内容

はじめに

背景説明

接続の利点

クイックスタートビデオ

Nexus Insights Cloud ConnectorによるAPIC

Nexus Dashboard InsightsによるND

前提条件

APIC

Nexusダッシュボード

Intersight

デバイスコネクタの設定

APIC:NCCアプリケーション経由

Nexusダッシュボード：Nexus Dashboard Insights(NDI)経由

intersight.com内でデバイスを要求する

デバイスコネクタの無効化

APIC:UIを使用

Nexusダッシュボード：UIを使用

追加情報

Cisco Intersight

デバイス コネクタ

Nexus Insightsクラウドコネクタアプリケーション

はじめに

このドキュメントでは、ACIファブリックのIntersight接続用のデバイスコネクタを有効にするために必要な手順について説明します。

背景説明

Intersight接続はデバイスコネクタで確立されます。ACIファブリックには、Intersight接続用に2つのデバイスコネクタオプションがあります。

デバイスコネクタの位置

インストール方法

注意事項

APIC

Nexus Insights Cloud Connector(NCC)アプリケーション

ACI 5. x以前は、このアプリケーションの名前はNexus Insights - Baseでした

Nexusダッシュボード

Nexus Dashboard Insights(NDI)

旧名称Nexus Insights

接続の利点

Intersight接続には、次のような機能と利点があります。

- 迅速な問題解決(RPR)によるSRオープン時の自動化されたテクニカルサポートコレクション

- TACアシストを介してIntersightにTechsupportsをアップロードする前

- 予防的なACIエンゲージメントによる障害遠隔測定に基づく予防的なACI SR作成

クイックスタートビデオ

Nexus Insights Cloud ConnectorによるAPIC

Nexus Dashboard InsightsによるND

前提条件

APIC

推奨される最小APICバージョン：4.2(3j)。

1. APICデバイスコネクタがsvc.intersight.comを正しく解決できる必要があります。

- APIC CLIを使用した検証：nslookup svc.intersight.com

2. APICデバイスコネクタは、HTTPポート443でのアウトバウンド通信を許可する必要があります。

- APIC CLIでの検証：curl https://svc.intersight.com

3. プロキシが必要な場合は、APICシステム設定でプロキシを設定する必要があります。

- System > System Settings > Proxy Policyの順に移動して検証します。

注:ACIリリース6.0(2)+では、新しいCisco Intersightプロキシサービスがスイッチノードに直接追加されます。この新しいプロキシサービスでは、すべてのスイッチノードにDNSをプログラムし、プロキシがCisco Intersightを解決してAsset Device Registration(Connected Device Sub Target)テレメトリを共有できるように、管理VRFでDNSサービスポリシー設定を完了する必要があります。

Nexusダッシュボード

最小推奨NDバージョン：2.1.2

1. デバイスコネクタは、svc.intersight.comを正しく解決できる必要があります。

- ND CLIでrescue-user:nslookup svc.intersight.comとして検証します。

2. デバイスコネクタは、HTTPSポート443でのアウトバウンド通信を許可する必要があります。

- ND CLIでrescue-userとしてcurl https://svc.intersight.comを検証します。

3. プロキシが必要な場合は、クラスタプロキシ設定内でプロキシを設定する必要があります。

- 検証は、Nexusダッシュボード>管理コンソール>インフラストラクチャ>クラスタ設定で行い、プロキシ設定を編集します。

4. NDにACIサイトを追加する必要がある

- Nexus Dashboard > Admin Console > Sitesの順に移動し、検証します。

Intersight

1. デバイスを要求するには、Intersight.comアカウントが必要です。

デバイスコネクタの設定

APIC:NCCアプリケーション経由

1. Nexus Insights Cloud Connectorアプリの最新バージョン^1をCisco DC App Centerからダウンロードします。

2. Nexus Insights Cloud Connectorアプリケーションをアップグレードします。

- Apps > Installed Appsの順に移動します。

- NCCアプリケーションパネル内のUpgradeボタンをクリックします。

- 最新バージョンをアップロードします。

3. NCCデータ収集の設定を検証します。

- NCCアプリを開きます。

- 歯車アイコンをクリックして、アプリケーションのセットアップを再実行します。

- データ収集セットアップの構成を編集します。

- 収集するすべてのポッドにチェックマークを付けて送信します。

4. デバイスコネクタの設定を確認します。

- System > System Settings > Intersightの順に移動します。

- [設定]ギアをクリックして、デバイスコネクタが有効になっていることを確認します。

- アクセスモードと自動更新は変更できますが、通常は推奨されません。

- Settingsを閉じてDevice Connectorページに戻ります。

- デバイスIDとクレームコードをメモします。

5. Intersight.com内でデバイスを要求する

- Intersightでは、ステップ4でメモしたデバイスIDとクレームコードが必要です。

1NCCバージョン2.2.8.6以降にはlog4jの修正が含まれています。

Nexusダッシュボード：Nexus Dashboard Insights(NDI)経由

1. Cisco DC App CenterからのNexus Dashboard Insightsの最新バージョン^2の有効化/インストール

2. Nexus Dashboards Insightsで、すべてのファブリックノードが正しく表示/検出されるかどうかを検証します。

- Nexus Dashboard > Admin Console > Servicesの順に移動します。 Nexus Dashboard Insightsを開き、ノードに移動します。

- 右側のペインをスクロールして、予想されるすべてのノードが検出されることを確認します。

- このビューに表示されていないノードは、Intersight関連のアクティビティおよび機能にはアクセスできません。

3. デバイスコネクタの設定を検証します。

- Nexusダッシュボード>管理コンソール>インフラストラクチャ> Intersightに移動します

- [設定]ギアをクリックして、デバイスコネクタが有効になっていることを確認します。

- アクセスモードと自動更新は変更できますが、通常は推奨されません。

- デバイスIDとクレームコードをメモします。

4. intersight.com内でデバイスを要求する

- Intersightでは、ステップ3でメモしたデバイスIDとクレームコードが必要です。

2NDIバージョン6.0.2以上には、log4jの修正が含まれています。

intersight.com内でデバイスを要求する

新しいターゲットを要求するには、次の操作を行います。

1. アカウント管理者、デバイス管理者、またはデバイス技術者の権限でIntersightにログインします。

2. Service Selectordrop-downリストから、Systemを選択します。

3. ADMIN > Targets > Claim a New Targetの順に移動します。

4. 請求に使用可能を選択し、請求するターゲット・タイプを選択します。ClickStartをクリックします。

5. 必要な詳細情報を入力し、Claimesをクリックしてクレーム申請プロセスを完了します。

デバイスコネクタの無効化

APIC:UIを使用

デバイスコネクタを無効にするには、「デバイスコネクタ」ノブをオフの位置に切り替えることができます。

System Settings > Nexus Cloud and Intersight Connectivity > Settingsの順に選択し、オフの位置に切り替えられる「Device Connector」ノブを探します。

注:APICのバージョンに応じて、Intersight Connectivityタブの名前はIntersight、Nexus Cloud、またはNexus Cloud and Intersight Connectivityになっています。いずれにしても、このタブの設定ギアは「デバイスコネクタ」ノブを見つけることができます。

Intersight接続設定

Nexusダッシュボード：UIを使用

デバイスコネクタを無効にするには、「デバイスコネクタ」ノブをオフの位置に切り替えることができます。

管理コンソール>管理> INtersightに移動し、オフ位置に切り替えることができる「デバイスコネクタ」ノブを見つけます。

ND Intersight設定

追加情報

Cisco Intersight

Cisco Intersight は、シスコとサードパーティの IT インフラストラクチャ向けの分析機能が組み込まれた SaaS 方式の管理プラットフォームです。 Cisco Intersight では、従来のツールでは不可能だった高度かつインテリジェントな方法で、IT 組織の環境を分析、簡素化、自動化できます。詳細とFAQについては、https://intersight.com/help/homeを参照してください。

デバイス コネクタ

APICに組み込まれたデバイスコネクタは、ACIファブリックをIntersightに接続するために使用されます。デバイスコネクタは、接続されたデバイスが情報を送信し、Cisco Intersightポータルから制御命令を受信するための安全な方法を提供します。APICのリブート時に、デバイスコネクタがデフォルトで起動し、Intersightへの接続を試行します。

Nexus Insightsクラウドコネクタアプリケーション

Cisco APICでは、NCCアプリケーションを使用してTACアシスト機能を提供します。TACアシストは、ユーザが複数のデバイスでテクニカルサポートを生成し、それらをIntersight Cloudにアップロードする方法を提供します。TACエンジニアは、サービスリクエストを介して分析のためにこれらのテクニカルサポートを取得できます。さらに、TACエンジニアがACIノードに対してオンデマンドのテクニカルサポートをトリガーすることもできます。「Cisco Nexus Insights Cloud Connector User Guide」を参照してください。