの準備が整っていることを確認します。

- show version< /strong>  – スタック内のすべてのスイッチが新しいコードバージョンで動作していないことを確認します。

3750#show switch detail

Current

Switch#  Role      Mac Address     Priority     State

--------------------------------------------------------

1       Slave     000c.30ae.4f00     9         Ready

*2       primary    000d.bd5c.1680     15        Ready

Stack Port Status             Neighbors

Switch#  Port 1     Port 2           Port 1   Port 2

--------------------------------------------------------

1        Ok         Ok                2        2

2        Ok         Ok                1        1

!--- The show version command now reflects the new code revision, as expected.

3750#show version

Cisco Internetwork Operating System Software

Cisco IOS (tm) C3750 Software (C3750-I5-M), Version 12.2(20)SE, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Copyright (c) 1986-2004 by cisco Systems, Inc.

Compiled Wed 19-May-04 11:52 by yenanh

Image text-base: 0x00003000, data-base: 0x00B53B10

ROM: Bootstrap program is C3750 boot loader

BOOTLDR: C3750 Boot Loader (C3750-HBOOT-M) Version 12.1(14)EA1, RELEASE SOFTWARE (fc1)

3750 uptime is 2 minutes

System returned to ROM by power-on

System image file is "flash:c3750-i5-mz.122-20.SE/c3750-i5-mz.122-20.SE.bin"

cisco WS-C3750G-12S (PowerPC405) processor (revision A0) with 118784K/12280K bytes of

memory.

Processor board ID CAT0732R0JU

Last reset from power-on

Bridging software.

5 Virtual Ethernet/IEEE 802.3  interface(s)

40 Gigabit Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)

The password-recovery mechanism is enabled.

512K bytes of flash-simulated non-volatile configuration memory.

Base ethernet MAC Address       : 00:0D:BD:5C:16:80

Motherboard assembly number     : 73-8307-06

Power supply part number        : 341-0048-01

Motherboard serial number       : CAT073205SU

Power supply serial number      : DTH073004US

Model revision number           : A0

Motherboard revision number     : A0

Model number                    : WS-C3750G-12S-E

System serial number            : CAT0732R0JU

Top Assembly Part Number        : 800-23419-01

Top Assembly Revision Number    : A0

Hardware Board Revision Number  : 0x06

Switch   Ports  Model              SW Version              SW Image

------   -----  -----              ----------              ----------

1   28     WS-C3750G-24TS     12.2(20)SE              C3750-I5-M

*    2   12     WS-C3750G-12S      12.2(20)SE              C3750-I5-M

Switch 01

---------

Switch Uptime                   : 2 minutes

Base ethernet MAC Address       : 00:0C:30:AE:4F:00

Motherboard assembly number     : 73-7058-07

Power supply part number        : 341-0045-01

Motherboard serial number       : CSJ0708020N

Power supply serial number      : LIT07050027

Model revision number           : 01

Motherboard revision number     : 03

Model number                    : WS-C3750G-24TS-E

System serial number            : CSJ0711U03G

Configuration register is 0xF

トラブルシュート

このセクションでは、設定のトラブルシューティングに役立つ情報を紹介します。

TFTPサーバからのイメージ転送が失敗する、またはCisco IOSイメージが破損する

TFTPサーバからのイメージ転送が繰り返し失敗する場合は、『イメージのインストールに関する一般的な問題の解決』を参照してください。このドキュメントは、TFTP サーバの既知の問題の解決策を備えています。

Error_Bad_Mzip エラー メッセージを受信する

Cisco IOS イメージが破損している場合や Xmodem を使用して .tar ファイルがアップロードされた場合には、このエラーが表示されます。この問題を解決するには、次の手順を実行します。

1. Xmodem を使用して .bin ファイルをスイッチにアップロードします。

2. ブート パスに正しいファイル名を設定します。

3. スイッチをリロードします。

4. イメージ ファイルのサイズが正しいことを確認します。

イメージ ファイルのサイズが正しくない場合は、イメージ ファイルのダウンロードを再度試みてください。

回復手順を確認するには、次のドキュメントを参照してください。

- 「破損したイメージからのCatalyst固定構成スイッチの回復」の「回復手順」の項

- 「Catalyst 3750、3560、および 2970 スイッチ、Cisco IOS リリース 12.2(25)SEB 以降のリリース ノート」の「ソフトウェア障害からの回復」セクション

%Error opening flash:update/info (No such file or directory)

スイッチでは、ソフトウェア アップグレード時にこのエラー メッセージがレポートされます。

Stack_Switch1#archive download-sw

tftp://10.1.1.2/c3750-advipservicesk9-tar.122-25.SEE1.tar

Could not buffer tarfile...using multiple downloads

examining image...

%Error opening tftp://10.1.1.2/c3750-advipservicesk9-tar.122-25.SEE1.tar (Timed out)

%Error opening flash:update/info (No such file or directory)

ERROR: Image is not a valid Cisco IOS image archive

この問題を識別し解決するには、次の手順を実行します。

1. スイッチから TFTP サーバの IP アドレスを ping できることを確認します。

2. TFTPサーバが動作していることを確認し、可能であれば別のTFTPサーバを試します。

3. フラッシュからの古い情報のディレクトリがあれば削除します。

4. エラーメッセージが引き続き表示される場合は、フラッシュをフォーマットし、スイッチをリロードします。フォーマット後、スイッチはROMMONモードで起動できます。スイッチがROMMONモードでブートする場合は、Xmodemを使用してスイッチを回復します。

スタック内のスイッチが新しいイメージを起動しない（バージョンの不一致）

Cisco IOSのアップグレード後、1つ以上のスイッチが新しいイメージでブートしない。または、現在のスタックにスイッチを追加し、新しく追加したスイッチのCisco IOSソフトウェアリリースが現在のスイッチスタックと異なる場合、新しいスイッチは使用できません。3750 スイッチ スタックには、デフォルトで有効にされている auto-upgrade と呼ばれる機能があります。この機能により、スイッチスタックは新しく追加されたスイッチのCisco IOSを自動的にアップグレードできます。この自動アップグレードが、新しく追加されたスイッチのCisco IOSのアップグレードに失敗する場合があります。スイッチを現在のスタックに追加すると、次のメッセージシーケンスが表示されます。

1w2d: %IMAGEMGR-6-AUTO_COPY_SW_INITIATED: Auto-copy-software process initiated

for switch number(s) 3

1w2d: %IMAGEMGR-6-AUTO_COPY_SW:

1w2d: %IMAGEMGR-6-AUTO_COPY_SW: Searching for stack member to act

1w2d: %IMAGEMGR-6-AUTO_COPY_SW: as software donor...

1w2d: %IMAGEMGR-6-AUTO_COPY_SW: Found donor (system #1) for

1w2d: %IMAGEMGR-6-AUTO_COPY_SW: member(s) 3

1w2d: %IMAGEMGR-6-AUTO_COPY_SW: System software to be uploaded:

1w2d: %IMAGEMGR-6-AUTO_COPY_SW: System Type:             0x00000000

1w2d: %IMAGEMGR-6-AUTO_COPY_SW: Warning: Unable to determine image running

1w2d: %IMAGEMGR-6-AUTO_COPY_SW: Software could not be copied to

1w2d: %IMAGEMGR-6-AUTO_COPY_SW: system(s) 3

1w2d: %IMAGEMGR-6-AUTO_COPY_SW: Software was not copied

1w2d: %IMAGEMGR-6-AUTO_ADVISE_SW_INITIATED: Auto-advise-software process initiat

ed for switch number(s) 3

1w2d: %IMAGEMGR-6-AUTO_ADVISE_SW:

1w2d: %IMAGEMGR-6-AUTO_ADVISE_SW:

1w2d: %IMAGEMGR-6-AUTO_ADVISE_SW: Systems with incompatible software

1w2d: %IMAGEMGR-6-AUTO_ADVISE_SW: have been added to the stack.  The

1w2d: %IMAGEMGR-6-AUTO_ADVISE_SW: software running on all of the stack

1w2d: %IMAGEMGR-6-AUTO_ADVISE_SW: members has been scanned, and it has

1w2d: %IMAGEMGR-6-AUTO_ADVISE_SW: been determined that the stack can be

1w2d: %IMAGEMGR-6-AUTO_ADVISE_SW: repaired by issuing the following

1w2d: %IMAGEMGR-6-AUTO_ADVISE_SW: command(s):

1w2d: %IMAGEMGR-6-AUTO_ADVISE_SW:

1w2d: %IMAGEMGR-6-AUTO_ADVISE_SW:     archive copy-sw /force-reload /overwrite /

dest 3 1

1w2d: %IMAGEMGR-6-AUTO_ADVISE_SW:

3750-stack#show switch

Current

Switch#  Role      Mac Address     Priority     State

--------------------------------------------------------

*1       primary    0015.63f6.b700     5         Ready

2       Member    0015.c6c1.3000     2         Ready

3       Member    000f.f794.3d00     5         Version Mismatch

注：バージョン不一致(VM)モードでスイッチをアップグレードするには、自動アップグレード機能を有効にする必要があります。auto-upgrade はデフォルトで有効にされています。自動アップグレードのステータスは、 show boot   特権EXECコマンドと自動アップグレード行が表示されます。自動アップグレードを無効にするには、 no boot auto-copy-sw   グローバル設定コマンドを発行します。詳細については、「Auto-Upgrade および Auto-Advise について」を参照してください。

バージョン不一致の問題を解決するには、3 つの異なる方式があります。

- 方式 1

- 方式 2

- 方式 3

方式 1：.tar イメージ

スイッチと互換性のないソフトウェアイメージを持つメンバスイッチを archive copy-sw を使用することもできます。このコマンドは、ソフトウェアイメージを現在のスタックメンバーから互換性のないソフトウェアを持つスタックメンバーにコピーします。影響を受けたスイッチは自動的にリロードされ、完全に機能しているメンバーとしてスタックに参加します。

次の出力は、このコマンドの構文を示しています。 archive copy-sw コマンドにより、WLC CLI で明確に示されます。

3750_Stack#archive copy-sw ?

/destination-system  specify destination system to receive software

/force-reload        Unconditionally reload system after successful sw

upgrade

/leave-old-sw        Leave old sw installed after successful sw upgrade

/no-set-boot         do not update BOOT setting on systems after installing

sw

/overwrite           OK to overwrite an existing image

/reload              Reload system (if no unsaved config changes) after

successful sw upgrade

/safe                Always load before deleting old version

1                    copy software from system 1

2                    copy software from system 2

3                    copy software from system 3

- /destination-system destination-stack-member-number では、イメージ ファイルを実行する送信元のコピー先となる必要のあるスタック メンバーの番号を指定します。スタック メンバーの番号を指定しないと、実行中のイメージ ファイルがすべてのスタック メンバーにデフォルトでコピーされます。

- ソフトウェア イメージの正常なダウンロード後、/force-reload を指定して、システムのリロードを無条件に強制実行します。/force-reload を使用しない場合は、reload slot switch_member_number を使用して更新されたスタックメンバーを手動でリセットし、この設定変更を有効にします。

- source-stack-member-number では、実行中のイメージ ファイルのコピー元のスタック メンバーの番号を指定します。スタック メンバ番号の有効範囲は 1 ～ 9 です。

- リロード中にオーバーサブスクライブ syslog メッセージを受信した場合は、archive copy-sw /overwrite /destination-system コマンドを発行し、フラッシュ メモリ内のソフトウェア イメージをダウンロードされたイメージで上書きします。

次に例を示します。 archive copy-sw コマンドにより、WLC CLI で明確に示されます。

1. これは archive copy-sw コマンドは、3750スイッチスタック上のスイッチ1からスイッチ3に、現在実行中のCisco IOSイメージをコピーします。

archive copy-sw /overwrite /destination-system 3 1

2. スイッチ メンバー 3 をリロードします。

reload slot 3

方式 2：.tar イメージ

スイッチ スタックの管理にデバイス マネージャを使用する場合は、この方法を使用できます。新しく追加されたスイッチのフラッシュ ファイル システムに .tar イメージを抽出します。スイッチにすでに .tar イメージがあると仮定します。使用できない場合は、ページからCisco Catalyst 3750ソフトウェアをダウンロードし、TFTPを使用してスイッチにコピーできます。ソフトウェアダウンロードサイト。

注：シスコの内部ツールおよび情報にアクセスできるのは、登録ユーザのみです。

3750-stack#show switch

Current

Switch#  Role      Mac Address     Priority     State

--------------------------------------------------------

*1       primary    0015.63f6.b700     5         Ready

2       Member    0015.c6c1.3000     2         Ready

3       Member    000f.f794.3d00     5   Version Mismatch

!--- Switch 3 is displayed as a version mismatch.

!--- You need to extract the .tar image to flash3:

3750-stack#archive tar /xtract c3750-advipservicesk9-tar.122-25.SEE1.tar flash3:

extracting c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE1/html/images/grn_vertlines_bott.gif (957 bytes)

extracting c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE1/html/images/red.gif (147 bytes)

extracting c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE1/html/images/print.gif (625 bytes)

!--- Output is suppressed.

新しいスイッチで boot 変数を設定します。この手順は必須ではありません。ただし、将来このスイッチをスタックから取り外すと、スイッチは正しいCisco IOSをブートできなくなります。

3750-stack#configure terminal

3750-stack(config)#boot system switch 3 flash:/c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE1/c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE1.bin

3750-stack(config)#exit

3750-stack#write memory

スイッチ メンバー 3 をリロードします。

3750-stack#reload slot 3

方式 3：.bin イメージ

プライマリスイッチから新しく追加したスイッチに.binファイルをコピーし、ブート変数を設定して、スイッチをリロードします。

3750-stack#show switch

Current

Switch#  Role      Mac Address     Priority     State

--------------------------------------------------------

*1       primary    0015.63f6.b700     5         Ready

2       Member    0015.c6c1.3000     2         Ready

3       Member    000f.f794.3d00     5   Version Mismatch

!--- Switch 3 is displayed as a version mismatch.

!--- You need to copy the .bin image to flash3:

3750-stack#copy c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE1.bin flash3:

3750-stack#configure terminal

3750-stack(config)#boot system switch 3 flash:/

c3750-advipservicesk9-mz.122-25.SEE1.bin

3750-stack(config)#exit

3750-stack#write memory

3750-stack#reload slot 3

tftp での % Tar チェックサム エラー

このエラーメッセージは、archiveソフトウェアイメージをアップグレードするコマンド：

3750_switch#archive download-sw tftp://10.1.1.1/c3750-ipbase-mz.122-25.SEC.bin

Loading c3750-ipbase-mz.122-25.SEC.bin from 10.1.1.1 (via Vlan1):

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[OK - 5683384 bytes]

Loading c3750-ipbase-mz.122-25.SEC.bin from 10.1.1.1 (via Vlan1):

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[OK - 5683384 bytes]

examining image...

%Tar checksum error in tftp://10.1.1.1/c3750-ipbase-mz.122-25.SEC.bin

%Error opening flash:update/info (No such file or directory)

ERROR: Image is not a valid Cisco IOS image archive.

このエラーメッセージが表示される理由は、 archive コマンドは.tarファイル用であり、.binファイルでは使用できません。.bin ファイルを使用してアップグレードするには、 copy コマンドを使用して、アップグレードを実行します。

さまざまな機能セットを持つ Cisco IOS ソフトウェアのアップグレード

Cisco Catalyst 3750シリーズでは、新しいCisco IOSリリースにアップグレードする際に、デフォルトで機能セットを変更できます。

Error: The image in the archive which would be used to upgrade

Error: system number [dec] does not support the same feature set.

この問題を解決するには、フラグ allow-feature-upgrade   実行している間は、 archive-download-sw コマンドを使用して、アップグレードを実行します。

archive-download-sw /allow-feature-upgrade

このオプションは、Cisco IOS リリース 12.2(35) SE 以降からのみサポートされます。

関連情報

- コマンドライン インターフェイスを使用した Catalyst 3550 シリーズ スイッチでのソフトウェア イメージのアップグレード

- スイッチ製品に関するサポート ページ

- テクニカル サポートとドキュメント - Cisco Systems