目的

WAP125 Wireless-AC/N Dual Band Desktop Access Point with PoEは、シスコのワイヤレスアクセスポイントのリストに追加された最新のアクセスポイントです。WAP125はデュアルバンド無線を同時に使用して、カバレッジとユーザ容量を向上させます。ギガビットイーサネットLANインターフェイスとPower over Ethernet(PoE)により、柔軟な設置が容易になり、ケーブル配線コストと配線コストが削減されます。

訪問者や他のユーザに対して安全性の高いゲストアクセスを提供するため、WAP125は、複数の認証オプションを備えたキャプティブポータルをサポートし、権限、ロール、および帯域幅を設定できます。キャンパス内のシームレスなローミング用にWAPのクラスタを設定し、単一のIPアドレスで管理します。

この記事では、PoE対応WAP125 Wireless-AC/Nデュアルバンドデスクトップアクセスポイントの製品仕様を示します。

注：PoE対応WAP125 Wireless-AC/Nデュアルバンドデスクトップアクセスポイントの詳細については、ここをクリックしてください。

製品仕様

仕様

説明

配線タイプ

カテゴリ5e以上

アンテナ

壁面への設置に最適化された内部アンテナ

オペレーティング システム

Linux

物理インターフェイス

仕様

説明

ポート

1 - 10/100/1000イーサネット、802.3atをサポート。PoE

ボタン

リセットボタン

LED

多機能LED X 1

取り付けと物理的なセキュリティ

複数の取り付けオプション

天井や壁の取り付けを簡単に行える取り付けブラケットが付属

物理仕様

物理寸法

（幅x奥行x高さ）

4.2 X 4.2 X 1.2 インチ

ウェイト

480 g（1.06ポンド）

ネットワーク機能

仕様

説明

VLANサポート

Yes

VLANの数

1つの管理VLANとSSID用の16のVLAN（無線あたり）

802.1Xサプリカント

Yes

SSIDとVLANのマッピング

Yes

自動チャネル選択

Yes

スパニング ツリー

Yes

ロード バランシング

Yes

IPv6

Yes

IPv6ホストサポート

IPv6 RADIUS、syslog、ネットワークタイムプロトコル(NTP)

レイヤ 2

802.1QベースのVLAN、32のアクティブVLANと1つの管理VLAN

セキュリティ

仕様

説明

WPA、WPA2

可能（エンタープライズ認証を含む）

アクセス制御

はい。管理アクセスコントロールリスト(ACL)とMAC ACL

セキュアな管理

HTTPS

不正なアクセスポイントの検出

Yes

パフォーマンス

仕様

説明

ワイヤレススループット

最大1.2 Gbpsのデータレート（実際のスループットは異なります）

推奨ユーザサポート

最大128人の接続ユーザ、32人のアクティブユーザ（無線）

マルチアクセスポイント管理

シングルポイント設定

No

クラスタあたりのアクセスポイント数

8

クラスタごとのアクティブクライアント

240

管理

管理プロトコル

Webブラウザ、Simple Network Management Protocol(SNMP)v3、Bonjour

リモート管理

Yes

イベントロギング

ローカル、リモートsyslog、電子メールアラート

ネットワーク診断

ロギングとパケットキャプチャ

Webファームウェアアップグレード

Webブラウザでアップグレード可能なファームウェア、インポートおよびエクスポートされたコンフィギュレーションファイル

ダイナミック ホスト コンフィギュレーション プロトコル（DHCP）

DHCP Client

IPv6ホスト

Yes

HTTP リダイレクト

Yes

ワイヤレス

周波数

デュアル同時無線（2.4 GHzおよび5 GHz）

無線および変調タイプ

デュアル無線、直交周波数分割多重(OFDM)IEEE 802.11 a/n:OFDM(BPSK/QPSK/16QAM/64QAM/256AM)

IEEE 802.11ac:OFDM(BPSK/QPSK/16QAM/64QAM/256QAM)

WLAN

802.11n/ac

3 X 3 MIMO（5 GHzで2空間ストリーム）

3 X 3 MIMO（2.4 GHzで2空間ストリーム）

802.11ac用20、40、および80 Mhzチャネル

802.11nでは20および40 Mhz

最大1.2 GbpsのPHYデータレート

802.11 Dynamic Frequency Selection(DFS)

サポートされるデータレート

802.11a/b/g:

54、48、36、24、18、12、9、6、11、5.5、2、1 Mbps

802.11n:6.5 ～ 300 Mbps:

20 MHz帯域幅：MCS 0 ～ 15（サポートされるデータレート）

40 MHz帯域幅：MCS 0 ～ 15（サポートされるデータレート）

802.11ac:6.5 ～ 867 Mbps:

20 MHz帯域幅：MCS 0 ～ 9（サポートされるデータレート）

40 MHz帯域幅：MCS 0 ～ 9（サポートされるデータレート）

80 MHz帯域幅：MCS 0 ～ 9（サポートされるデータレート）

トランスミッタの出力電力

2.4 GHz、5 GHz

システムメモリ

メモリ 256 MB

128 MB のフラッシュ メモリ