目的

無線で接続されたユーザにとって最適な環境は、実稼働とビジネスの円滑な運用を維持する方法です。WAP125の[Guest]ページは、キャプティブポータルとワイヤレスアクセスポイントを通じて認証されたゲスト間のワイヤレス接続を監視、維持、最適化するために使用されます。ワイヤレスネットワークのトラフィック統計情報をリアルタイムで更新します。グラフやグラフなどの統計が視覚化されているため、最適化やトラブルシューティングを必要とするネットワークのエリアを簡単かつ簡単に把握し、特定できます。

管理者は、デバイスのクライアントデータをエクスポートすることもできます。

このドキュメントの目的は、WAP125およびWAP581のゲストページのキャプティブポータルを通じて認証されたクライアントを表示および監視する方法を示すことです。

該当するデバイス

- WAP125

- WAP581

[Software Version]

- 1.0.0.4

ゲストの監視

認証されたクライアントの表示

ステップ1:Webベースのユーティリティにログインし、[Monitor] > [Guests]を選択します。

注：メニューオプションは、デバイスのモデルによって異なる場合があります。この記事の画像は、WAP125から取得したものです。

[Authenticated clients]表では、次の項目について説明します。

- MAC：関連付けられたクライアントのメディアアクセス制御(MAC)アドレス。

- [IP Address]：関連付けられたクライアントのIPアドレス。これは、Dynamic Host Configuration Protocol（DHCP；ダイナミックホストコンフィギュレーションプロトコル）を使用して静的に割り当てたり、取得したりできます。

- [User Name]：ネットワークへの認証に使用されるキャプティブポータルユーザ名。

- Protocol：キャプティブポータルの接続を確立するために使用されるプロトコル。これは、Hyper Text Transfer Protocol(HTTP)またはHyper Text Transfer Protocol Secure(HTTPS)のいずれかです。

- 検証：ユーザがキャプティブポータルを介して認証される方法。可能な方法は次のとおりです。

- ゲスト：WAPまたはネットワーク上のデータベースを介してゲストが認証されません。

- Local:WAPは認証用のデータベースとして使用されます。たとえば、WAPで設定されたユーザ名とパスワードのセットが例です。

- RADIUS：認証は、Remote Authentication Dial-In User Service(RADIUS)サーバを介して行われます。WAPでRADIUSサーバーを設定する方法については、ここをクリックしてください。

- [VAP/Radio ID]：関連付けられたクライアントの仮想アクセスポイント/無線ID。

- [キャプティブポータルID(Captive Portal ID)]：関連付けられているクライアントのキャプティブポータルインスタンスです。この列の説明は、WAP581でのみ使用できます。

- Timeout：キャプティブポータルセッションがアクティブのままである残り時間（秒）。時間が経過すると、クライアントの認証が解除されます。クライアントがアクティブの場合、値はゼロのままになります。

- [退席時間(Away Time)]：ユーザのエントリがキャプティブポータルに接続するために有効なままである時間。タイマーは、キャプティブポータルとの関連付けを解除した後に開始します。クライアントがアクティブの場合、値はゼロのままになります。

- Up/Down(MB)：ネットワーク上で送信されたデータの量。

注：この例では、認証済みクライアントは1つだけです。

失敗したクライアントの表示

- MAC：関連付けられたクライアントのメディアアクセス制御(MAC)アドレス。

- [IP Address]：関連付けられたクライアントのIPアドレス。これは、Dynamic Host Configuration Protocol（DHCP；ダイナミックホストコンフィギュレーションプロトコル）を使用して静的に割り当てたり、取得したりできます。

- [User Name]：ネットワークへの認証に使用されるキャプティブポータルユーザ名。

- 検証：ユーザがキャプティブポータルを介して認証される方法。可能な方法は次のとおりです。

- ゲスト：WAPまたはネットワーク上のデータベースを介してゲストが認証されません。

- Local:WAPは認証用のデータベースとして使用されます。たとえば、ユーザ名とパスワードの設定済みセットが例です。

- RADIUS：認証は、Remote Authentication Dial-In User Service(RADIUS)サーバを介して行われます。

- [VAP/Radio ID]：関連付けられたクライアントの仮想アクセスポイント/無線ID。

- [キャプティブポータルID(Captive Portal ID)]：関連付けられているクライアントのキャプティブポータルインスタンスです。この列の説明は、WAP581でのみ使用できます。

- [Failure Time]：ユーザがキャプティブポータルに接続しようとしましたが、クレデンシャルが正しくないため失敗した時刻。タイムスタンプが表示されます

注：この例では、ユーザ名rickだけが認証に失敗したクライアントです。

データのエクスポート

ステップ1:[Export]ボタンをクリックします。

ダウンロードがブラウザに表示されます。ファイルの形式は.txt形式である必要があります。

注：[export]ボタンの横に、クライアントデータが最後にエクスポートされたときに表示されるメッセージが表示されます。

これで、ゲストページの表示とエクスポートが正常に完了したはずです。