目的

[Client Quality of Service(QoS)Association]セクションでは、ワイヤレスクライアントのQoSをカスタマイズするための追加オプションを提供します。これらのオプションには、クライアントが送信、受信、または保証できる帯域幅が含まれます。クライアントのQoSアソシエーションは、アクセスコントロールリスト(ACL)を使用してさらに操作できます。

この記事では、ワイヤレスアクセスポイントでクライアントQoSアソシエーションを設定する方法について説明します。ここでは、クライアントQoSアソシエーションを設定する際に、次の前提条件がすでに設定されていることを前提としています。

- クラスマップ。クラスマップの作成手順については、ここをクリックします。

- ポリシーマップ。ポリシーマップの作成手順については、ここをクリックします。

- クライアントQoSグローバル設定。クライアントQoSグローバル設定を有効にする手順については、ここをクリックします。

該当するデバイス

- WAP571

- WAP571E

[Software Version]

- 1.0.0.17

クライアントQoSアソシエーションの設定

ステップ1：アクセスポイントのWebベースのユーティリティにログインし、[Client QoS] > [Client QoS Association]の順に選択します。

ステップ2:[Interface]エリアで、QoSパラメータを設定する無線またはイーサネットインターフェイスを選択します。

注：この例では、無線1(5 GHz)の下のVAP 0(WAP571-5GHz)が選択されています。

ステップ3：選択したインターフェイスの[Client QoS Enable]チェックボックスをオンにします。

ステップ4:[Bandwidth Limit Down]フィールドに、WAPから許可される最大伝送レートをbps（ビット/秒）で入力します。0 ～ 1300 Mbpsの値を入力できます。

注：この例では、650と入力します。

ステップ5：クライアントからWAPへの最大許容伝送レート（ビット/秒）を入力します。0 ～ 1300 Mbpsの値を入力できます。

注：この例では、600を入力します。

ステップ6：選択したインターフェイスのWAPに送信されるトラフィックに適用されるDiffServポリシーを選択します。

注：この例では、Policy_Map_1が選択されています。

ステップ7:[Save]をクリックし、起動設定ファイルに変更を保存します。

これで、WAPのクライアントQoSが正常に設定されました。