内容

はじめに

前提条件

要件

使用するコンポーネント

検証

関連情報

はじめに

このドキュメントでは、シスコからコンピュータおよびMDSまたはNX-OSスイッチにダウンロードされたソフトウェアファイルのチェックサムを確認する方法について説明します。

前提条件

要件

このドキュメントに関する固有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの内容は、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではありません。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな（デフォルト）設定で作業を開始しています。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認してください。

検証

Cisco Software Downloadページから、ダウンロードするファイルの上にカーソルを置きます。これにより、図に示すように、MD5およびSHA512チェックサムを含む追加のファイルの詳細が表示されます。

Windows PCには組み込みのツールcertutilがあり、MD5またはSHA512ハッシュアルゴリズムとともに使用して、ファイルの一意のチェックサムを確立できます。

certutil -hashfile <filename> MD5|SHA512

例として、前述のm9100-s5ek9-kickstart-mz.8.1.1.binファイルを使用します。

c:\Temp>certutil -hashfile m9100-s5ek9-kickstart-mz.8.1.1.bin MD5

MD5 hash of file m9100-s5ek9-kickstart-mz.8.1.1.bin:

2d c1 55 94 5b 35 f9 6e 12 9c a8 e1 43 78 02 55

CertUtil: -hashfile command completed successfully.

c:\Temp>certutil -hashfile m9100-s5ek9-kickstart-mz.8.1.1.bin SHA512

SHA512 hash of file m9100-s5ek9-kickstart-mz.8.1.1.bin:

8e d2 c7 0b 87 9e d7 6b e2 f1 49 f7 0a 1d 35 c9 2e 75 75 bc 2f 88 1b 49 73 b6 a4 a8 db 44 98 78 2d 14 5d 6d a6 f4 e5 08 71 ce 98 21 86 2a 76 a7 26 72 2b e3 b1 fc 0b a6 08 12 9e c7 3d 6e c2 ff

CertUtil: -hashfile command completed successfully.

c:\Temp>

Mac では、これを行うために、md5 または shasum -a 512 <filename> を使用できます。

$ md5 m9100-s5ek9-kickstart-mz.8.1.1.bin

MD5 (m9100-s5ek9-kickstart-mz.8.1.1.bin) = 2dc155945b35f96e129ca8e143780255

$ shasum -a 512 m9100-s5ek9-kickstart-mz.8.1.1.bin

8ed2c70b879ed76be2f149f70a1d35c92e7575bc2f881b4973b6a4a8db4498782d145d6da6f4e50871ce9821862a76a726722be3b1fc0ba608129ec73d6ec2ff m9100-s5ek9-kickstart-mz.8.1.1.bin

LinuxまたはUNIXマシンでは、通常/usr/binにあるmd5sumまたはsha512sumを使用します。次に例を示します。

$ md5sum m9100-s5ek9-kickstart-mz.8.1.1.bin

2dc155945b35f96e129ca8e143780255 m9100-s5ek9-kickstart-mz.8.1.1.bin

$ sha512sum m9100-s5ek9-kickstart-mz.8.1.1.bin

8ed2c70b879ed76be2f149f70a1d35c92e7575bc2f881b4973b6a4a8db4498782d145d6da6f4e50871ce9821862a76a726722be3b1fc0ba608129ec73d6ec2ff m9100-s5ek9-kickstart-mz.8.1.1.bin

ファイルが MDS または Nexus ブートフラッシュに転送されたら、次を使用して md5sum または sha512sum を確認できます。

MDSswitch# show file bootflash:m9100-s5ek9-kickstart-mz.8.1.1.bin ?

<CR>

> Redirect it to a file

>> Redirect it to a file in append mode

cksum Displays CRC checksum for a file

md5sum Displays MD5 checksum for a file

sha256sum Displays SHA256 checksum for a file

sha512sum Displays SHA512 checksum for a file

| Pipe command output to filter

MDSswitch# show file bootflash:m9100-s5ek9-kickstart-mz.8.1.1.bin md5sum

2dc155945b35f96e129ca8e143780255

MDSswitch# show file bootflash:m9100-s5ek9-kickstart-mz.8.1.1.bin sha512sum

8ed2c70b879ed76be2f149f70a1d35c92e7575bc2f881b4973b6a4a8db4498782d145d6da6f4e50871ce9821862a76a726722be3b1fc0ba608129ec73d6ec2ff

前の例から、シスコのソフトウェアダウンロードサイトからダウンロードしたm9100-s5ek9-kickstart-mz.8.1.1.binファイル、Windows、Mac、またはLinux PC、およびMDSスイッチに同じmd5sum文字とsha512sum文字があることがわかります。

これにより、スイッチに転送されたファイルの有効性が確認されます。

注：以前のNX-OSバージョンにはsha512sumオプションがないものもありますが、md5sumはすべてのバージョンに存在する必要があります。

関連情報

- シスコのテクニカルサポートとダウンロード