内容

はじめに

このドキュメントでは、Cisco C9350およびC9610シリーズスマートスイッチの安定したソフトウェアリリースを見つける方法について説明します。

バックグラウンド情報

このドキュメントの情報は、すべてを網羅したものではなく、特に大規模な展開/アップグレードの場合の一般的なガイドとなることを目的としています。これらの推奨事項以外に、新しいソフトウェア機能やハードウェアを利用するためにリリースを実行する必要がある場合は、可能な限り、拡張メンテナンス（EM）リリーストレインを選択することを推奨します。

- Cisco Catalyst CenterおよびSoftware-Defined Access(SDA)に関するソフトウェアの推奨事項については、このページを参照してください

- Cisco Catalyst 1000/2960/3560CDB/4500、Catalyst 3650/3850、およびCatalyst 6500/6800シリーズスイッチでのソフトウェアの推奨事項については、このページを参照してください

- Cisco Catalyst 9800シリーズワイヤレスコントローラのソフトウェアに関する推奨事項については、このページを参照してください。

- Cisco Catalyst 9200/9300/9400/9500/9600シリーズスイッチで推奨されるソフトウェアについては、このページを参照してください

推奨事項

ここに記載されている推奨事項は2026年5月現在のものです。また、必要に応じて定期的に更新されます。

製品ファミリ

製品 ID（PID）

推奨されるCisco IOS XEリリース

Cisco C9350

C9350-24P

C9350-24T

C9350-24U

C9350-48P

C9350-48T

C9350-48TX

C9350-48U

C9350-48HX

17.18.03a

Cisco C9610

C9610-SUP-3

17.18.03a

C9610-SUP-3XL

17.18.03a

ソフトウェアの推奨事項に関するよくある質問（FAQ）

質問：このページに推奨バージョンのコードが表示されているものの、その特定のスイッチモデルでダウンロードできない場合は、どうすればよいですか。

回答：

- Ciscoスマートスイッチの起動時に、ハードウェアの起動前にリリースされた以前のバージョンのソフトウェアがサポートされていない可能性があります。その特定のプラットフォームに関して実際にダウンロード可能なソフトウェアを必ず確認してください。

- 他のプラットフォームのページから何らかのバージョンのコードをダウンロードして、デバイスにインストールしようとしないでください.特定の製品ページで利用可能なソフトウェアは、このリリース推奨ページよりも優先されます

- このような状況では、記事の右側にあるフィードバック機能を使用して通知してください。このページを最新の状態に保つためにあらゆる努力を払っていますが、場合によっては（新しいプラットフォームリリースなど）、このページの推奨事項が少し遅れることがあります。

ソフトウェアメンテナンスアップグレード(SMU)およびEngineering Special(ES)

特定のケースでは、重要なバグの修正は、ソフトウェアメンテナンスアップグレード(SMU)またはエンジニアリングスペシャル(ES)ビルドを通じて提供できます。

- Software Maintenance Upgrade(SMU)は、リリースされたイメージにパッチ修正またはセキュリティ解決を提供するためにシステムにインストールできるパッケージです。SMU パッケージはリリースごとおよびコンポーネントごとに提供され、プラットフォームに固有です。 SMU は、拡張メンテナンスリリースでのみ、親ソフトウェアリリースのライフサイクル全体にわたってサポートされます。

- Engineering Special（ES）ビルドは、期間限定で展開することが意図されており、CCO（Cisco.com）では利用できません。 次のメンテナンスリビルドが Cisco.com で利用可能になりしだい、それに移行することをお勧めします。  Engineering Special ビルドは、シスコ カスタマー エクスペリエンス（CX）およびビジネスユニット（BU）によって完全にサポートされます。

ご使用の環境に固有の問題が発生し、既存のcisco.comのリリースではまだ修正されていない場合は、Cisco Customer Experience(CX)に連絡して、SMUまたはESの可能性を調査してください。

関連情報

シスコサポートおよびダウンロード

Cisco C9350シリーズスマートスイッチ：リリースノート

Cisco C9610シリーズスマートスイッチ：リリースノート