目的

無線は、無線ネットワークを作成する無線アクセスポイント(WAP)の物理的な部分です。WAPの無線設定は、無線の動作を制御し、WAPが送信する無線信号の種類を決定します。

設定が必要な理由 ページ WAPの基本的な無線設定?

WAPのパフォーマンスが他のワイヤレスソースに近い範囲にある場合は、WAPのパフォーマンスが低下して中断される可能性があります。WAPで基本的な無線設定を設定すると、範囲内の他の無線ソースからの無線干渉による問題を回避するのに役立ちます。これにより、干渉による中断を心配することなく、WAPが最適なワイヤレス機能を提供していることを確認できます。

このドキュメントの目的は、WAP581の基本的な無線設定を設定する方法を示すことです。

該当するデバイス

- WAP581

[Software Version]

- 1.0.0.4

無線基本設定の設定

無線1(5 GHz)の設定

ステップ1：アクセスポイントのWebベースユーティリティにログインし、[Wireless] > [Radio]を選択します。[Radio 1 (5 GHz)]タブが自動的に表示されます。

ステップ2:[Basic Settings]で、[Radio]領域の[Enable]チェックボックスをオンにして、5 GHz帯域の無線を有効にします。

ステップ3：ドロップダウンメニューから[Wireless Network Mode]を選択します。次のオプションがあります。

- 802.11a：このオプションでは、802.11a標準を持つワイヤレスクライアントだけがWAPに接続できます。

- 802.11a/n/ac：このオプションを使用すると、802.11a、802.11n、および802.11ac規格を持つワイヤレスクライアントがWAPに接続できます。

- 802.11n/ac:802.11nおよび802.11ac規格を持つワイヤレスクライアントがWAPに接続できます。

注：この例では、802.11a/n/acが選択されています。

ステップ4：ドロップダウンメニューから[Wireless Band]を選択します。次のオプションがあります。

- 20 MHz

- 20/40 MHz

- 80 MHz

注：この例では、80 MHzが使用されています。802.11ac仕様では、20 MHzおよび40 MHzチャネルに加えて、80 MHz幅のチャネルも使用できます。チャネル帯域幅の使用を20 MHzチャネルに制限するには、フィールドを20 MHzに設定します。802.11acモードの場合は、無線が80 MHzチャネル帯域幅を使用しないように、フィールドを40 MHzに設定します。

ステップ5:[Channel]ドロップダウンリストから、無線が送受信に使用する無線スペクトルの部分を選択します。

注：この例では、[Auto]が選択されています。これにより、WAPは使用可能なチャネルをスキャンし、トラフィックが最も少ないチャネルを選択できます。autoを選択すると、プライマリチャネルを選択できなくなります。

ステップ6：ボタンをクリッ  クします。

これで、WAP581の5 GHz帯域の基本的な無線設定が正常に設定されたはずです。

無線2(2.4 GHz)の設定

ステップ1:[Radio 2 (2.4 GHz)]タブをクリックします。

ステップ2:[Basic Settings]で、[Radio]領域の[Enable] チェックボックスをオンにして、2.4 GHz帯域の無線を有効にします。

ステップ3：ドロップダウンメニューから[Wireless Network Mode]を選択します。次のオプションがあります。

- 802.11b/g：このオプションを使用すると、802.11bおよび802.11g標準を持つワイヤレスクライアントがWAPに接続できます。

- 802.11b/g/n：このオプションを使用すると、802.11b、802.11g、および802.11n標準を持つワイヤレスクライアントがWAPに接続できます。

- 2.4 GHz 802.11n：このオプションを使用すると、2.4 GHz周波数で802.11n標準が動作するワイヤレスクライアントだけがWAPに接続できます。

注：この例では、802.11b/g/nが選択されています。

ステップ4：ドロップダウンリストから[Wireless Band]を選択します。次のオプションがあります。

- 20 MHz

- 20/40 MHz

注：この例では、20 MHzが選択されています。

ステップ5：ドロップダウンリストから[Primary Channel]を選択します。次のオプションがあります。

- Lower：プライマリチャネルを40 MHz帯域の下位20 MHzチャネルとして設定します。これがデフォルト設定です。

- Upper：プライマリチャネルを40 MHz帯域の上位20 MHzチャネルとして設定します。

注：この例では、[Lower]が選択されています。

ステップ6：ドロップダウンリストから1 ～ 11のチャネルを選択します。これは、無線が送受信に使用する無線スペクトルの部分です。

注：使用可能なチャネルの範囲は、無線インターフェイスのモードと国番号の設定によって決まります。この例では、[Auto]が選択されています。これにより、WAPデバイスは使用可能なチャネルをスキャンし、トラフィックが最も少ないチャネルを選択できます。

ステップ7：ボタンをクリッ  クします。

これで、WAP581の2.4 GHz帯域の基本的な無線設定が正常に設定されたはずです。