目次

- 目的

- 該当するデバイス

- 屋外取り付け

- マウントキットの材料

- WAP571EへのHolder_1の取り付け

- ポール取り付け

- 壁面取り付け

- 結論

目的

WAP571Eアクセスポイントは、ポールまたは壁に取り付けて屋外カバレッジを提供できます。

このドキュメントの目的は、WAP571Eの取り付けオプションと機能をデモンストレーションすることです。

WAP571E屋外用マウントオプションの詳細なデモンストレーションについては、次のビデオをご覧ください。

Loading...

該当するデバイス

- WAP571E

屋外取り付け

マウントキットの材料

WAP571Eマウントキットには次の項目が含まれています。

- Holder_1ブラケット

- Holder_2ブラケット

- Holder_3ブラケット

- M6*130ネジX 4

- (12)M6*10ネジ

- 十二ねじ座金

WAP571EへのHolder_1の取り付け

WAP571Eを屋外の支柱または外壁に取り付ける前に、WAP571Eの背面にHolder_1を配置し、ネジ穴を適宜位置合わせします。次に、4つの対応するねじ座金を取り付けた4 M6*10ねじをHolder_1を通して、WAP571Eの背面にあるネジ穴に挿入します。アレンレンチを使用して、Holder_1が装置の背面に取り付けられるまで、各ネジと座金をブラケットに締めます。アース線がある場合は、アース線を装置に固定し、ブラケットと共に静電気防止機能を向上させることができます。これで、アクセスポイントをポールまたは壁に取り付ける準備ができました。

Loading...

ポール取り付け

WAP571Eを屋外の支柱に取り付けるために必要な材料：

- Holder_1ブラケット

- Holder_2ブラケット

- Holder_3ブラケット

- M6*10ネジX 4

- (8)M6*10ネジ

- 十二ねじ座金

ポール取り付けの最初のステップは、最大直径3"の小さなポールが必要です。Holder_1をデバイスに取り付けた後、Holder_2とHolder_3を取り上げ、ポールの両端に配置します。4 M6*130のネジとワッシャを使用して、支柱に固定されるようにブラケットを固定します。最後に、WAP571Eを支柱に取り付け、ブラケットをねじ止めます。WAP571EのHolder_1ブラケットを支柱のHolder_2ブラケットに取り付け、開口部が整列するようにします。4本のM6*10ネジとワッシャを取り、WAP571Eがポールに正しく固定されるまでブラケットを通して締めます。

Loading...

壁面取り付け

- Holder_1ブラケット

- Holder_2ブラケット

- Holder_3ブラケット

- 4板金ネジ

- 4ネジアンカー

- (12)M6*10ネジ

- 十二ねじ座金

壁面への取り付けには、取り付けキットと同じ材料を使用します。Holder_1はアクセスポイントの背面に取り付けます。まず、デバイスを取り付ける壁に対してHolder_3を配置します。ブラケットの4つの開口部に基づいて、穴をドリルする必要がある場所を特定します。穴を開けた後、4本の板金ネジを使用して、ブラケット片を壁に固定します。乾式壁に取り付ける場合は、キットに付属のアンカーを使用すると便利です。次に、Holder_2をHolder_3に合わせ、4 M6*10ネジとネジ座金を使用して2つの部品を固定します。最後に、WAP571Eを壁に取り付けます。取り付けたHolder_1ブラケットをHolder_2内に配置します。もう一度、4本のM6*10ネジとワッシャを挿入できるように開口部が揃っていることをえ、ブラケットえます。

Loading...

結論

これで、WAP571Eの屋外取り付けオプションに関するチュートリアルを終了します。WAP571Eは、屋外の場所に対して一貫したカバレッジを提供するために、エリア内のポールまたは壁に固定できます。適切なツールと取り付けキットを使用すると、どちらのオプションも迅速かつ簡単に確立できます。