内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

設定

確認

トラブルシュート

概要

このドキュメントでは、Cisco 9000 シリーズ マルチレイヤ データ スイッチ（MDS）のバックアップおよび復元方法と、現在の MDS 9000 シリーズ スイッチから新しいスイッチに置換または移行する方法について説明します。古いスイッチから新しいスイッチに設定を適用する方法についても説明します。

注意：この手順の一部はシステムの停止を伴うため、メンテナンス期間内に実行する必要があります。

前提条件

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの内容は、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではありません。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

設定

MDS 9000 シリーズ スイッチのバックアップ、復元、移行を設定するには、次の手順を実行します。

1. 現在のスイッチで実行コンフィギュレーションを保存するため、copy running-config コマンドを入力します。

switch1# copy running-config startup-config

[########################################]100%

2. スイッチで使用できるいずれかの方法（FTP、TFTP、SCP、SFTP）を使って、スタートアップ コンフィギュレーションをファイル サーバにコピーします。

switch1# copy startup-config scp://user@host1/switch1.config

user@switch1's password:

sysmgr_system.cfg 100% |*****************************| 10938 00:00

3. ライセンス機能に関する情報を取得するため、show license usage コマンドを入力します。

Switch1# show license usage

Feature                      Ins  Lic   Status Expiry  Comments

Count          Date

-------------------------------------------------------------------

IOA_184                       No    0   Unused             -

XRC_ACCL                      No    -   Unused             -

IOA_9222i                     No    0   Unused             -

IOA_SSN16                     No    0   Unused             -

DMM_184_PKG                   No    0   Unused             -

DMM_9222i_PKG                 No    0   Unused             -

FM_SERVER_PKG                 Yes   -   Unused  never      -

MAINFRAME_PKG                 Yes   -   Unused  never      -

ENTERPRISE_PKG                Yes   -   Unused  never      -

DMM_FOR_SSM_PKG               No    0   Unused             -

SAN_EXTN_OVER_IP              Yes   1   Unused  never      -

SME_FOR_9222I_PKG             No    -   Unused             -

SME_FOR_SSN16_PKG             No    0   Unused             -

PORT_ACTIVATION_PKG           No    0   Unused             -

SME_FOR_IPS_184_PKG           No    0   Unused             -

STORAGE_SERVICES_184          No    0   Unused             -

SAN_EXTN_OVER_IP_18_4         Yes   2   Unused  never      -

SAN_EXTN_OVER_IP_IPS2         Yes   2   Unused  never      -

SAN_EXTN_OVER_IP_IPS4         No    0   Unused             -

SAN_EXTN_OVER_IP_SSN16        No    0   Unused             -

STORAGE_SERVICES_9222i        No    0   Unused             -

STORAGE_SERVICES_SSN16        No    0   Unused             -

10G_PORT_ACTIVATION_PKG       No    0   Unused             -

STORAGE_SERVICES_ENABLER_PKG  No    0   Unused             -

4. 現在のスイッチのライセンス使用状況（ライセンスのホスト ID を含む）を確認します。

Switch1# show license host-id

License hostid: VDH=FOX10511F5N

注：現在のスイッチのホスト ID に関連付けられたすべてのライセンスを新しいスイッチのホスト ID に移行する場合は、シスコのライセンス チームにホスト ID を示す必要があるため、このホスト ID をメモしてください。ライセンス チーム（licensing@cisco.com）に連絡して、新しいライセンス ファイルを取得できます。licensing@cisco.com に電子メールを送信するときは、電子メールの本文に次の形式でお客様の Cisco.com ID を記載してください。Cisco.com ID:######

5. ファブリック ログイン（FLOGI）データベースでポート割り当てをキャプチャします。この情報は、すべてのケーブルが正しい場所（デバイスとインターフェイス間の接続）に配置されていることを検証するために使用されます。

switch1# show flogi database

--------------------------------------------------------------------

INTERFACE VSAN FCID PORT NAME NODE NAME

--------------------------------------------------------------------

fc1/8 600 0x7c0007 50:05:07:63:00:ce:a2:27 50:05:07:63:00:c0:a2:27

fc1/13 1001 0xef0001 50:06:0e:80:03:4e:95:13 50:06:0e:80:03:4e:95:13

fc1/15 600 0x7c0004 50:06:0b:00:00:13:37:ae 50:06:0b:00:00:13:37:af

6. 現在のスイッチ設定がインターフェイスベースのゾーン分割（fc X/Y）が行われたことを示している場合は、ゾーン メンバーのコマンドの現在のスイッチの World Wide Name（WWN）を新しいスイッチの WWN に置き換えます。それ以外の場合は、このステップを省略できます。

スイッチ WWN を表示するため、show wwn switch コマンドを入力します。

switch1 # show wwn switch

Switch WWN is 20:00:00:0d:ec:02:1d:40
ゾーン分割におけるスイッチ WWN の例を次に示します。

zone name Z_1 vsan 9

member interface fc1/9 swwn 20:00:00:0d:ec:02:1d:40

member interface fc1/8 swwn 20:00:00:0d:ec:02:1d:40

注：この設定を新しいスイッチに適用する前に、現在のスイッチ WWN を新しいスイッチ WWN に置き換える必要があります。インターフェイスベースのゾーン分割を使用していない場合は、このステップを省略してください。

7. スイッチに VSAN 間ルーティング（IVR）が設定されている場合、IVR はスイッチ WWN に基づいているため、IVR のトポロジを変更する必要があります。したがって、現在のスイッチ WWN を新しいスイッチ WWN に置き換える必要があります。

Switch1# ivr vsan-topology database

autonomous-fabric-id 1 switch-wwn 20:00:00:0d:ec:02:1d:40 vsan-ranges 500,3002

autonomous-fabric-id 1 switch-wwn 20:00:00:0c:85:e9:d2:c0 vsan-ranges 500,3000
IVR の仮想ストレージ エリア ネットワーク（VSAN）トポロジからスイッチを削除するには、IVR のマスター スイッチで ivr vsan-topology database コマンドを入力します。

Switch(config)# ivr vsan-topology database

switch(config-ivr-topology-db)# no autonomous-fabric-id 1 switch-wwn

20:00:00:0d:ec:02:1d:40 vsan-ranges 500,3002

switch(config-ivr-topology-db)# end

switch(config)# ivr vsan-topology activate

switch(config)# ivr commit

switch(config)# exit

switch# copy running-config startup-config

switch# show ivr vsan-topology database

autonomous-fabric-id 1 switch-wwn 20:00:00:0c:85:e9:d2:c0 vsan-ranges 500,3000
現在のスイッチ WWN が ivr vsan-topology database コマンドの出力に表示されないことを検証します。

注：ファブリック内に複数の IVR 対応スイッチがある場合は、現在のスイッチ WWN をファブリック内のすべての IVR トポロジから削除し、新しいスイッチ WWN に置き換える必要があります。新しいスイッチがオンラインになる前に、この手順を実行してください。他のスイッチに対するこれらの変更は、CLI または Fabric Manager を使って実行できます。

8. 現在のスイッチをシャットダウンするか、ネットワークから管理ケーブルを取り外すか、またはその両方を行います。

9. 新しいスイッチを起動し、基本的な初期設定を実行してスイッチのプロンプトを表示します。mgmt 0 の IP アドレスを新しいスイッチに割り当てます。

10. 新たに受け取ったライセンス ファイルを新しいスイッチに適用します。スイッチのホスト ID（VDH=FOX071355X）をライセンス ファイルに記載されているものと比較します。

Switch2# show license host-id

License hostid:

VDH=FOX071355X
TFTP を使って、シスコのライセンス チームから新たに受け取ったライセンス ファイルをスイッチのブートフラッシュにコピーします。

switch2# copy tftp://x.x.x.x/newlicensefile.lic  bootflash:
ライセンス ファイルをインストールします。

switch2# install license bootflash:

Installing license ..done

11. 物理ケーブルおよびデバイスを元のスイッチから新しいスイッチに移動または接続します。

12. スイッチでインターフェイスベースのゾーン分割（fc X/Y）が行われていた場合は、新しいスイッチの WWN を取得します。それ以外の場合は、このステップを省略できます。

新しいスイッチ WWN を取得するには、show wwn switch コマンドを入力します。

switch2# show wwn switch

Switch WWN is 20:00:00:0d:ec:02:50:40

$cp switch1.config switch1.config.orig

13. 元のバックアップ ファイルを保存したまま、設定を新しいスイッチ用に変更するため、元のスイッチ設定のコピーをもう 1 つ作成します。コピーされた実行コンフィギュレーション ファイル switch1.confg を、テキストエディタ（メモ帳など）で次のように変更します。

1. インターフェイスベースのゾーン分割が行われていた場合は、メモ帳で古いスイッチ設定のコピーを開きます（インターフェイスベースのゾーン分割が行われていなかった場合は、この手順をスキップします）。元のスイッチ WWN（20:00:00:0d:ec:02:1d:40）を見つけ、新しいスイッチ WWN（20:00:00:0d:ec:02:50.40）に置き換えます（該当する場合）。

2. デバイスの fcdomain fcid database でファイバ チャネル ID（FCID）を動的に割り当てている元の設定にある行を削除できます。または、新しいスイッチに元のスイッチの実行コンフィギュレーションを適用する際に、画面に表示される FCID 関連のエラー メッセージを無視することもできます。

fcdomain fcid database

vsan 1 wwn 50:06:01:6d:3e:e0:16:18 fcid 0xb20000 dynamic

vsan 1 wwn 50:06:01:65:3e:e0:16:18 fcid 0xb20100 dynamic

vsan 1 wwn 10:00:8c:7c:ff:30:10:db fcid 0xb20200 dynamic

vsan 1 wwn 10:00:8c:7c:ff:30:11:b9 fcid 0xb20300 dynamic
動的な FCID を削除せずに新しいスイッチに元の実行コンフィギュレーションを適用すると、新しいスイッチで次のようなエラーが発生します。

Error: Invalid FCIDs.

switc2(config-fcid-db)# vsan 1 wwn 50:06:01:65:3e:e0:16:18 fcid 0xb20100 dynamic

Error: Invalid FCIDs.
これらのメッセージは、元の設定から動的な FCID を削除せずに新しいスイッチに設定を適用した場合に想定されるのものであり、無視できます。これらが表示されるのは、元のスイッチとデバイス間の設定に含まれる FCID が、新しいスイッチに接続されたデバイスに自動的に割り当てられるためです。

3. Simple Network Management Protocol（SNMP）のユーザ アカウントを含む行を削除します。これは、暗号化されたパスワードがシャーシの MAC アドレスに関連付けられるためです。設定ファイルでは、これらのユーザ アカウントはグループ化され、snmp-server user で始まります。以下が一例です。

snmp-server user admin network-admin auth md5

0x46694cac2585d39d3bc00c8a4c7d48a6

localizedkey

snmp-server user san admin network-admin auth md5

0xcae40d254218747bc57ee1df348

snmp-server user <user-id> で始まる行を削除します。

4. 元の設定の mgmt0 インターフェイスの IP アドレスを確認します。新しいスイッチに同じ IP アドレスを割り当てる場合、設定を変更する必要はありません。しかし、別の IP アドレスで新しいスイッチを起動し、新しい IP アドレスを管理ポート用に保持する必要がある場合は、新しいスイッチに設定を適用する前に、設定内の次の行を変更してください。

interface mgmt0

ip address 10.x.x.x 255.255.255.0

14. （新しいスイッチの要件に従って）新しいコンフィギュレーション ファイルの変更がすべて完了したら、そのファイルを新しいスイッチのブートフラッシュにコピーし、適用します。

Switch2# copy bootflash:

running-config

15. SNMP のユーザ アカウントを再作成します。

switch2(config)# snmp-server user admin network-admin

auth md5

16. 新しいスイッチで IVR を有効にする場合は、新しいスイッチを IVR のトポロジに追加します。それ以外の場合は、このステップを省略できます。

注：新しいスイッチを IVR のトポロジに追加する前に、すべての Inter-Switch Link Protocol（ISL）ポートがオンラインであり、ファブリック内の隣接スイッチに接続されていることを確認します。

switch2#show wwn switch

Switch WWN is 20:00:00:0d:ec:02:50:40

switch# config t

switch(config)# ivr vsan-topology database

switch(config-ivr-topology-db)# autonomous-fabric-id 1 switch-wwn

20:00:00:0d:ec:02:50:40 vsan-ranges 1,4

switch(config-ivr-topology-db)# exit

switch(config)# ivr vsan-topology activate

switch(config)# ivr commit

switch(config)# exit

switch# copy running-config startup-config

17. ポートに接続されたすべてのデバイスを開くか、デバイスの電源を投入して、ファブリックにログインします。デバイスがログインしていることを検証するため、show flogi database コマンドを入力します。

switch2# show flogi database

--------------------------------------------------------------------

INTERFACE VSAN FCID PORT NAME NODE NAME

--------------------------------------------------------------------

fc1/8 600 0x7c0007 50:05:07:63:00:ce:a2:27 50:05:07:63:00:c0:a2:27

fc1/13 1001 0xef0001 50:06:0e:80:03:4e:95:13 50:06:0e:80:03:4e:95:13

fc1/15 600 0x7c0004 50:06:0b:00:00:13:37:ae 50:06:0b:00:00:13:37:af

18. すべてのデバイスがゾーンセットにアクティブにログインしていることを検証するため、show zoneset active vsan x コマンドを入力します。

Switch2# show zoneset active vsan x

zoneset name ZoneSet12 vsan 12

zone name ESX1_VMHBA3_CX310SPA_1 vsan 12

* fcid 0xb20700 [pwwn 50:06:01:69:41:e0:d4:43]

* fcid 0xb20800 [pwwn 21:01:00:1b:32:bd:64:e7]

zone name ESX1_VMHBA3_CX310SPB_1 vsan 12

* fcid 0xb20900 [pwwn 50:06:01:60:41:e0:d4:43]

* fcid 0xb20800 [pwwn 21:01:00:1b:32:bd:64:e7]

確認

この設定の検証手順については、「設定」を参照してください。

トラブルシュート

現在、この設定に関する特定のトラブルシューティング情報はありません。