内容

はじめに

問題

解決方法

NCS2K 400Gラインカードの推奨構成

MDS-9710推奨設定

はじめに

このドキュメントでは、Cisco NCS2Kプラットフォームの400G-XPラインカードとMDS-9710スイッチ間の16Gファイバチャネル(FC)相互運用性（相互運用）に関する推奨設定と関連する詳細について説明します。

問題

次のCisco光プラットフォームとCisco MDSスイッチは、現在のドキュメントで16G FC相互運用のリファレンスとして説明されています。

- Cisco ONSプラットフォーム：NCS2006またはNCS2015（400G-XPラインカード搭載）

- MDS-9710スイッチ

Cisco相互運用機能の認定ステータスと、NCS2KおよびMDSプラットフォームでの相互運用性を円滑に行うための推奨設定については、提供されているソリューションを参照してください。

解決方法

NCS2K 400Gラインカードの推奨構成

リリース10.6.2以降、NCS2K-400G-XPカードはクライアントポートで16Gファイバチャネル(16G-FC)ペイロードをサポートしました。

16G-FCペイロードをサポートするために、新しいスライスOp-Mode OPM_6x16G_FCが導入されました。

OPM_6X16G_FCでは、ポート1、2、3、4、5、および6で16FCを使用できます。 400Gラインカードモードおよびスライスの設定手順の詳細については、ここを参照してください。

400G-LCの場合、クライアントおよびトランクポートには次の設定が推奨されます。

ONSカードタイプ

SANデバイス

OPMODE

ペイロード

クライアント_スケルチ

トランク_スケルチ

400G-XP

MDS 9710

MXP-200G

16GFC

ローカル障害

AIS

MDS-9710の推奨設定

MDS設定：

8/10/16 GFC MDS設定

速度管理= 16GFC

レートモード=専用

トランキング=オン/オフ

バッファクレジット～ = 500

ロードシェアリング=オン