内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

背景理論

設定

ローカル FC アナライザの設定

リモート FC アナライザの設定

ローカル SPAN の設定

リモート SPAN の設定

ポート アナライザ アダプタ デバイスに関する注意事項

確認

トラブルシュート

関連情報

概要

Cisco ルータ製品ラインのデバッグ機能と同様に、Cisco MDS ストレージ スイッチにはパケットを検査するファイバ チャネル（FC）アナライザが搭載されています。FC アナライザは、スイッチが提供するエンティティとの間でパケットを検査します。FC アナライザは、スイッチがストレージ デバイスとの間で送受信する必要があるフレームをデバッグできます。エンド ステーション間のフレームは FC アナライザによって検査することはできません。

セッション フローの検査では、MDS スイッチのスイッチド ポート アナライザ（SPAN）を使用します。Cisco イーサネット スイッチの SPAN 機能のように、MDS 製品ラインの SPAN は SPAN 宛先ポートへのデータを複製し、サードパーティ デバイスで収集できるようにします。

前提条件

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- Cisco MDS 9216 スイッチ

- Cisco MDS 9509 スイッチ

- いずれも Storage Area Networking Operating System（SAN-OS）1.2.1a が稼働していること

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、「シスコ テクニカル ティップスの表記法」を参照してください。

背景理論

ユーザは、FC アナライザ ツールと SPAN 機能を使用する状況を把握しておく必要があります。

FC アナライザは、MDS スーパーバイザ宛てのフレーム、またはスーパーバイザから発信されたフレームを収集します。これによってノードからスイッチへのトラフィック、またはスイッチ間のトラフィックを確認できます。

SPAN は、スイッチを通過するフレームを分析するために別のポートへコピーします。これによってノード間のトラフィックを確認できます。

次の図を参照してください。

緑色の矢印は FC アナライザ ツールでトレースできるトラフィックで、ピンク色の矢印は SPAN 機能でキャプチャできるトラフィックを示しています。ホストからストレージへのトラフィックについては、FC アナライザで確認できません。左側のスイッチで FC アナライザを実行した場合、ホストからスイッチ、またはスイッチから右側のスイッチへのトラフィックのみを確認できます。

SPAN では、スイッチの任意のポートに入る（入力）トラフィックと、任意のポートから出る（出力）トラフィックをトレースできます。上の図に示すように、リモート SPAN（RSPAN）は左側のスイッチのホスト ポートを出入りするフレームを収集します。右側のスイッチには、アナライザが接続されています。

設定

このセクションでは、このドキュメントで説明する機能を設定するために必要な情報を提供しています。

注：この文書で使用されているコマンドの詳細を調べるには、「Command Lookup ツール」を使用してください（登録ユーザのみ）。

ローカル FC アナライザの設定

注：目的は、9612スーパーバイザから発信された、または9612スーパーバイザ宛てのFCフレームを収集することです。ホストから JBOD へのフレームは、FC アナライザ ツールで収集されません。

ローカル FC アナライザは、付属のコンソールまたは Telnet からコマンド ライン インターフェイス（CLI）を使用して実行します。FC アナライザは、各フレームの一部のみを確認する簡易表示、またはフレーム全体を表示する詳細トレースのいずれかで実行できます。

トレースは設定モードで開始され、Ctrl+Cを押すと停止します。デフォルトでは、100フレームだけがキャプチャされます。100 フレーム以上キャプチャするには、トレースの開始時に使用するコマンドに limit-captured-frames コマンド オプションを追加します。

また、表示フィルタを使用すると、トレース出力を特定のフレームのみに限定できます。

!--- VSAN 13 (0xd) is used here as example.

MDS9216# show fcdomain domain-list vsan 13

Number of domains: 2

Domain ID              WWN

---------    -----------------------

0x66(102)    20:0d:00:05:30:00:47:9f [Local] [Principal]

0x6b(107)    20:0d:00:05:30:00:51:1f

MDS9216# show fcns data vsan 13

VSAN 13:

--------------------------------------------------------------------------

FCID        TYPE  PWWN                    (VENDOR)        FC4-TYPE:FEATURE

--------------------------------------------------------------------------

0x6600dc    NL    21:00:00:20:37:15:a2:49 (Seagate)       scsi-fcp:target

0x6600e0    NL    21:00:00:04:cf:6e:4a:8c (Seagate)       scsi-fcp:target

0x6600e1    NL    21:00:00:04:cf:6e:37:8b (Seagate)       scsi-fcp:target

0x660101    NL    10:00:00:01:73:00:81:82 (JNI)

0x660201    N     10:00:00:05:30:00:47:9f (Cisco)         ipfc

0x6b0001    N     10:00:00:05:30:00:51:23 (Cisco)         ipfc

Total number of entries = 6

!--- Configure FC analyzer for brief output.

MDS9216# config t

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

MDS9216(config)# fcanalyzer local brief display-filter mdshdr.vsan==0xd

Capturing on eth2

0.000000     ff.ff.fd -> ff.ff.fd     SW_ILS HLO

0.000095     ff.ff.fd -> ff.ff.fd     FC Link Ctl, ACK1

18.721559     ff.ff.fd -> ff.ff.fd     SW_ILS HLO

18.721879     ff.ff.fd -> ff.ff.fd     FC Link Ctl, ACK1

19.970287     ff.ff.fd -> ff.ff.fd     SW_ILS HLO

19.970368     ff.ff.fd -> ff.ff.fd     FC Link Ctl, ACK1

38.941558     ff.ff.fd -> ff.ff.fd     SW_ILS HLO

38.941849     ff.ff.fd -> ff.ff.fd     FC Link Ctl, ACK1

39.940546     ff.ff.fd -> ff.ff.fd     SW_ILS HLO

39.940628     ff.ff.fd -> ff.ff.fd     FC Link Ctl, ACK1

次の例も、データは同じですが、コマンドから brief オプションが削除されており、これによって各パケットの詳細が表示されるようになります。

MDS9216(config)# fcanalyzer local display-filter mdshdr.vsan==0xd

Capturing on eth2

Frame 1 (100 bytes on wire, 100 bytes captured)

Arrival Time: Jul  4, 2003 12:31:18.310251000

Time delta from previous packet: 0.000000000 seconds

Time relative to first packet: 0.000000000 seconds

Frame Number: 1

Packet Length: 100 bytes

Capture Length: 100 bytes

Ethernet II, Src: 00:00:00:00:00:0a, Dst: 00:00:00:00:ee:00

Destination: 00:00:00:00:ee:00 (00:00:00:00:ee:00)

Source: 00:00:00:00:00:0a (00:00:00:00:00:0a)

Type: Unknown (0xfcfc)

Vegas (FC, SOFf/EOFn)

Vegas Header

.000 .... = Version: 0

.... 0000 = Andiamo Type: Normal FC frame (0)

#MPLS Labels: 0

Packet Len: 70

TTL: 255

0111 .... = User Priority: 7

.... 0000 0010 11.. = Dst Index: 0x000b

.... ..00 1111 1111 = Src Index: 0x00ff

Ctrl Bits: Index Directed frame (0x01)

Timestamp: 42678

.... .000 = Status: 0 (0)

0000 0... = Reason Code: 0 (0x00)

.... 0000 0000 1101 = VSAN: 13

Checksum: 0

Vegas Trailer

EOF: EOFn (3)

CRC: 4022250974

Fibre Channel

R_CTL: 0x02

Dest Addr: ff.ff.fd

CS_CTL: 0x00

Src Addr: ff.ff.fd

Type: SW_ILS (0x22)

F_CTL: 0x380000 (Exchange Originator, Seq Initiator, Exchg First,

Exchg Last, Seq Last, CS_CTL, Last Data Frame - No Info,

ABTS - Abort/MS, )

SEQ_ID: 0xe7

DF_CTL: 0x00

SEQ_CNT: 0

OX_ID: 0x1eb4

RX_ID: 0xffff

Parameter: 0x00000000

SW_ILS

Cmd Code: HLO (0x14)

FSPF Header

Version: 0x02

AR Number: 0x00

Authentication Type: 0x00

Originating Domain ID: 102

Authentication: 0000000000000000

Options: 00000000

Hello Interval (secs): 20

Dead Interval (secs): 80

Recipient Domain ID: 107

Originating Port Idx: 0x01000b

Frame 2 (60 bytes on wire, 60 bytes captured)

Arrival Time: Jul  4, 2003 12:31:18.310563000

Time delta from previous packet: 0.000312000 seconds

Time relative to first packet: 0.000312000 seconds

Frame Number: 2

Packet Length: 60 bytes

Capture Length: 60 bytes

Ethernet II, Src: 00:00:00:00:00:00, Dst: 00:00:00:00:00:00

Destination: 00:00:00:00:00:00 (00:00:00:00:00:00)

Source: 00:00:00:00:00:00 (00:00:00:00:00:00)

Type: Unknown (0x0000)

Vegas (FC, SOFf/EOFt)

Vegas Header

.000 .... = Version: 0

.... 0000 = Andiamo Type: Normal FC frame (0)

#MPLS Labels: 0

Packet Len: 30

TTL: 255

0111 .... = User Priority: 7

.... 0011 1111 11.. = Dst Index: 0x00ff

.... ..00 0000 1011 = Src Index: 0x000b

Ctrl Bits: 0 (0x00)

Timestamp: 42679

.... .000 = Status: 0 (0)

0000 0... = Reason Code: 0 (0x00)

.... 0000 0000 1101 = VSAN: 13

Checksum: 241

Vegas Trailer

EOF: EOFt (1)

CRC: 1019832848

Fibre Channel

R_CTL: 0xc0(ACK1)

Dest Addr: ff.ff.fd

CS_CTL: 0x00

Src Addr: ff.ff.fd

Type: Unknown (0x00)

F_CTL: 0xf80000 (Exchange Responder, Seq Recipient, Exchg First,

Exchg Last, Seq Last, CS_CTL, Last Data Frame - No Info,

ABTS - Cont, )

SEQ_ID: 0xe7

DF_CTL: 0x00

SEQ_CNT: 0

OX_ID: 0x1eb4

RX_ID: 0x1e66

Parameter: 0x00000001

Frame 3 (100 bytes on wire, 100 bytes captured)

Arrival Time: Jul  4, 2003 12:31:19.309559000

Time delta from previous packet: 0.998996000 seconds

Time relative to first packet: 0.999308000 seconds

Frame Number: 3

Packet Length: 100 bytes

Capture Length: 100 bytes

Ethernet II, Src: 00:00:00:00:00:00, Dst: 00:00:00:00:00:00

Destination: 00:00:00:00:00:00 (00:00:00:00:00:00)

Source: 00:00:00:00:00:00 (00:00:00:00:00:00)

Type: Unknown (0x0000)

Vegas (FC, SOFf/EOFn)

Vegas Header

.000 .... = Version: 0

.... 0000 = Andiamo Type: Normal FC frame (0)

#MPLS Labels: 0

Packet Len: 70

TTL: 255

0111 .... = User Priority: 7

.... 0011 1111 11.. = Dst Index: 0x00ff

.... ..00 0000 1011 = Src Index: 0x000b

Ctrl Bits: 0 (0x00)

Timestamp: 42779

.... .000 = Status: 0 (0)

0000 0... = Reason Code: 0 (0x00)

.... 0000 0000 1101 = VSAN: 13

Checksum: 101

Vegas Trailer

EOF: EOFn (3)

CRC: 4200187557

Fibre Channel

R_CTL: 0x02

Dest Addr: ff.ff.fd

CS_CTL: 0x00

Src Addr: ff.ff.fd

Type: SW_ILS (0x22)

F_CTL: 0x380000 (Exchange Originator, Seq Initiator, Exchg First,

Exchg Last, Seq Last, CS_CTL, Last Data Frame - No Info,

ABTS - Abort/MS, )

SEQ_ID: 0xe7

DF_CTL: 0x00

SEQ_CNT: 0

OX_ID: 0x1e67

RX_ID: 0xffff

Parameter: 0x00000000

SW_ILS

Cmd Code: HLO (0x14)

FSPF Header

Version: 0x02

AR Number: 0x00

Authentication Type: 0x00

Originating Domain ID: 107

Authentication: 0000000000000000

Options: 00000000

Hello Interval (secs): 20

Dead Interval (secs): 80

Recipient Domain ID: 102

Originating Port Idx: 0x01011c

Frame 4 (60 bytes on wire, 60 bytes captured)

Arrival Time: Jul  4, 2003 12:31:19.309646000

Time delta from previous packet: 0.000087000 seconds

Time relative to first packet: 0.999395000 seconds

Frame Number: 4

Packet Length: 60 bytes

Capture Length: 60 bytes

Ethernet II, Src: 00:00:00:00:00:0a, Dst: 00:00:00:00:ee:00

Destination: 00:00:00:00:ee:00 (00:00:00:00:ee:00)

Source: 00:00:00:00:00:0a (00:00:00:00:00:0a)

Type: Unknown (0xfcfc)

Vegas (FC, SOFf/EOFt)

Vegas Header

.000 .... = Version: 0

.... 0000 = Andiamo Type: Normal FC frame (0)

#MPLS Labels: 0

Packet Len: 30

TTL: 255

0111 .... = User Priority: 7

.... 0000 0010 11.. = Dst Index: 0x000b

.... ..00 1111 1111 = Src Index: 0x00ff

Ctrl Bits: Index Directed frame (0x01)

Timestamp: 42778

.... .000 = Status: 0 (0)

0000 0... = Reason Code: 0 (0x00)

.... 0000 0000 1101 = VSAN: 13

Checksum: 0

Vegas Trailer

EOF: EOFt (1)

CRC: 4022250974

Fibre Channel

R_CTL: 0xc0(ACK1)

Dest Addr: ff.ff.fd

CS_CTL: 0x00

Src Addr: ff.ff.fd

Type: Unknown (0x00)

F_CTL: 0xf80000 (Exchange Responder, Seq Recipient, Exchg First,

Exchg Last, Seq Last, CS_CTL, Last Data Frame - No Info,

ABTS - Cont, )

SEQ_ID: 0xe7

DF_CTL: 0x00

SEQ_CNT: 0

OX_ID: 0x1e67

RX_ID: 0x1eb5

Parameter: 0x00000001

ここでも簡易トレースが表示されますが、ポート 1/16 の PC がポートから切断され、ログインを強制するために再度接続されています。もう 1 つの FC スイッチ間のフレームと、ローカル ノード（PC）間のフレームを確認できます。

MDS9216(config)# fcanalyzer local brief display-filter mdshdr.vsan==0xd

Capturing on eth2

0.000000     ff.ff.fd -> ff.ff.fd     SW_ILS HLO

0.000310     ff.ff.fd -> ff.ff.fd     FC Link Ctl, ACK1

0.999598     ff.ff.fd -> ff.ff.fd     SW_ILS HLO

0.999684     ff.ff.fd -> ff.ff.fd     FC Link Ctl, ACK1

19.990040     ff.ff.fd -> ff.ff.fd     SW_ILS HLO

19.990295     ff.ff.fd -> ff.ff.fd     FC Link Ctl, ACK1

20.990602     ff.ff.fd -> ff.ff.fd     SW_ILS HLO

20.990682     ff.ff.fd -> ff.ff.fd     FC Link Ctl, ACK1

26.028780     ff.fc.66 -> ff.fc.6b     SW_ILS SW_RSCN

26.029087     ff.fc.6b -> ff.fc.66     FC Link Ctl, ACK1

26.029541     ff.fc.6b -> ff.fc.66     SW_ILS SW_ACC (SW_RSCN)

26.029596     ff.fc.66 -> ff.fc.6b     FC Link Ctl, ACK1

31.151197     00.00.01 -> ff.ff.fe     FC ELS FLOGI

31.162809     ff.ff.fe -> 66.01.01     FC ELS ACC (FLOGI)

31.162841     ff.ff.fe -> 66.01.01     FC ELS ACC (FLOGI)

31.163139     66.01.01 -> ff.ff.fd     FC ELS SCR

31.163583     ff.ff.fd -> 66.01.01     FC ELS ACC (SCR)

31.163603     ff.ff.fd -> 66.01.01     FC ELS ACC (SCR)

31.163835     66.01.01 -> ff.ff.fc     FC ELS PLOGI

31.163965     ff.ff.fc -> 66.01.01     FC ELS ACC (PLOGI)

31.163985     ff.ff.fc -> 66.01.01     FC ELS ACC (PLOGI)

31.164186     66.01.01 -> ff.ff.fc     dNS GA_NXT

31.164305     ff.fc.66 -> ff.fc.6b     SW_ILS SW_RSCN

31.164479     ff.fc.6b -> ff.fc.66     FC Link Ctl, ACK1

31.164628     ff.fc.6b -> ff.fc.66     SW_ILS SW_ACC (SW_RSCN)

31.164670     ff.fc.66 -> ff.fc.6b     FC Link Ctl, ACK1

31.165030     ff.ff.fc -> 66.01.01     dNS ACC (GA_NXT)

31.165050     ff.ff.fc -> 66.01.01     dNS ACC (GA_NXT)

31.165125     ff.fc.6b -> ff.fc.66     dNS GE_ID

31.165193     ff.fc.66 -> ff.fc.6b     FC Link Ctl, ACK1

31.165419     66.01.01 -> ff.ff.fc     dNS GA_NXT

31.165577     ff.fc.66 -> ff.fc.6b     dNS ACC (GE_ID)

31.165781     ff.ff.fc -> 66.01.01     dNS ACC (GA_NXT)

31.165804     ff.ff.fc -> 66.01.01     dNS ACC (GA_NXT)

31.165943     ff.fc.6b -> ff.fc.66     FC Link Ctl, ACK1

31.166063     66.01.01 -> ff.ff.fc     dNS GA_NXT

31.166870     ff.ff.fc -> 66.01.01     dNS ACC (GA_NXT)

31.166892     ff.ff.fc -> 66.01.01     dNS ACC (GA_NXT)

31.167268     66.01.01 -> ff.ff.fc     dNS GA_NXT

31.167529     ff.ff.fc -> 66.01.01     dNS ACC (GA_NXT)

31.167549     ff.ff.fc -> 66.01.01     dNS ACC (GA_NXT)

31.168704     66.01.01 -> ff.ff.fc     dNS GA_NXT

31.169272     ff.ff.fc -> 66.01.01     dNS ACC (GA_NXT)

31.169294     ff.ff.fc -> 66.01.01     dNS ACC (GA_NXT)

31.169568     66.01.01 -> ff.ff.fc     dNS GA_NXT

31.170453     ff.ff.fc -> 66.01.01     dNS ACC (GA_NXT)

31.170473     ff.ff.fc -> 66.01.01     dNS ACC (GA_NXT)

31.170756     66.01.01 -> ff.ff.fc     dNS GA_NXT

31.170975     ff.ff.fc -> 66.01.01     dNS ACC (GA_NXT)

31.170994     ff.ff.fc -> 66.01.01     dNS ACC (GA_NXT)

31.171400     66.01.01 -> 66.02.01     FC ELS PLOGI

31.171562     66.02.01 -> 66.01.01     FC ELS ACC (PLOGI)

31.171581     66.02.01 -> 66.01.01     FC ELS ACC (PLOGI)

31.171752     66.01.01 -> 66.02.01     FC ELS PRLI

31.171812     66.02.01 -> 66.01.01     FC ELS LS_RJT (PRLI)

31.171832     66.02.01 -> 66.01.01     FC ELS LS_RJT (PRLI)

31.173863     66.01.01 -> ff.ff.fc     FC ELS LOGO

31.175020     ff.ff.fc -> 66.01.01     FC ELS ACC (LOGO)

31.175047     ff.ff.fc -> 66.01.01     FC ELS ACC (LOGO)

31.175182     66.01.01 -> ff.ff.fc     FC ELS PLOGI

31.175290     ff.ff.fc -> 66.01.01     FC ELS ACC (PLOGI)

31.175310     ff.ff.fc -> 66.01.01     FC ELS ACC (PLOGI)

31.175632     66.01.01 -> ff.ff.fa     FC ELS PLOGI

31.175753     ff.ff.fa -> 66.01.01     FC ELS ACC (PLOGI)

31.175777     ff.ff.fa -> 66.01.01     FC ELS ACC (PLOGI)

32.460020     ff.fc.66 -> 66.01.01     FC ELS PLOGI

32.460050     ff.fc.66 -> 66.01.01     FC ELS PLOGI

32.460207     66.01.01 -> ff.fc.66     FC ELS ACC (PLOGI)

32.460246     66.01.01 -> ff.fc.66     FC ELS ACC (PLOGI)

32.460340     ff.fc.66 -> 66.01.01     FC ELS PRLI

32.460362     ff.fc.66 -> 66.01.01     FC ELS PRLI

32.460492     66.01.01 -> ff.fc.66     FC ELS LS_RJT (PRLI)

32.460525     66.01.01 -> ff.fc.66     FC ELS LS_RJT (PRLI)

32.461839     ff.fc.66 -> 66.01.01     FC ELS LOGO

32.461866     ff.fc.66 -> 66.01.01     FC ELS LOGO

32.462046     66.01.01 -> ff.fc.66     FC ELS ACC (LOGO)

32.462080     66.01.01 -> ff.fc.66     FC ELS ACC (LOGO)

MDS9216(config)# ^C

MDS9216(config)# exit

リモート FC アナライザの設定

注：目的は、9612スーパーバイザから発信された、または9612スーパーバイザ宛てのFCフレームを収集することです。ホストから JBOD へのフレームは、FC アナライザ ツールで収集されません。

リモートの FC アナライザは、Ethereal 0.9(9) 以降と WinPcap が稼働する PC 上で実行されます。 PC の IP アドレスは、MDS CLI の FC アナライザのトレースを開始するために実行したコマンドで指定されます。PC では、コマンド ラインから Ethereal を開始し、そのコマンドで MDS 管理インターフェイスの IP アドレスを指定する必要があります。

1. MDS FC アナライザのトレースを停止するには、CLI で Ctrl+C を押します。

MDS9216# config t

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

MDS9216(config)# fcanalyzer remote 64.102.58.114

MDS9216(config)# ^C

前述のコマンドで active オプションを指定しないでください。これを指定すると、Ethereal を PC 上で実行するときに、コマンド ラインでオプションを追加しなければならなくなります。また、active キーワードを追加すると、通常は TCP ポート番号も設定することになるので、デフォルトの使用を推奨します。

2. PC 上で IP アドレスを確認したら、Ethereal リモート キャプチャ プログラムを開始します。

d:\> ipconfig

Windows 2000 IP Configuration

Ethernet adapter wireless:

Connection-specific DNS Suffix  . : cisco.com

IP Address. . . . . . . . . . . . : 64.102.58.114

Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.128

Default Gateway . . . . . . . . . : 64.102.58.1

Ethernet adapter builtinE:

Connection-specific DNS Suffix  . : cisco.com

Autoconfiguration IP Address. . . : 169.254.219.141

Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.0.0

Default Gateway . . . . . . . . . :

d:\> cd ethereal099

D:\Ethereal099> ethereal099 -i rpcap://172.18.172.56/eth2

3. プログラムが開始したら、[Capture] をクリックし、[OK] をクリックしてパケットの収集を開始します。

収集された FC パケットは、サマリーの [Other] として表示されます。

4. [Stop] をクリックしてパケットの収集を停止し、プログラムの一部のトレースを確認します。

表示内容を特定のトラフィック ストリームに限定するように、フィルタを使用してもかまいません。

5. リモート キャプチャの開始で問題が発生すると、次のようなエラー画面が表示されます。これは、MDS で FC アナライザがアクティブでないか、またはポートを指定せずに active キーワードを使用したことが原因です。

ローカル SPAN の設定

注：目的は、ポート1/15のFCアナライザを使用して、9216のポート1/16のホストとの間でFCフレームを収集することです。

ポート 1/15 の FC アナライザではオーダー セットが表示されますが、これは SPAN されたリンク上で発生するオーダー セットとは異なります。FC アナライザは、Finisar デバイスのように Ethereal を実行するポート アナライザ アダプタ（PAA）および PC として機能することができます。

MDS 9216 の設定

MDS9216# show run

vsan 13

vsan 13 interface fc1/16

vsan 13 interface fc2/16

boot system bootflash:/m9200-ek9-mzg.1.2.0.77.bin

boot kickstart bootflash:/m9200-ek9-kickstart-mzg.1.2.0.77.bin

interface fc1/15

switchport mode SD

switchport speed 2000

no shutdown

interface fc1/16

no shutdown

interface mgmt0

ip address 172.18.172.56 255.255.255.0

span session 1

destination interface fc1/15

source interface fc1/16 rx

source interface fc1/16 tx

MDS 9216 の表示結果

MDS9216# show interface fc 1/15

fc1/15 is up

Hardware is Fibre Channel

Port WWN is 20:0f:00:05:30:00:47:9e

Admin port mode is SD

Port mode is SD

Port vsan is 1

Speed is 2 Gbps

Beacon is turned off

5 minutes input rate 73704 bits/sec, 9213 bytes/sec, 13 frames/sec

5 minutes output rate 2275584 bits/sec, 284448 bytes/sec, 430 frames/sec

2839098 frames input, 1883173240 bytes

0 discards, 0 errors

0 CRC,  0 unknown class

0 too long, 0 too short

3049460 frames output, 2038253240 bytes

0 discards, 0 errors

0 input OLS, 0 LRR, 0 NOS, 0 loop inits

0 output OLS, 0 LRR, 0 NOS, 0 loop inits

MDS9216# show interface fc 1/16

fc1/16 is up

Hardware is Fibre Channel

Port WWN is 20:10:00:05:30:00:47:9e

Admin port mode is auto, trunk mode is on

Port mode is FL, FCID is 0x660100

Port vsan is 13

Speed is 2 Gbps

Transmit B2B Credit is 0

Receive B2B Credit is 16

Receive data field Size is 2112

Beacon is turned off

5 minutes input rate 771568 bits/sec, 96446 bytes/sec, 171 frames/sec

5 minutes output rate 1503144 bits/sec, 187893 bytes/sec, 258 frames/sec

1238843 frames input, 691853044 bytes

0 discards, 0 errors

0 CRC,  0 unknown class

0 too long, 0 too short

1864744 frames output, 1357707740 bytes

0 discards, 0 errors

0 input OLS, 0 LRR, 0 NOS, 49 loop inits

10 output OLS, 0 LRR, 10 NOS, 14 loop inits

MDS9216# show interface fc 2/16

fc2/16 is up

Hardware is Fibre Channel

Port WWN is 20:50:00:05:30:00:47:9e

Admin port mode is FX

Port mode is FL, FCID is 0x660000

Port vsan is 13

Speed is 1 Gbps

Transmit B2B Credit is 0

Receive B2B Credit is 12

Receive data field Size is 2112

Beacon is turned off

5 minutes input rate 1647552 bits/sec, 205944 bytes/sec, 283 frames/sec

5 minutes output rate 845624 bits/sec, 105703 bytes/sec, 188 frames/sec

1867680 frames input, 1361393600 bytes

0 discards, 0 errors

0 CRC,  0 unknown class

0 too long, 0 too short

1241179 frames output, 694505284 bytes

0 discards, 0 errors

0 input OLS, 0 LRR, 0 NOS, 2 loop inits

0 output OLS, 0 LRR, 0 NOS, 2 loop inits

MDS9216# show fcns data vsan 13

VSAN 13:

--------------------------------------------------------------------------

FCID        TYPE  PWWN                    (VENDOR)        FC4-TYPE:FEATURE

--------------------------------------------------------------------------

0x6600dc    NL    21:00:00:20:37:15:a2:49 (Seagate)       scsi-fcp:target

0x6600e0    NL    21:00:00:04:cf:6e:4a:8c (Seagate)       scsi-fcp:target

0x6600e1    NL    21:00:00:04:cf:6e:37:8b (Seagate)       scsi-fcp:target

0x660101    NL    10:00:00:01:73:00:81:82 (JNI)

Total number of entries = 4

MDS9216# show span session brief

--------------------------------------------------------

Session  Admin          Oper           Destination

State          State          Interface

--------------------------------------------------------

1        no suspend     active         fc1/15

MDS9216# show span session 1

Session 1 (active)

Destination is fc1/15

No session filters configured

Ingress (rx) sources are

fc1/16,

Egress (tx) sources are

fc1/16,

MDS9216# show span internal info session 1

====================================

Admin Configuration for session [1]

====================================

Name:

Destination port: [100e000] [fc1/15] Flags [1]

State: [0] not suspended

Session Flags: [0] <>

Session Filter rx:  none

Session Filter tx:  none

Source interface - rx: fc1/16

Source interface - tx: fc1/16

Source vsan (rx):  none

Session [1] is UNLOCKED txn[0] cfg[0] rid[80000000]

====================================

Runtime Data for session [1]

====================================

Status <active: 0 inactive 1> : [0] active

State reason:[0] Flags [6]rx_span_bit [0] tx_span_bit[1] ( 4s invalid)

oper configured PHYSICAL ports

fc1/16

PHYSICAL ports undergoing configuration

none

PHYSICAL ports in error state

none

PHYSICAL ports (incl. dest) link status

fc1/15, fc1/16

リモート SPAN の設定

注：FCアナライザを9509に接続し、9216上のホストとの間でFCフレームを収集することを目的としています。ST インターフェイスにはギガビット インターフェイス コンバータ（GBIC）が実装されており、MDS 9509 の SPAN 宛先（SD）ポートと一致している必要があります。

RSPAN を設定する前に、次の項目について確認してください。

- すべてのスイッチで MDS コード 1.2 以降が実行されている必要があります。

- Small Form-factor Pluggable（SFP）の SPAN ターミナル（ST）ポートにケーブルが接続されていないようにします。

- フレームを収集開始する前に FC トンネルが UP であることを確認します。

- FC アナライザが、Finisar デバイスのように Ethereal を実行する PAA と PC として機能していることを確認します。

SPAN 送信元と SPAN 宛先スイッチの間に中間スイッチがある場合は、次の手順に従います。

1. トンネルの送信元および宛先と同じサブネット内に、アクティブな VSAN インターフェイスを作成します。

2. IP ルーティングを有効にします。

3. FC-tunneling を有効にします。

4. Cisco SAN-OS 1.2 以降を使用します。

MDS 9216 の設定

MDS9216# show version

Cisco Storage Area Networking Operating System (SAN-OS) Software

TAC support: http://www.cisco.com/tac

Copyright (c) 2002-2003 by Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

The copyright for certain works contained herein are owned by

Andiamo Systems, Inc. and/or other third parties and are used and

distributed under license.

Software

BIOS:      version 1.0.7

loader:    version 1.0(3a)

kickstart: version 1.2(1) [build 1.2(0.77)] [gdb]

system:    version 1.2(1) [build 1.2(0.77)] [gdb]

BIOS compile time:       03/20/03

kickstart image file is: bootflash:/m9200-ek9-kickstart-mzg.1.2.0.77.bin

kickstart compile time:  6/29/2003 0:00:00

system image file is:    bootflash:/m9200-ek9-mzg.1.2.0.77.bin

system compile time:     6/29/2003 0:00:00

Hardware

RAM 963108 kB

bootflash: 503808 blocks (block size 512b)

slot0:          0 blocks (block size 512b)

MDS9216 uptime is 0 days 21 hours 28 minute(s) 20 second(s)

Last reset at 50030 usecs after Thu Jul  3 13:09:31 2003

Reason: Reset Requested by CLI command reload

System version: 1.2(0.45c)

MDS9216# show run

Building Configuration ...

interface fc-tunnel 13

destination 10.0.0.2

source 10.0.0.1

no shutdown

vsan database

vsan 13

interface vsan13

ip address 10.0.0.1 255.255.255.0

no shutdown

vsan 13 interface fc1/16

vsan 13 interface fc2/16

boot system bootflash:/m9200-ek9-mzg.1.2.0.77.bin

boot kickstart bootflash:/m9200-ek9-kickstart-mzg.1.2.0.77.bin

fc-tunnel enable

ip routing

zone default-zone permit vsan 13

interface fc1/12

no shutdown

interface fc1/15

switchport mode ST

switchport speed 1000

rspan-tunnel interface fc-tunnel 13

no shutdown

interface fc1/16

no shutdown

interface fc2/16

no shutdown

interface mgmt0

ip address 172.18.172.56 255.255.255.0

span session 1

destination interface fc-tunnel 13

source interface fc1/16 rx

source interface fc1/16 tx

!--- Output suppressed.

MDS 9216 の表示結果

MDS9216# show interface fc 1/16

fc1/16 is up

Hardware is Fibre Channel

Port WWN is 20:10:00:05:30:00:47:9e

Admin port mode is auto, trunk mode is on

Port mode is FL, FCID is 0x660100

Port vsan is 13

Speed is 2 Gbps

Transmit B2B Credit is 0

Receive B2B Credit is 16

Receive data field Size is 2112

Beacon is turned off

5 minutes input rate 1480080 bits/sec, 185010 bytes/sec, 331 frames/sec

5 minutes output rate 2907712 bits/sec, 363464 bytes/sec, 498 frames/sec

574444 frames input, 320246452 bytes

0 discards, 0 errors

0 CRC,  0 unknown class

0 too long, 0 too short

865170 frames output, 629303788 bytes

0 discards, 0 errors

0 input OLS, 0 LRR, 0 NOS, 10 loop inits

5 output OLS, 0 LRR, 5 NOS, 9 loop inits

MDS9216# show interface fc 2/16

fc2/16 is up

Hardware is Fibre Channel

Port WWN is 20:50:00:05:30:00:47:9e

Admin port mode is FX

Port mode is FL, FCID is 0x660000

Port vsan is 13

Speed is 1 Gbps

Transmit B2B Credit is 0

Receive B2B Credit is 12

Receive data field Size is 2112

Beacon is turned off

5 minutes input rate 2905056 bits/sec, 363132 bytes/sec, 498 frames/sec

5 minutes output rate 1480184 bits/sec, 185023 bytes/sec, 330 frames/sec

867932 frames input, 632889576 bytes

0 discards, 0 errors

0 CRC,  0 unknown class

0 too long, 0 too short

576681 frames output, 322771132 bytes

0 discards, 0 errors

0 input OLS, 0 LRR, 0 NOS, 2 loop inits

0 output OLS, 0 LRR, 0 NOS, 2 loop inits

MDS9216# show interface fc 1/15

fc1/15 is up

Hardware is Fibre Channel

Port WWN is 20:0f:00:05:30:00:47:9e

Admin port mode is ST

Port mode is ST

Port vsan is 1

Speed is 1 Gbps

Rspan tunnel is fc-tunnel 13

Beacon is turned off

5 minutes input rate 4391896 bits/sec, 548987 bytes/sec, 827 frames/sec

5 minutes output rate 4391896 bits/sec, 548987 bytes/sec, 820 frames/sec

1431232 frames input, 941079708 bytes

0 discards, 0 errors

0 CRC,  0 unknown class

0 too long, 0 too short

1406853 frames output, 941079708 bytes

0 discards, 0 errors

0 input OLS, 0 LRR, 0 NOS, 0 loop inits

0 output OLS, 0 LRR, 0 NOS, 0 loop inits

MDS9216# show interface fc 1/12

fc1/12 is trunking

Hardware is Fibre Channel

Port WWN is 20:0c:00:05:30:00:47:9e

Peer port WWN is 20:5d:00:05:30:00:51:1e

Admin port mode is auto, trunk mode is on

Port mode is TE

Port vsan is 1

Speed is 2 Gbps

Transmit B2B Credit is 12

Receive B2B Credit is 255

Receive data field Size is 2112

Beacon is turned off

Trunk vsans (admin allowed and active) (1-5,13,20,777)

Trunk vsans (up)                       (1,13)

Trunk vsans (isolated)                 (2-5,20,777)

Trunk vsans (initializing)             ()

5 minutes input rate 384 bits/sec, 48 bytes/sec, 0 frames/sec

5 minutes output rate 4458296 bits/sec, 557287 bytes/sec, 827 frames/sec

19865 frames input, 2220112 bytes

0 discards, 0 errors

0 CRC,  0 unknown class

0 too long, 0 too short

1468709 frames output, 971064244 bytes

0 discards, 0 errors

0 input OLS, 2 LRR, 0 NOS, 0 loop inits

2 output OLS, 2 LRR, 0 NOS, 2 loop inits

MDS9216# show interface fc-tunnel 13

fc-tunnel 13 is up

Dest   IP Addr: 10.0.0.2   Tunnel ID: 13

Source IP Addr: 10.0.0.1   LSP ID: 1

Explicit Path Name:

Outgoing interface: fc1/12

Outgoing Label(s) to Insert: 10005:0:1:ff'h

Record Routes:

10.0.0.2

MDS9216# show interface vsan 13

vsan13 is up, line protocol is up

WWPN is 10:00:00:05:30:00:47:9f, FCID is 0x660201

Internet address is 10.0.0.1/24

MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit

2207 packets input, 170332 bytes, 0 errors, 0 multicast

14952 packets output, 2225444 bytes, 0 errors, 0 dropped

MDS9216# show span session 1

Session 1 (active)

Destination is fc-tunnel 13

No session filters configured

Ingress (rx) sources are

fc1/16,

Egress (tx) sources are

fc1/16,

MDS9216# show fc-tunnel internal states

number of sessions : 1

Sess: 10.0.0.2 Tunnel-ID 13 Ext-Tunnel-ID 10.0.0.1

MDS9216# show fc-tunnel internal data

vsan interfaces:

vsan 13: 10.0.0.1/255.255.255.0  [2]

vsan 2: 15.0.0.4/255.255.255.0  [2]

next hop switch information:

10.0.0.2 {vsan (13), 0x6b0001/8}: [4] fc1/12

layer 2 interfaces:

fc1/12: Trunking, Up

MDS 9509 の設定

RTP-9509-1# show run

Building Configuration ...

vsan database

vsan 13

interface vsan13

ip address 10.0.0.2 255.255.255.0

no shutdown

vsan 13 interface fc2/16

boot system bootflash:/m9500-sf1ek9-mzg.1.2.0.77.bin sup-1

boot kickstart bootflash:/m9500-sf1ek9-kickstart-mzg.1.2.0.77.bin sup-1

boot system bootflash:/m9500-sf1ek9-mzg.1.2.0.77.bin sup-2

boot kickstart bootflash:/m9500-sf1ek9-kickstart-mzg.1.2.0.77.bin sup-2

fc-tunnel enable

fc-tunnel tunnel-id-map 13 interface fc2/6

ip routing

switchname RTP-9509-1

interface fc2/6

switchport mode SD

switchport speed 1000

no shutdown

interface fc2/29

switchport mode E

no shutdown

interface mgmt0

ip address 172.18.172.57 255.255.255.0

MDS 9509 の表示結果

RTP-9509-1# show interface fc 2/29

fc2/29 is trunking

Hardware is Fibre Channel

Port WWN is 20:5d:00:05:30:00:51:1e

Peer port WWN is 20:0c:00:05:30:00:47:9e

Admin port mode is E, trunk mode is on

Port mode is TE

Port vsan is 501

Speed is 2 Gbps

Transmit B2B Credit is 255

Receive B2B Credit is 12

Receive data field Size is 2112

Beacon is turned off

Trunk vsans (admin allowed and active) (1,13,86,100,501)

Trunk vsans (up)                       (1,13)

Trunk vsans (isolated)                 (86,100,501)

Trunk vsans (initializing)             ()

5 minutes input rate 4497752 bits/sec, 562219 bytes/sec, 835 frames/sec

5 minutes output rate 344 bits/sec, 43 bytes/sec, 0 frames/sec

1934604 frames input, 1285716656 bytes

0 discards, 0 errors

0 CRC,  0 unknown class

0 too long, 0 too short

16903 frames output, 932076 bytes

0 discards, 0 errors

1 input OLS, 1 LRR, 2 NOS, 0 loop inits

3 output OLS, 1 LRR, 2 NOS, 0 loop inits

RTP-9509-1# show interface fc 2/6

fc2/6 is up

Hardware is Fibre Channel

Port WWN is 20:46:00:05:30:00:51:1e

Admin port mode is SD

Port mode is SD

Port vsan is 1

Speed is 1 Gbps

Beacon is turned off

5 minutes input rate 0 bits/sec, 0 bytes/sec, 0 frames/sec

5 minutes output rate 4421448 bits/sec, 552681 bytes/sec, 835 frames/sec

0 frames input, 0 bytes

0 discards, 0 errors

0 CRC,  0 unknown class

0 too long, 0 too short

1912319 frames output, 1263982444 bytes

0 discards, 0 errors

0 input OLS, 0 LRR, 0 NOS, 0 loop inits

0 output OLS, 0 LRR, 0 NOS, 0 loop inits

RTP-9509-1# show interface fc-tunnel 13

^

% invalid interface range detected at '^' marker.

!--- This is because the tunnel is not defined on the 9509.

RTP-9509-1# show interface vsan 13

vsan13 is up, line protocol is up

WWPN is 10:00:00:05:30:00:51:23, FCID is 0x6b0001

Internet address is 10.0.0.2/24

MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit

15071 packets input, 2243728 bytes, 0 errors, 1 multicast

2342 packets output, 185864 bytes, 0 errors, 0 dropped

RTP-9509-1# show fc-tunnel tunnel-id-map

tunnel id  egress interface

13             fc2/6

14

RTP-9509-1# show fc-tunnel internal states

number of sessions : 1

Sess: 10.0.0.2 Tunnel-ID 13 Ext-Tunnel-ID 10.0.0.1

RTP-9509-1# show fc-tunnel internal data

vsan interfaces:

vsan 13: 10.0.0.2/255.255.255.0  [2]

next hop switch information:

layer 2 interfaces:

fc2/6: Non-Trunking, Up

ポート アナライザ アダプタ デバイスに関する注意事項

イーサネット ポートは銅線接続で、1 Gbps または 100 Mbps を自動検出します。Ethereal 0.9(9) 以降と WinPcap は、必ず PC にインストールしてください。

FC ポートを MDS に接続するには、SFP および LC-LC ケーブルが必要です。

PAA のスイッチ設定は、次のとおりです。

- スイッチの位置は、左から右に 1、2、3、4 の番号で示されています。

- 次のリストの 1 は、DIP スイッチが ON または UP であることを示しています。0 は、DIP スイッチが DOWN または OFF であることを示しています。

0001 1G  NTM

1001 1G  ETM

0101 1G  STM

0011 1G  DTM

0000 2G  NTM

1000 2G  ETM

0100 2G  STM

0010 2G  DTM

1111 1G  MNM

!--- Used for diagnostics only.

- スイッチ 4 は速度を決定します（on = 1G、off = 2G）。 スイッチ 1、2、3 は切り捨てモードを決定します。変更したら電源を再投入します。

モードは次のとおりです。

- 非切り捨てモード（NTM）：FC フレームは変更されずに渡されます。

- イーサネット切り捨てモード（ETM）：最大 1496 バイトの FC フレームを切り捨てるために、ペイロード サイズを 528 行から 368 行に減らします。

- シャロー切り捨てモード（STM）：最大 256 バイトの FC フレームを切り捨てるために、ペイロード サイズを 528 行から 58 行に減らします。

- ディープ切り捨てモード（DTM）：最大 64 バイトの FC フレームを切り捨てるために、ペイロード サイズを 528 行から 10 行に減らします。

確認

現在、この設定に使用できる確認手順はありません。

トラブルシュート

現在、この設定に関する特定のトラブルシューティング情報はありません。

関連情報

- Cisco MDS 9000 マルチレイヤ スイッチのハードウェア サポート

- ストレージ ネットワーキング製品のサポート

- テクニカルサポート - Cisco Systems