内容

はじめに

アボートとは

FNICはスタックのどこに収まるのですか。

FNICの中断はFNICドライバが原因ですか。

FCの中断の原因は何か？

ログに見つかった場合、このabortmessageは何を示していますか。

abortメッセージとFCPIO mismatchメッセージの違いは何ですか。

関連情報

はじめに

このドキュメントでは、ファイバチャネルネットワークインターフェイスカード(FNIC)のアボートとは何かを説明し、よく寄せられる質問(FAQ)に対する回答を提供します。

アボートとは

ファイバチャネル(FC)には、フレームのドロップや破損を回復する手段がありません。Abort(ABTS)メッセージは、交換に問題がある場合に送信されます。アボートとは、イニシエータまたはターゲットが発行できるリンクレベルのサービスです。回復は、オペレーティングシステムの設定に応じて、60 ～ 120秒のタイムアウトでSmall Compute System Interface(SCSI)レイヤによって処理されます。

FNICはスタックのどこに収まるのですか。

Linux/ESXiの場合、FNICドライバは、オペレーティングシステム(OS)ベンダーが提供するlibfcライブラリと実際のハードウェアの間に配置されます。  SCSI層はfnicドライバに要求を送信し、fnicドライバはファームウェアにscsi要求を送信します。ファームウェアはFibre Channel over Ethernet(FCoE)フレームを生成し、ワイヤ上で送信します。

FNICの中断はFNICドライバが原因ですか。

いいえ、FNICの中断は必ずしもドライバの問題とは限らず、イニシエータ（またはターゲット）がタイムアウト期間内にフレームを受信しなかったことと、SCSIレイヤが交換と再試行を終了したことを示す一般的なメッセージです。

FCの中断の原因は何か？

FCの中断は、輻輳、パフォーマンスの低いデバイス（ハードディスク、ストレージプロセッサ、低速リンク）、ファームウェアの問題、ドライバの問題、OSの問題、リンクの損失、リンクのダウン/アップなど、さまざまな理由で発生する可能性があります。

打ち切りは一般的なメッセージであるため、最初のステップは、次のような質問を使用して問題の範囲を絞り込むことです。

- ストレージファブリックの一方の側だけで発生していますか、それとも両方で発生していますか。

- これは、1台のホストで発生しますか、それとも複数のホストで発生しますか。

- 複数のホストがある場合、問題が発生しているホスト間の共通点と、問題が発生していないホストとの相違点は何ですか。

- これは、SANターゲット上の特定のSAN（ストレージ接続ネットワーク）ターゲットまたは特定のLUN（論理ユニット番号）と通信する場合に発生しますか。

- 問題が発生していないSANターゲットまたはLUNが他にありますか。問題が発生している場合、動作しているLUN/ターゲットと動作していないターゲットの違いを教えてください。

- 毎週のバックアップジョブ中など、問題が発生するタイミングにパターンはありますか。

これらの質問に対する回答は、問題が発生する可能性のある場所と、焦点を当てる対象を特定するのに役立ちます。

打ち切りの最も一般的な原因はレイヤ1の問題であり、巡回冗長検査(CRC)エラーやフラッピングインターフェイスなどのインターフェイスエラーがないか、イニシエータからターゲットへのパス全体をチェックすることをお勧めします。

次に多い異常終了の原因は、イニシエータ/ターゲット間のリンクのオーバーサブスクリプション、またはCPUやディスクなどのターゲット上のコンポーネントのオーバーサブスクリプションです。  ここで、優れたパフォーマンスのベースラインが役立ちます。

ログにこの中断メッセージが示す意味は何ですか。

VMWare vmkernel log:

2017-07-27T14:54:10.590Z cpu6:33351)<7>fnic : 2 :: Abort Cmd called FCID 0x50a00, LUN 0xa TAG c8 flags 3

この例では、2017-07-27T14:54:10 UTCに、ホストOS SCSIタグ0xc8を持つLUN 0xa上のFCID 0x50a00に対してvmhba2上でabortが呼び出されました。

LUN ID 0xA は10進数に変換され、LUN ID 10がOSがアレイ上で通信を試みたLUNであることが判別されます。

タグ 0xc8 は、VICアダプタのログエントリとの照合に使用できる、要求のホストSCSIレイヤのIOタグです。

デバイスインスタンス2は、fnic-tracetool -i

/tmp # ./fnic-tracetool -i

HBA             Device

---             ------

vmhba1          fnic1

vmhba2          fnic2

ファブリックインターコネクトがエンドホストモードで稼働している場合、ノースバウンドファブリックスイッチのfcnsデータベースでFCID 0x50c00を特定のターゲットに一致させることができます。

switch-A(nxos)# show fcns database fcid 0x50c00 detail vsan 1 ------------------------ VSAN:1 FCID:0x50c00 ------------------------ port-wwn (vendor) :50:00:00:00:ff:ff:ff:01 (EMC) node-wwn :50:00:00:00:ff:ff:ff:00 class :3 node-ip-addr :0.0.0.0 ipa :ff ff ff ff ff ff ff ff fc4-types:fc4_features :scsi-fcp:both 253 symbolic-port-name :SYMMETRIX::SAF- 3fB::FC::5876_272+::EMUL B80F0000 41234F44 94F360 07.27.15 11:14 symbolic-node-name :SYMMETRIX::FC::5876_272+ port-type :N port-ip-addr :0.0.0.0 fabric-port-wwn :20:1e:00:2a:6a:ea:00:00 hard-addr :0x000000 permanent-port-wwn (vendor) :50:00:00:00:ff:ff:ff:01 (EMC) connected interface :fc1/30

VICアダプタのログ

170727-14:54:10.590661 ecom.ecom_main ecom(4:0): abort called for exch abort called for exch 431b, status 3 rx_id 0s_stat 0x0xmit_recvd 0x0burst_offset 0x0sgl_err 0x0 last_param 0x0 last_seq_cnt 0x0tot_bytes_exp 0xa00h_seq_cnt 0x0exch_type 0x1s_id 0x36010fd_id 0x50c00 host_tag 0xc8

- s_stat 0x0 =>フレームがまったく受信されない

- exch_type 0x1 =>交換は入力でアクティブです

- 予想される総バイト数=> tot_bytes_exp 0xa00

- 受信は=> 0x0

- burst_offsetが設定されている=> 0x0

- この要求に対するホストscsi層のIOタグは=> 0xc8です。

- 送信元ID => 0x36010f

- 宛先ターゲットID => 0x50c00

- シーケンスID => 0x0

- rx_id => 0

ステータス

- ステータス3 =書き込みコマンド

- ステータス1 =読み取りコマンド

交換タイプ(exch_type):

0.========================

EXCH_NOT_IN_USE = 0,

EXCH_INITIATOR_INGRESS_ACTIVE = 1

EXCH_TARGET_INGRESS_ACTIVE = 2

EXCH_EGRESS_ACTIVE = 3

EXCH_ABORTED = 4

EXCH_DEBUG = 5

ステータス値の交換(s_stat

0.================================

0x00フレームを受信しない

0x01少なくとも1つのフレームがrecvd

0x02シーケンスはまだアクティブです

0x04シーケンスが完了しました

0x08転送シーケンスの初期化

0x10出力シーケンスがアクティブ

0x20 rsp frおよびホストエントリが送信されました

0x40 exch data sequence pending（保留されている拡張データシーケンス）

abortメッセージとFCPIO mismatchメッセージの違いは何ですか。

FCPIOの不一致は、予期されるデータの一部が受信されない場合に発生することがあります。

Total bytes xmit < expecte ddata length

160621-04:26:51.733255 ecom.ecom_main ecom(8:3): ox_id 41d4 rx_id 44b seq_cnt 7 seq_id 1 160621-04:26:52.066235 ecom.ecom_main ecom(8:1): fcpio_data_cnt_mismatch for exch 4202 status 1 rx_id5f7 s_stat 0x3 xmit_recvd 0x3000 burst_offset 0x3000 sgl_err 0x0 last_param 0x2800 last_seq_cnt 0x0 tot_bytes_exp 0x8000 h_seq_cnt 0x5 exch_type 0x0 s_id 0xab800 d_id 0xab800 host_tag 0x377

関連情報

- Cisco UCS fnic調整可能

- VMwareおよびCisco VICとLIBfcを使用したイニシエータ/ターゲット通信のトラブルシューティング

- SAN輻輳シスコファブリックの理解、トラブルシューティング、軽減

- テクニカル サポートとドキュメント - Cisco Systems