目的

ワイヤレスアクセスポイント(WAP)のユーザアカウントは、権限を持つユーザがデバイスにアクセスして管理できるように作成されます。デフォルトでは、WAPには事前設定された管理ユーザアカウントが1つあり、読み取り/書き込み権限が付与されます。また、最大4つのユーザアカウントを追加でき、Webベースユーティリティへの読み取り専用アクセスが可能です。

WAPでユーザアカウントを設定する必要があるのはなぜですか。

デバイスにアクセスして適切に管理する権限を持つためには、WAPでユーザアカウントを設定する必要があります。WAPのWebベースユーティリティには、デバイスのすべての設定と設定が含まれているため、ネットワーク内でアクセスできるユーザに適切な制限と制限を設定することをお勧めします。

この記事では、WAP125またはWAP581アクセスポイントのユーザアカウントを編集、作成、および削除する方法について説明します。

該当するデバイス

- WAP125

- WAP581

[Software Version]

- 1.0.0.5 — WAP125

- 1.0.0.4 — WAP581

ユーザーアカウントの管理

ステップ1：表示されたフィールドにユーザ名とパスワードを入力してアクセスポイントのWebベースユーティリティにログインし、[ログイン]をクリックします。

注：デフォルトのユーザ名/パスワードはcisco/ciscoです。

ステップ2:[System Configuration] > [User Accounts]の順に選択します。

ユーザアカウント表には、設定済みのユーザアカウント（存在する場合）と、読み取り/書き込みアクセス権を持つデフォルトの管理ユーザアカウントが表示されます。

注：この例では、デフォルトの管理ユーザアカウントを除き、他の既存のユーザアカウントは表示されません。このアカウントのデフォルトのユーザ名はciscoです。

ユーザアカウントの編集

ステップ1：編集するアカウントのユーザ名の横にあるボックスをオンにし、テーブルの左上にある[Edit]アイコンをクリックします。

注：この例では、ciscoという名前のデフォルト管理ユーザアカウントが選択されています。[ユーザレベル(User Level)]領域には、このアカウントに読み取り/書き込みアクセス権があることが表示されます。

ステップ2:（オプション）ユーザ名を希望する名前に変更します。

注：この例では、デフォルト名ciscoがスーパーユーザに変更されています。

ステップ3：このアカウントの新しいパスワードを入力し、フィールドで確認します。

注：パスワード強度メーターは、入力したパスワードの強度を示します。

ステップ4：ボタンをクリッ クします。

これで、ユーザアカウントが正常に編集されました。

ユーザアカウントの追加

ステップ1：テーブルの左上のプラスアイコンをクリックします。

注：空の行がテーブルに表示されます。

ステップ2:[ユーザー名]フィールドに、追加する新しいユーザーアカウントの名前を入力します。

注：この例では、User1が使用されています。[ユーザレベル(User Level)]領域には、この追加アカウントに読み取り専用アクセス権があることが自動的に表示されます。つまり、このユーザはWebベースのユーティリティにアクセスして設定を表示することしかできませんが、変更はできません。

ステップ3：このアカウントのパスワードを入力し、表示されたフィールドで確認します。これは、このアカウントを使用するときにWebベースのユーティリティにアクセスするために使用されるパスワードです。

注：パスワード強度メーターは、入力したパスワードの強度を示します。

ステップ4：ボタンをクリッ クします。

ステップ5:（オプション）追加するユーザアカウントごとに、ステップ1 ～ 4を繰り返します。WAPには最大4つのユーザアカウントを追加できます。

これで、ユーザアカウントが正常に追加されました。

ユーザアカウントの削除

ステップ1：削除するアカウントのユーザ名の横にあるチェックボックスをオンにします。

ステップ2：テーブルの左上の[ごみ箱]アイコンをクリックします。これにより、ユーザアカウントが自動的に削除されます。

注：ユーザアカウントはリストに表示されなくなります。

これで、ユーザアカウントが正常に削除されました。