目的

ワイヤレスアクセスポイント(WAP)をリブートまたは再起動すると、揮発性メモリに保存されているログが削除されます。このプロセスは、設定の特定の変更でリブートが必要な場合、またはWAPが応答していない場合や、WAPが正常に起動している場合に実行されます。一方、WAPを工場出荷時のデフォルト設定にリセットすると、ユーザが設定したすべての設定が消去され、デバイスが元の設定に戻ります。ほとんどのWAP設定を再設定する必要がある場合は、リセットすることをお勧めします。

この記事では、WAP125またはWAP581を工場出荷時のデフォルト設定にリブートおよびリセットする方法について説明します。

該当するデバイス

- WAP125

- WAP581

[Software Version]

- WAP125 - 1.0.0.3

- WAP581 - 1.0.0.4

ワイヤレスアクセスポイントのリブート

WAPをリブートするには、次の2つの方法があります。

- ハードウェアの再起動

- Webベースのユーティリティを使用したリブート

ハードウェアの再起動

デバイスハードウェアをリブートするには、次の2つの方法があります。

- デバイスが電源コンセントに接続されている間にPOWERボタンを押して、デバイスの電源を切ります。

注：[電源]ボタンは、デバイスが電源アダプタを使用している場合にのみ機能します。Power over Ethernet(PoE)を介して電力が供給されている場合は、イーサネット接続を3秒間切断してから再接続します。

- リセットボタンを押すのはおよそ3秒間だけ、またはライトが消灯するまで。

注：上記の両方の画像では、WAP125が図で示されています。

Webベースのユーティリティを使用したリブート

ステップ1:WAPのWebベースのユーティリティにログインし、[Administration] > [Reboot]を選択します。

ステップ2:[Reboot]ボタンをクリックします。

ステップ3：確認ウィンドウで[OK]をクリックします。

これで、デバイスをリブートしたはずです。

再起動のスケジュール

ステップ1:WAPのWebベースのユーティリティにログインし、[Administration] > [Reboot]を選択します。

ステップ2：スケジュール設定を構成するには、[スケジュールの再起動を有効にする]チェックボックスをオンにします。

ステップ3:[Schedule Reboot]の下のオプションボタンを選択して、WAPがリブートする日付と時刻を決定します。次のオプションがあります。

- Date：リブートが発生する特定の日時を設定します。

- In：機能が設定された時点からリブートが発生するように設定します。これを選択した場合は、ステップ6に進みます。

注：この例では、[Date]が選択されています。

ステップ4:（オプション）ステップ3で[Date]を選択した場合は、[Date]フィールドをクリックし、WAPをリブートする日付を選択します。

注：この例では、2017-06-07が選択されています。

ステップ5:[Time（時間）]領域で、それぞれのドロップダウンリストから時間と分を選択します。時刻形式は軍隊形式です。

注：この例では、WAPは2017年6月7日午前3時21分にリブートする予定です。

ステップ6:(オプション)ステップ3で[In]を選択した場合は、[Days]ドロップダウンリストから、WAPがリブートする今日からの日数を選択します。

注：この例では、7が選択されています。

ステップ7:（オプション）[Hours（時間）]ドロップダウンリストから、WAPがリブートする時刻を選択します。このオプションは、この処理を行う特定の時刻を設定する場合に便利です。

注：この例では、WAPは現在から7日後の午前3時にリブートするようにスケジュールされています。

ステップ8:（オプション）[Minutes（分）]ドロップダウンリストから、WAPがリブートする時間の分を選択します。

注：この例では、0が選択されています。

ステップ9:[Save]をクリックします。

これで、WAPをリブートするためのスケジュールが正常に設定されました。

ワイヤレスアクセスポイントのリセット

WAPを工場出荷時のデフォルト設定にリセットするには、次の2つの方法があります。

- ハードウェアリセット

- Webベースのユーティリティによるリセット

ハードウェアリセット

ステップ1：ライトが消灯するまで10秒以上リセットボタンを押します。

ステップ2：ライトがオンに戻ったら、リセットボタンを放します。

注：上記の両方の画像では、WAP125が図に示されています。

Webベースユーティリティを使用したリセット

ステップ1:WAPのWebベースのユーティリティにログインし、[Administration] > [Reboot]を選択します。

ステップ2:[Restore to Factory Default Settings]チェックボックスをオンにします。

ステップ3:[Reboot]ボタンをクリックします。

ステップ4：確認ウィンドウで[OK]をクリックします。

これで、デバイスが工場出荷時のデフォルト設定にリセットされます。