内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

背景説明

設定

Network Topology

設定

ステップ 1：マルチキャストサーバおよびクライアントホスト接続のファブリックアクセスポリシーの設定

ステップ 2：マルチキャストレシーバおよびソース用のEPG、BD、およびVRFの作成

ステップ 3：EPGへの物理ドメインの接続とスタティックポートの設定

ステップ 4：IGMPクエリアの設定

確認

L2マルチキャストパケットフローの説明

IGMPクエリア要件

トラブルシュート

関連情報

概要

このドキュメントでは、単一のアプリケーションセントリックインフラストラクチャ(ACI)ファブリック上の同じエンドポイントグループ(EPG)でレイヤ2(L2)マルチキャストを設定および確認する方法について説明します。

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- ACIでのL2マルチキャストサポート：常にサポート

- ACIのInternet Group Management Protocol(IGMP)スヌーピング：デフォルトで有効

注：IGMPスヌーピングの詳細については、『Cisco APIC and IGMP Snoop Layer 2 Multicast Configuration（Cisco APICおよびIGMPスヌープレイヤ2マルチキャストの設定）』を参照してください。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- N9K-C93180YC-FX

- リリース4.2(7q)

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認してください。

背景説明

L2マルチキャストとは、IPヘッダーのない宛先マルチキャストMACアドレスを持つマルチキャストパケットであるL2非IPマルチキャストパケットではなく、L2ネットワークセグメント(ブリッジドメイン(BD)/サブネット)に転送されるIPマルチキャストパケットを指します。L2マルチキャストでは、リンクローカルマルチキャスト(224.0.0.0/24)も除外されます。 リンクローカルマルチキャストは、常にBD内のすべてのポートに転送されます。

ACIのL2マルチキャストはBD内でのみ転送されます。同じBDを使用する複数のEPGがある場合、EPG間の契約に関係なく、すべてのEPGでマルチキャストトラフィックがフラッディングされます。

Cisco ACIは、リーフスイッチとスパインスイッチの間に構築されたオーバーレイマルチキャストツリーでマルチキャストフレームを転送します。L2トラフィックは転送タグ(FTAG)ツリーを使用して、複数の冗長な同じコストリンク間で効率的なロードバランシングを提供します。FTAGツリーの詳細については、「ACI Fundamentals」のドキュメントを参照してください。

注:BDでIGMPスヌープを無効にしないことを推奨します。IGMPスヌープを無効にすると、BD内の過剰な誤ったフラッドにより、マルチキャストパフォーマンスが低下する可能性があります。

設定

Network Topology

設定

これは、設定手順の概要です。L2マルチキャストの設定は、IGMPクエリアを有効にする以外にはあまり多くありません。

- ステップ 1：マルチキャストサーバおよびクライアントホスト接続のファブリックアクセスポリシーの設定

- ステップ 2：マルチキャストレシーバおよびソース用のEPG、BD、およびVRFの作成

- ステップ 3：EPGへの物理ドメインの接続とスタティックポートの設定

- ステップ 4：IGMPクエリアの設定

このセクションでは、詳細な設定手順について説明します。

ステップ 1：マルチキャストサーバおよびクライアントホスト接続のファブリックアクセスポリシーの設定

次の図は、設定に対する高度なアプローチを示しています。アクセスポリシーの詳細については、『ACI Initial Deployment』を参照してください。

アクセスポリシーがすでに設定されている場合は、この手順を省略できます。

- 次の図に、マルチキャストサーバポートファブリックポリシーを示します。

- 次の図は、マルチキャストの受信側ポート（クライアント）ファブリックポリシーを示しています。

ステップ 2：マルチキャストレシーバおよびソース用のEPG、BD、およびVRFの作成

- EPG、BD、およびVRFは、デフォルトパラメータで作成されます。

デフォルトでは、BDは「共通」テナントで事前定義されているデフォルトのIGMPスヌープポリシーを使用します。

IGMPクエリアは、BDサブネットではデフォルトで有効になっていません。これは、レガシーNXOSまたはCisco IOS®ベースの展開の場合も同様です。

- デフォルトのIGMPスヌープポリシーを確認するには、[Common' tenant] > [Polices] > [Protocol] > [IGMP Snoop] > [default]を選択して、デフォルトのIGMPポリシーに[Enable querier]ボックスがオンになっていないことを確認します。

- 次の図は、EPG、BD、およびVRF設定の概要（論理ビュー）を示しています。

ステップ 3：EPGへの物理ドメインの接続とスタティックポートの設定

- この図は、EPGに接続された物理ドメインを示しています。

- 次の図は、EPGで設定されたスタティックポートを示しています。

- この図は、マルチキャストサーバ（送信元）エンドポイントとマルチキャストクライアント（レシーバ）エンドポイントの両方が同じEPGで学習（接続）されていることを示しています。

ステップ 4：IGMPクエリアの設定

IGMPクエリアは、対応するIGMPスヌープポリシーとBDサブネットの2箇所で有効にする必要があります。

注：イネーブルクエリアが有効なIGMPスヌーピングポリシーでは、IGMPクエリを送信するために送信元IPアドレスが必要であり、BDサブネットでIGMPクエリアIPを有効にする設定が必要です。それ以外の場合、リーフスイッチはIGMPクエリをマルチキャスト受信側に送信しません。

デフォルトのIGMPスヌーピングポリシーを使用する代わりに、IGMPクエリアを有効にして新しいIGMPスヌーピングポリシーを設定することを常に推奨します。デフォルトのIGMPスヌーピングポリシーでは、IGMPクエリアがデフォルトで有効にされておらず、すべてのBDにデフォルトで接続されていることに注意してください。デフォルトのIGMPスヌーピングポリシーの設定を変更すると、デフォルトのIGMPスヌープポリシーに接続されている各BDに影響するため、ACIでデフォルトのIGMPスヌーピングポリシーパラメータを変更することは推奨されません。

- 新しいIGMPスヌーピングポリシーを作成するには、[TN_D tenant] > [Policies] > [Protocols]を選択して、[IGMP Snoop]を右クリックし、[Create IGMP Snoop Policy]をクリックします。

- 新しいIGMPスヌーピングポリシー('TN_D_IGMP_snooping_POL')については、[クエリを有効にする]チェックボックスをオンにして、[送信]をクリックします。
注：Enable querier設定は、BDサブネットがQuerier IPで設定されている場合にのみ必要です。IGMPクエリアがACIの外部にある場合、この設定は不要です。

- 新しいIGMPポリシーをBDに接続するには、[TN_D] > [Networking] > [Bridge Domain] > [L2_Mcast_BD]を選択し、[IGMP Snoop Policy]ドロップダウンリストから新しいIGMPスヌープポリシーを選択します。変更を適用するには、[Submit] をクリックします。

- BDサブネットのIGMPクエリアを有効にするには、サブネットを選択し、[クエリアIP]チェックボックスをオンにします。

lf101# show ip igmp snooping querier

Vlan  IP Address       Version   Expires     Port

21    10.100.0.254     v3        00:01:06     Switch querier

lf102# show ip igmp snooping querier

Vlan  IP Address       Version   Expires     Port

19    10.100.0.254     v3        00:01:46     Switch querier

確認

ここでは、設定が正常に機能しているかどうかを確認します。

これは MO query コマンドは、IGMPクエリアポリシーでクエリアが有効になっていることを示します。

apic1# moquery -d uni/tn-TN_D/snPol-TN_D_IGMP_snooping_POL

Total Objects shown: 1

# igmp.SnoopPol

name             : TN_D_IGMP_snooping_POL

adminSt          : enabled

annotation       :

childAction      :

ctrl             : querier

descr            :

dn               : uni/tn-TN_D/snPol-TN_D_IGMP_snooping_POL

extMngdBy        :

lastMbrIntvl     : 1

lcOwn            : local

modTs            : 2022-01-26T19:32:18.660+00:00

nameAlias        :

ownerKey         :

ownerTag         :

queryIntvl       : 125

rn               : snPol-TN_D_IGMP_snooping_POL

rspIntvl         : 10

startQueryCnt    : 2

startQueryIntvl  : 31

status           :

uid              : 15374

これは MO query コマンドは、BDサブネットでIGMPクエリアも有効であることを示します。

apic1# moquery -c fvSubnet -f 'fv.Subnet.ip=="10.100.0.254/24"'

Total Objects shown: 1

# fv.Subnet

ip           : 10.100.0.254/24

annotation   :

childAction  :

ctrl         : querier                                                <<

descr :

dn : uni/tn-TN_D/BD-L2_Mcast_BD/subnet-[10.100.0.254/24] extMngdBy : lcOwn : local modTs : 2021-12-28T19:28:54.860+00:00 monPolDn : uni/tn-common/monepg-default name : nameAlias : preferred : no

rn : subnet-[10.100.0.254/24] scope : private status : uid : 15374 virtual : no

これは MO query コマンドは、BD設定の確認を表示します。

apic1# moquery -c fvBD -f "fv.BD.name==\"L2_Mcast_BD\""

Total Objects shown: 1

# fv.BD

name                     : L2_Mcast_BD

OptimizeWanBandwidth     : no

annotation               :

arpFlood                 : yes

bcastP                   : 225.1.156.240

childAction              :

configIssues             :

descr                    :

dn                       : uni/tn-TN_D/BD-L2_Mcast_BD

epClear                  : no

epMoveDetectMode         :

extMngdBy                :

hostBasedRouting         : no

intersiteBumTrafficAllow : no

intersiteL2Stretch       : no

ipLearning               : yes

ipv6McastAllow           : no

lcOwn                    : local

limitIpLearnToSubnets    : yes

llAddr                   : ::

mac                      : 00:22:BD:F8:19:FF

mcastAllow               : no

modTs                    : 2021-12-25T23:47:57.717+00:00

monPolDn                 : uni/tn-common/monepg-default

mtu                      : inherit

multiDstPktAct           : bd-flood

nameAlias                :

ownerKey                 :

ownerTag                 :

pcTag                    : 49154

rn                       : BD-L2_Mcast_BD

scope                    : 2490368

seg                      : 16351140

status                   :

type                     : regular

uid                      : 15374

unicastRoute             : yes

unkMacUcastAct           : proxy

unkMcastAct              : flood

v6unkMcastAct            : flood

vmac                     : not-applicable

この出力は、リーフ101がマルチキャストソース10.100.0.10に接続されていることを確認したことを示しています。

lf101# show endpoint ip 10.100.0.10 detail

Legend:

s - arp              H - vtep             V - vpc-attached     p - peer-aged

R - peer-attached-rl B - bounce           S - static           M - span

D - bounce-to-proxy  O - peer-attached    a - local-aged       m - svc-mgr

L - local            E - shared-service

+-----------------------------------+---------------+-----------------+--------------+-------------+------------------------------+

VLAN/                           Encap           MAC Address       MAC Info/       Interface     Endpoint Group

Domain                          VLAN            IP Address        IP Info                       Info

+-----------------------------------+---------------+-----------------+--------------+-------------+------------------------------+

20                                        vlan-1900    0011.0100.0001 L                     eth1/47 TN_D:Multicast_Servers:L2_Mcast_EPG

TN_D:VRF_A                                vlan-1900       10.100.0.10 L                     eth1/47

この出力は、リーフ102がマルチキャスト受信側10.100.0.20に接続されていることを確認したことを示しています。

lf102# show endpoint ip 10.100.0.20 detail

Legend:

s - arp              H - vtep             V - vpc-attached     p - peer-aged

R - peer-attached-rl B - bounce           S - static           M - span

D - bounce-to-proxy  O - peer-attached    a - local-aged       m - svc-mgr

L - local            E - shared-service

+-----------------------------------+---------------+-----------------+--------------+-------------+------------------------------+

VLAN/                           Encap           MAC Address       MAC Info/       Interface     Endpoint Group

Domain                          VLAN            IP Address        IP Info                       Info

+-----------------------------------+---------------+-----------------+--------------+-------------+------------------------------+

17                                        vlan-1900    0011.0200.0001 L                     eth1/47 TN_D:Multicast_Servers:L2_Mcast_EPG

TN_D:VRF_A                                vlan-1900       10.100.0.20 L                     eth1/47

L2マルチキャストパケットフローの説明

- Leaf-101は、マルチキャストソースからマルチキャストパケットを受信します。

- 次の図は、EPG pcTag:

- 組み込みのキャプチャツールであるEmbedded Logic Analyzer Module(ELAM)を使用して、着信パケットをキャプチャできます。この出力は、リーフ101 ELAMのキャプチャと出力を示しています。ELAM構文は、ハードウェアのタイプによって異なります。この実習では、ELAM出力はFXスイッチからのものです。もう1つの方法は、ELAM Assistantアプリを使用する方法です。

lf101# vsh_lc

module-1# debug platform internal roc elam asic 0

module-1(DBG-elam)#  trigger reset

module-1(DBG-elam)#  trigger init in-select 6 out-select 0

module-1(DBG-elam-insel6)#  set outer ipv4 src_ip 10.100.0.10 dst_ip 239.100.0.10

module-1(DBG-elam-insel6)#  start

module-1(DBG-elam-insel6)#  status

ELAM STATUS

===========

Asic 0 Slice 0 Status Triggered

module-1(DBG-elam-insel6)#

module-1(DBG-elam-insel6)# ereport

Python available. Continue ELAM decode with LC Pkg

ELAM REPORT

<snip..>

======================================================================================================================================================

Captured Packet

======================================================================================================================================================

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Outer Packet Attributes

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Outer Packet Attributes       : l2mc ipv4 ip ipmc ipv4mc udp

Opcode                        : OPCODE_L3MC

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Outer L2 Header

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Destination MAC               : 0100.5E64.000A <<

802.1Q tag is valid : no( 0x0 ) CoS : 0( 0x0 ) Access Encap VLAN : 0( 0x0 ) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Outer L3 Header ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ L3 Type : IPv4 IP Version : 4 DSCP : 0 IP Packet Length : 1362 ( = IP header(28 bytes) + IP payload ) Don't Fragment Bit : not set TTL : 64 IP Protocol Number : UDP IP CheckSum : 31679( 0x7BBF )

Destination IP : 239.100.0.10 <<

<snip...> ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Sideband SB Multicast Information ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ BD : 11266( 0x2C02 ) Source is l3 interface : no

FTAG : 4( 0x4 ) <<< FTAG value 4 assigned by lf101 <snip..>

- リーフ101がこのトラフィックを受信すると、BDグループIPルータ(GIPO)アドレスとFTAG値にカプセル化され、スパインルックアップのためにスパインに送信されます。次の図は、BD GIPOアドレス225.1.156.240を示しています。

FTAG IDは、ペイロードハッシュアルゴリズム(0 ～ 12)に基づいて割り当てられます。 リーフノードと宛先BD GiPOが同じであっても、FTAG値は予測不可能であり、同じ値ではありません。

225.1.156.140のバイナリ= 11100001.00000001.10011100.1111 0000

宛先GIPOの最後の8進数値の最後の4ビットが「0000」であるため、最後の4ビット(0 ～ 12)がFTAG値に追加されます。

次の出力は、GIPOルートと出力インターフェイス(OIF)リストを示しています。

lf101# show isis internal mcast routes gipo

IS-IS process: isis_infra

VRF : default

GIPo Routes

====================================

System GIPo - Configured: 0.0.0.0

Operational: 239.255.255.240

====================================

GIPo: 225.0.0.0 [LOCAL]

OIF List:

Ethernet1/49.14

GIPo: 225.0.73.208 [TRANSIT]

OIF List:

GIPo: 225.1.110.160 [LOCAL]

OIF List:

Ethernet1/49.14

GIPo: 225.1.149.64 [LOCAL]

OIF List:

Ethernet1/49.14

GIPo: 225.1.156.240 [LOCAL]

OIF List:

Ethernet1/49.14

GIPo: 225.1.179.176 [TRANSIT]

OIF List:

GIPo: 225.1.192.0 [TRANSIT]

OIF List:

GIPo: 239.255.255.224 [LOCAL]

OIF List:

Ethernet1/49.14

GIPo: 239.255.255.240 [LOCAL]

OIF List:

Ethernet1/49.14

この出力は、FTAG値とOIFリストを示しています。

lf101# show isis internal mcast routes ftag

IS-IS process: isis_infra

VRF : default

FTAG Routes

====================================

System ftag order: NEW

Phantom Spine Capable: NO

FTAG ID:   0  [Enabled] Cost:(   1/  13/   0)

----------------------------------

Root port: Ethernet1/49.14

OIF List:

FTAG ID:   1  [Enabled] Cost:(   1/   1/   0)

----------------------------------

Root port: Ethernet1/49.14

OIF List:

FTAG ID:   2  [Enabled] Cost:(   1/   2/   0)

----------------------------------

Root port: Ethernet1/49.14

OIF List:

FTAG ID:   3  [Enabled] Cost:(   1/   3/   0)

----------------------------------

Root port: Ethernet1/49.14

OIF List:

FTAG ID:   4  [Enabled] Cost:(   1/   4/   0)

----------------------------------

Root port: Ethernet1/49.14

OIF List:

FTAG ID:   5  [Enabled] Cost:(   1/   5/   0)

----------------------------------

Root port: Ethernet1/49.14

OIF List:

FTAG ID:   6  [Enabled] Cost:(   1/   6/   0)

----------------------------------

Root port: Ethernet1/49.14

OIF List:

FTAG ID:   7  [Enabled] Cost:(   1/   7/   0)

----------------------------------

Root port: Ethernet1/49.14

OIF List:

FTAG ID:   8  [Enabled] Cost:(   1/   8/   0)

----------------------------------

Root port: Ethernet1/49.14

OIF List:

FTAG ID:   9  [Enabled] Cost:(   1/   9/   0)

----------------------------------

Root port: Ethernet1/49.14

OIF List:

FTAG ID:  10  [Enabled] Cost:(   1/  10/   0)

----------------------------------

Root port: Ethernet1/49.14

OIF List:

FTAG ID:  11  [Enabled] Cost:(   1/  11/   0)

----------------------------------

Root port: Ethernet1/49.14

OIF List:

FTAG ID:  12  [Enabled] Cost:(   1/  12/   0)

----------------------------------

Root port: Ethernet1/49.14

OIF List:

FTAG ID:  13 [Disabled]

FTAG ID:  14 [Disabled]

FTAG ID:  15 [Disabled]

- 次の図に、Spine-201 ELAMのキャプチャと出力を示します。

- この場合、この出力は、リーフ101から受信したパケット内のBD GIPOの最後の4ビットに追加されたFTAG値4を示しています。

Spine201# vsh_lc                                        <<< (OR "ssh root@lcX" if spine is modular). (Please engage TAC for spine ELAM)

module-1# debug platform internal roc elam asic 0

module-1(DBG-elam)# trigger reset

module-1(DBG-elam)# trigger init in-select 14 out-select 0

module-1(DBG-elam-insel6)# set inner ipv4 src_ip 10.100.0.10 dst_ip 239.100.0.10

module-1(DBG-elam-insel6)# start

module-1(DBG-elam-insel6)# status

module-1(DBG-elam-insel6)# ereport

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inner L2 Header

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inner Destination MAC         : 0100.5E64.000A

Source MAC                    : 0011.0100.0001

802.1Q tag is valid           : no

CoS                           : 0

Access Encap VLAN             : 0

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Outer L3 Header

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L3 Type                       : IPv4

DSCP                          : 0

Don't Fragment Bit            : 0x0

TTL                           : 32

IP Protocol Number            : UDP

Destination IP                : 225.1.156.244           <<<< BD GIPO + FTAG 4 (binary 11100001.00000001.10011100.11110100)

Source IP                     : 10.1.160.64             <<<< Leaf 101 infra TEP address

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inner L3 Header

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L3 Type                       : IPv4

DSCP                          : 0

Don't Fragment Bit            : 0x0

TTL                           : 64

IP Protocol Number            : UDP

Destination IP                : 239.100.0.10

Source IP                     : 10.100.0.10

<snip...>

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sideband SB Multicast Information

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BD                                      : 3( 0x3 )

Source is l3 interface                  : no

FTAG                                    : 4( 0x4 )

<snip...>

- 次に、Spine-201は自身のGIPOルートとFTAG値を調べて、パケットを転送するOIFリストを見つけます。

- このコマンドを使用して、BD GIPOのOIFリストを検索します。

sp201# show isis internal mcast routes gipo

IS-IS process: isis_infra

VRF : default

GIPo Routes

====================================

System GIPo - Configured: 0.0.0.0

Operational: 239.255.255.240

====================================

GIPo: 225.0.0.0 [TRANSIT]

OIF List:

Ethernet1/2.35

Ethernet1/1.36

GIPo: 225.0.0.16 [TRANSIT]

OIF List:

<snip..>

GIPo: 225.1.156.240 [TRANSIT]

OIF List:

Ethernet1/2.35

Ethernet1/1.36

<snip...>

sp201# show isis internal mcast routes ftag

IS-IS process: isis_infra

VRF : default

FTAG Routes

====================================

System ftag order: NEW

System ftag preference: 2

Max Fabric System ftag preference: 2

Phantom Spine Capable: NO

FTAG ID:   0 [Root] [Enabled] Cost:(   0/   0/   0)

----------------------------------

Root port: -

OIF List:

Ethernet1/2.35

Ethernet1/1.36

FTAG ID:   1 [Root] [Enabled] Cost:(   0/   0/   0)

----------------------------------

Root port: -

OIF List:

Ethernet1/2.35

Ethernet1/1.36

FTAG ID:   2 [Root] [Enabled] Cost:(   0/   0/   0)

----------------------------------

Root port: -

OIF List:

Ethernet1/2.35

Ethernet1/1.36

FTAG ID:   3 [Root] [Enabled] Cost:(   0/   0/   0)

----------------------------------

Root port: -

OIF List:

Ethernet1/2.35

Ethernet1/1.36

FTAG ID:   4 [Root] [Enabled] Cost:(   0/   0/   0)

----------------------------------

Root port: -

OIF List:

Ethernet1/2.35              <<

<snip...> sp201#

show lldp neighbors Capability codes: (R) Router, (B) Bridge, (T) Telephone, (C) DOCSIS Cable Device (W) WLAN Access Point, (P) Repeater, (S) Station, (O) Other Device ID Local Intf Hold-time Capability Port ID lf101 Eth1/1 120 BR Eth1/49 <<< Spine received packet from Leaf 101

lf102 Eth1/2 120 BR Eth1/49 <<< forward packet to Leaf 102 (and not back to Leaf 101) Total entries displayed: 2

- リーフ102はパケットを受信し、スヌープテーブルエントリを探し、パケットをマルチキャスト受信側に転送します。

- このコマンドは、スパインからマルチキャストパケットが受信されたことを確認するためのELAM captureコマンドの出力を表示します。

lf102# vsh_lc

module-1# debug platform internal roc elam asic 0

module-1(DBG-elam)# trigger reset

module-1(DBG-elam)# trigger init in-select 14 out-select 0

module-1(DBG-elam-insel14)#   set inner ipv4 src_ip 10.100.0.10 dst_ip 239.100.0.10

module-1(DBG-elam-insel14)#       start

module-1(DBG-elam-insel14)#       status

ELAM STATUS

===========

Asic 0 Slice 0 Status Triggered

module-1(DBG-elam-insel14)# ereport

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Outer L3 Header

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L3 Type                       : IPv4

DSCP                          : 0

Don't Fragment Bit            : 0x0

TTL                           : 31

IP Protocol Number            : UDP

Destination IP                : 225.1.156.244

Source IP                     : 10.1.160.64

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inner L3 Header

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L3 Type                       : IPv4

DSCP                          : 0

Don't Fragment Bit            : 0x0

TTL                           : 64

IP Protocol Number            : UDP

Destination IP                : 239.100.0.10

Source IP                     : 10.100.0.10

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Leaf-102はIGMPスヌープエントリを参照して、パケットをマルチキャスト受信側に転送します。

lf102# show ip igmp snooping group

Type: S - Static, D - Dynamic, R - Router port, F - Fabricpath core port

Vlan  Group Address      Ver  Type  Port list

16    239.100.0.10       v2   D     Eth1/47

IGMPクエリア要件

IGMPクエリアの要件は次のとおりです。

- IGMPスヌーピングでは、グループのサイレント破棄を回避するために、IGMPクエリアを適切に動作させる必要があります。

- Protocol Independent Multicast(PIM)ルータは、IGMPクエリを送信するクエリアとして機能できます。

- PIMルータがBDにない純粋なL2マルチキャストの場合、PIMを実行せずにIGMPクエリア機能でクエリを送信できます。

トラブルシュート

ここでは、設定のトラブルシューティングに使用できる情報を示します。

L2 IGMPの問題をトラブルシューティングするには、次のコマンドを使用します。

- show endpoints IP

detail

- show ip igmp snoop groups vlan x

- show ip igmp snoop groups vlan x detail

- show ip igmp snooping mrouter

- moquery -c fmcast.Grp

関連情報

- Cisco Live Session on Multicast(DTL-BRKACI-2608)

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems