目的

無線で接続されたユーザにとって最適な環境は、実稼働とビジネスの円滑な運用を維持する方法です。の[ダッシュボード(Dashboard)]ページは、クライアントとワイヤレスアクセスポイント(WAP)間のワイヤレス接続を監視、維持、および最適化するために使用します。 ワイヤレスネットワークのトラフィック統計情報をリアルタイムで更新します。グラフやグラフなどの統計が視覚化されているため、最適化やトラブルシューティングを必要とするネットワークのエリアを簡単かつ簡単に把握し、特定できます。また、ショートカットとクイックリンクを含むセクションがあり、管理者はWAPの設定の目的の領域にジャンプできます。

このドキュメントの目的は、ダッシュボードを使用してWAP125とWAP581を監視する方法を示すことです。

該当するデバイス

- WAP125

- WAP581

[Software Version]

- 1.0.0.4

ダッシュボードの表示

接続クライアント

ステップ1:Webベースのユーティリティにログインし、[Monitor] > [Dashboard]を選択します。

[Connected Client]領域に、接続されているクライアントの数がパネルに表示されます。

注：この例では、2つのクライアントだけが接続されています。

ステップ2:（オプション）[Connected Clients]をダブルクリックすると、クライアントページが表示されます。[クライアント]ページの詳細については、ここをクリックします。

インターネット/LAN/ワイヤレス

パネルの右側には、インターネット、LAN、ワイヤレス接続を表示する丸いアイコンのセットがあります。

- インターネット

- Red:WAPがインターネットに接続されていません。

- Green — WAPはインターネットに接続されています。

- [LAN]:LANアイコンをクリックすると、WAP125およびWAP581のLANステータスとポートステータスが表示されます。

- Red：アイコンが赤色の場合、LANへの有線接続はありません。

– 緑：デバイスがLANに正常に接続されています。

- [Wireless]:[Wireless]アイコンをクリックすると、ワイヤレスのステータスが表示されます。

- Red：両方の無線がディセーブルになっています。

– 緑：1つまたは両方の無線が有効です。

LANステータスとポートステータス

注：表示される情報は、デバイスのモデルによって異なります。イメージはWAP581から取得されます。

[LAN Status]領域には、イーサネットポートのステータスと情報が表示されます。

- [MAC Address]:LANポートのメディアアクセス制御(MAC)アドレス。

- [IP Address]:WAPのIPv4アドレス。

- サブネットマスク：選択したIPアドレスのクラス、またはネットワークに使用するサブネットの数に基づいてマスクが作成されます。

- デフォルトゲートウェイ：デフォルトゲートウェイは、IPアドレスがルーティングテーブルのルートと一致しない場合に使用されるコンピュータ上のノードです。その後、トラフィックを適切に転送します。通常、このデバイスはルータです。

- Domain Name Server-1:WAPデバイスが使用するドメインネームサーバ1のIPアドレス。

- Domain Name Server-2:WAPデバイスが使用するドメインネームサーバ2のIPアドレス。

- Green Ethernet Mode：イーサネットインターフェイスのGreen Ethernetモード。この情報はWAP125にのみ表示されます。

- IPv6 Address:WAPのIPv6アドレス。

- IPv6自動設定グローバルアドレス：IPv6自動設定グローバルアドレス。

- IPv6リンクローカルアドレス：WAPデバイスのIPv6リンクローカルアドレス。

- [Default IPv6 Gateway]:WAPデバイスのデフォルトのIPv6ゲートウェイ。

- IPv6-DNS-1:WAPが使用するIPv6 DNSサーバ1のIPv6アドレス。

- IPv6-DNS-2:WAPが使用するIPv6 DNSサーバ2のIPv6アドレス。

- VLAN ID:VLANのID。この情報はWAP125にのみ表示されます。

ステップ1:（オプション）最新の更新を表示するには、[更新]をクリックします。

ステップ2:（オプション）無線インターフェイス設定を編集するには、[Edit]をクリックします。

注：メインLANページが表示されます。LANの設定方法については、ここをクリックしてください。

ステップ3:（オプション）ダッシュボードに戻るには、[戻る]をクリックします。

Port Status領域には、ポートインターフェイスのステータスと情報が表示されます。

- インターフェイス：イーサネットポート。WAP125には1つのイーサネットポートしかありませんが、WAP581には2つのイーサネットポートがあります。上の図は、WAP581から取得したものです。

- Link Status：ポートリンクの現在のステータスを表示します。

- [Port Speed]：レビューモードでは、現在のポート速度がリストされます。編集モードでオートネゴシエーションが無効になっている場合は、100 Mbpsまたは10 Mbpsなどのポート速度を選択します。1000 Mbpsの速度は、オートネゴシエーションが有効な場合にのみサポートされます。

- デュプレックスモード：レビューモードで、現在のポートのデュプレックスモードがリストされます。編集モードでオートネゴシエーションが無効になっている場合は、半二重モードまたは全二重モードを選択します。

- オートネゴシエーション：有効にすると、ポートはリンクパートナーとネゴシエートし、使用可能な最速のリンク速度とデュプレックスモードを設定します。無効にすると、ポート速度とデュプレックスモードを手動で設定できます。

- グリーンイーサネット：グリーンイーサネットモードは、自動電源切断モードとIEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet(EEE)モードの両方をサポートします。グリーンイーサネットモードは、ポートのオートネゴシエーションがイネーブルになっている場合にのみ動作します。auto-power-downモードは、リンクパートナーからの信号が存在しない場合にチップ電力を削減します。WAPデバイスは、回線上のエネルギーが失われると自動的に低電力モードに入り、エネルギーが検出されると通常動作を再開する。EEEモードは、リンク使用率が低い間はQUIET時間をサポートするため、リンクの両側でPHYの各動作回路の一部を無効にして電力を節約できます。

無線ステータス

[Wireless Status]領域には、無線インターフェイスのステータスと情報が表示されます。イメージは、デバイスのモデルによって異なります。次の図は、WAP581から取得したものです。

- [Wireless Radio]：無線が[Enabled]または[Disabled]の場合に表示されます。

- [MAC Address]：無線のメディアアクセス制御(MAC)アドレス。

- Mode：無線で使用されるIEEE 802.11モードを表示します。これらのモードには、a、b、g、n、acがあります。

- a — 802.11aモードを表します。

- b — 802.11bモードを表します。

- g — 802.11gモードを表します。

- n — 802.11nモードを表します。

- c — 802.11cモードを表します。

- Channel：無線インターフェイスで使用されるチャネル。

- 動作帯域幅：無線インターフェイスで使用される動作帯域幅。

[Wireless Status]のサブエリアの[Interface Status]テーブルには、各仮想アクセスポイント(VAP)およびWireless Distribution System(WDS)インターフェイスの情報が表示されます。

- [Network Interface]:WAPのインターフェイスを表示します。

- Name(SSID):Service Set Identifier(SSID)またはVAPの名前。

- Status:VAPのステータス。これは[Up]または[Down]のいずれかです。

- MACアドレス：無線インターフェイスのメディアアクセス制御(MAC)アドレス。

- VLAN ID:VAPの仮想ローカルエリアネットワーク(VLAN ID)。

- [プロファイル(Profile)]：関連付けられたスケジューラプロファイルの名前。

- State:VAPの現在の状態。これは、[Active]または[Inactive]です。

ステップ1:（オプション）最新の更新を表示するには、[更新]をクリックします。

ステップ2:（オプション）無線インターフェイス設定を編集するには、[Edit]をクリックします。メインの無線ページが表示されます。

注：メインの無線ページが表示されます。無線設定を編集または構成する方法については、WAP125の場合はここ、WAP581の場合はここをクリックしてください。

ステップ3:（オプション）ダッシュボードに戻るには、[戻る]をクリックします。

2.4G無線スループット

このグラフは、2.4 GHz無線のスループットを表示し、30秒ごとに更新します。

ステップ1:（オプション）グラフ上のポイントの上にカーソルを置くと、ネットワーク上の特定のポイントの特定および比較伝送レートが表示されます。

ステップ2:[Upload] または[Download]をクリックし、2.4G無線のスループットを個別に表示します。

注：この例では、ダウンロードの独立したビューが選択されます。

5G無線スループット

このグラフは、5 GHz無線のスループットを表示し、30秒ごとに更新します。

上位クライアント

横棒グラフには、ネットワーク上で交換されるトラフィックの量が最も多い上位5つのクライアントが表示されます。

注：この例では、ネットワークに接続されているクライアントは2つだけです。

SSID使用率

Service Set Identifier(SSID)使用率は、各SSIDの使用方法を視覚化したものです。WAPで設定されているSSIDの数に応じて、最大5つのSSIDを表示できます。

注：この例では、2つのSSIDだけが設定されています。これらのSSIDはRickとMortyです。

ネットワーク使用状況

折れ線グラフには、30秒ごとにWAPのイーサネットスループットが表示されます。

ステップ1:（オプション）グラフ上のポイントの上にカーソルを置くと、ネットワーク上の特定のポイントの特定および比較伝送レートが表示されます。

注：この例では、ポイント14:47:06が表示されています。

ステップ2:[Upload]または[Download]をクリックして、[Network Usage]を個別に表示します。

注：この例では、[Download]のビューが孤立しています。

クイックアクセス

このエリアでは、WAPの設定の特定のエリアに簡単に移動できます。任意のリンクをクリックして、対応する設定ページに移動します。

注：[Configure Single Point Setup]へのリンクは、WAP581でのみ使用できます。

これで、ダッシュボードを使用してWAP125とWAP581を監視する方法が正しく学習されたはずです。