内容

はじめに

背景説明

Intersight接続ACIファブリック

迅速な対処の開始

障害に対処するための詳細手順

両方のポートが有効になっていることの確認

APIC GUIを使用

スイッチのCLIを使用する

両方のポートが無効/ブロックリストに登録されていないことを確認する

APIC GUIを使用

レイヤ1のトラブルシューティングの実行

はじめに

このドキュメントでは、ACI障害F1394:interface-physical-downの修復手順について説明します。

背景説明

ファブリックポートは、ACIモードのリーフスイッチとスパインスイッチ間を接続するインターフェイスです。障害コードF1394は、該当するファブリックポートがダウンした場合に発生します。

code : F1394

cause : interface-physical-down

descr : Port is down, reason:linkNotConnected(connected), used by:Fabric

dn : topology/pod-x/node-xxx/sys/phys-[eth1/x]/phys/fault-F1394

rule : ethpm-if-port-down-fabric

冗長パスがない場合、このイベントによってファブリックが停止したり、パフォーマンスが低下したりする可能性があります。

Intersight接続ACIファブリック

この障害は、Proactive ACI Engagementの一部としてアクティブに監視されます。

Intersightに接続されたACIファブリックがある場合、お客様に代わってサービスリクエストが生成され、この障害のインスタンスがIntersightに接続されたACIファブリック内で検出されたことが示されます。

迅速な対処の開始

1. リンクの両端が有効になっていることを確認します。すべてのポートがデフォルトで有効になっている

2. 問題のインターフェイスが手動でブラックリストに登録されていないことを確認します。

3. レイヤ1のトラブルシューティングと切り分けに進む

障害に対処するための詳細手順

両方のポートが有効になっていることの確認

APIC GUIを使用

1. Fabric > Inventory > Pod <#> > <nodeId> > Interfaces > Physical Interfaces > ifIdの順に移動します。

2. 有効になっていない場合：右クリックして[有効]を選択します。

スイッチのCLIを使用する

1. show interface <ifId>

2. show interface <ifId> status

3. show interface <ifId> transceiver

4. show interface <ifId> transceiver detailを実行します。トランシーバがデジタルオプティカルモニタリング(DOM)をサポートし、DOMポリシーが有効になっている場合は、光レベルを確認できます。

両方のポートが無効/ブロックリストに登録されていないことを確認する

APIC GUIを使用

1. Fabric > Inventory > Disabled Interfaces and Decommissioned Switchesの順に移動します。

2. 存在する場合：右クリックして[削除]

レイヤ1のトラブルシューティングの実行

1. Cisco Optics-to-Device Compatibility Matrixを使用したトランシーバ/リーフ/バージョンの互換性の検証

2. 上記の1bに記載されているコマンドを使用して、スイッチCLIからインターフェイスのステータス、トランシーバ、およびデジタルオプティカルモニタリング(DOM)の詳細を確認します

3. トランシーバまたはDACケーブルの両端を取り付け直します

4. パス内にある場合は、ファイバ長とパッチパネルの潜在的な問題をチェックします。

5. ファイバのチェック/スワップ

6. トランシーバまたはDACケーブルの確認/交換

7. リーフ/スパインのインターフェイスを1つずつ移動して、トランシーバ/DAC/ケーブルに問題が続いているか、または特定のインターフェイスに問題が残っていないかを確認します