内容

概要

前提条件

要件

表記法

手順

関連情報

概要

このドキュメントでは、Cisco MDS 9000 シリーズ スイッチのコンソール ポートから忘失した管理者パスワードを回復する手順について説明します。

前提条件

要件

パスワード回復手順の完了後にアクティブ スーパーバイザ エンジン モジュールになるスーパーバイザ エンジン モジュール上でパスワード回復手順を実行する必要があります。他のスーパーバイザ モジュールがアクティブにならないことを保証するには、次の 2 つのオプションのどちらかを実行します。

- 他のスーパーバイザ モジュールをシャーシから物理的に取り外します。

- 回復手順が完了するまで、他のスーパーバイザ モジュールのコンソール プロンプトを次の 2 つのプロンプトのどちらかに変更します。

- loader>

- switch (boot)#

注：これらのプロンプトに関する詳細は、『Cisco MDS 9000ファミリのマルチレイヤディレクタおよびファブリックスイッチ』構成ガイドを参照してください。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

手順

次の手順を実行して、MDS 9000 スイッチのコンソール ポートから紛失した管理者パスワードを回復します。

1. 次の手順を実行して、MDS 9000 スイッチへのコンソール セッションを確立します。

1. 付属の RJ-45/DB-9 アダプタのもう一方を、SN 5420 ストレージ ルータの RS-232 管理ポート（ラベル：CONSOLE）に接続します。

2. 付属の RJ-45/DB-9 アダプタのもう一方の端を MDS 9000 スイッチの RS-232 管理ポートに接続します。

注：RS-232管理ポートにはCONSOLEというラベルが付いています。

3. PC 上で HyperTerminal を起動します。

端末エミュレーション ソフトウェアが、セットアップと設定中にストレージ ルータと PC 間の通信を有効にします。端末エミュレーション ソフトウェアのほとんどが HyperTerminal や ProComm Plus などの PC アプリケーションです。

4. 次の設定を選択します。

- ビット/秒：9600

- データ ビット：8

- パリティ：なし

- ストップ ビット：1

- フロー制御：なし

注：この設定がMDS 9500に接続している場合は、[Bits per second]フィールドを38400に設定できます。

2. 次のいずれかの方法でスイッチをリブートします。

- 管理者権限を持つ Telnet セッションが存在する場合は、reload コマンドを発行します。

switch#reload

The supervisor is going down for reboot NOW!

- コマンドが利用できない場合は、スイッチを電源リセットします。

3. スイッチがNX-OSソフトウェアのブートシーケンスを開始したら、Ctrlキーを押したまま]キーを押し、Ctrlキー-]キーシーケンスを生成します。

このキー シーケンスは switch(boot)# プロンプトを起動します。

Ctrl-]

switch(boot)#

注：異なる端末エミュレーションソフトウェアを使用している場合は、ブレークキーシーケンスが異なる場合があります。広く使用されているブレイク キー シーケンスについては、「パスワード回復中の標準的なブレーク キー シーケンスの組み合わせ」を参照してください。

デバイスのブート中の「Booting kickstart image」メッセージの後に画面上に表示されるバイナリ イメージ ファイル名をメモします。

4. コンフィギュレーション モードに切り替えます。

switchboot#configure terminal

5. admin-password コマンドを発行して、管理者パスワードをリセットします。

この例では、パスワードが "password" に設定されます。

switch(boot-config)#admin-password password

6. EXEC モードに切り替えます。

switch(boot-config)#exit

switchboot#

7. loadコマンドを発行して、NX-OSソフトウェアイメージをロードします。これはステップ 3 の一部でメモしたイメージ名です。

この例では、nx-ios.imgはソフトウェアの名前です。ほとんどの場合、形式は m9500-sf1ek9-mz-2.1.2b.bin のようになります。

switch(boot)#load bootflash:nx-ios.img

8. ソフトウェア設定を保存します。

switch#copy running-config startup-config

注：次にMDS 9000スイッチのコンソールポートに接続するときは、新しい管理者パスワードまたは作成したモニタパスワードを入力する必要があります。

9. 以前取り外したスーパーバイザ エンジンを挿入して、ログインし、変更されたパスワードを確認します。

関連情報

- Password Recovery Procedures

- マルチレイヤ ダイレクタとファブリック スイッチの Cisco MDS 9000 ファミリ

- ストレージ ネットワーキング製品のサポート

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems