目的

無線は、無線ネットワークを作成する無線アクセスポイント(WAP)の物理コンポーネントです。WAPの無線設定は、無線の動作を制御し、デバイスが送信する無線信号の種類を決定します。

この記事の目的は、WAP571またはWAP571Eで基本的な無線設定を行う方法を説明することです。

該当するデバイス

- WAP571

- WAP571E

[Software Version]

- 1.0.0.15

無線設定の設定

ステップ1：アクセスポイントのWebベースユーティリティにログインし、[Wireless] > [Radio]を選択します。

注：この記事で使用する画像はWAP571のものです。画像はデバイスのモデルによって異なる場合があります。

注：すぐにセットアップウィザードに進む必要があります。

グローバル無線設定の設定

ステップ2:[TSPEC Violation Interval] フィールドに、WAPが必須のアドミッション制御手順に従わない関連付けられたクライアントを報告するまで待機する必要がある時間間隔（秒）を入力します。これらのレポートは、システムログと、IPネットワーク上のデバイスを管理するためのプロトコルであるSimple Network Management Protocol(SNMP)を介して送信されます。

無線基本設定の設定

ステップ3:[Radio Setting Per Interface]エリアで、設定する必要がある無線周波数に対応するオプションボタンをクリックします。

注：次の図では、例として無線1(5 GHz)を選択しています。

次のオプションがあります。

- 無線1:5 GHzの無線周波数を持ち、次の無線モードをサポートします。802.11 a/n/acおよび802.11n/ac「5 GHzの基本的な無線設定」セクションを参照してください。

- 無線2：無線周波数2.4 GHzで、次の無線モードをサポートします。802.11/b/g、802.11 b/g/n、および802.11n「2.4 GHzの基本無線設定」セクションを参照してください。

5 GHzの基本無線設定の設定

ステップ4:[Basic Settings]領域で、[Enable]チェックボックスをオンにして、無線インターフェイスを有効にします。

注：表示されているMACアドレスは、無線インターフェイスのMACアドレスです。

ステップ5:[Mode]ドロップダウンリストから目的の無線モードを選択します。

次のオプションがあります。

- 802.11a:802.11aクライアントだけがWAPデバイスに接続できます。このモードを選択すると、クライアントは最大54 Mbpsの帯域幅を取得できます。

- 802.11a/n/ac:5 GHz周波数で動作する802.11a、802.11n、および802.11acクライアントは、WAPデバイスに接続できます。802.11nクライアントは最大150 Mbpsの帯域幅を取得でき、802.11acクライアントは最大1 Gbpsを取得できます。

- 802.11n/ac:5 GHzで動作する802.11nおよび802.11acクライアントだけがWAPデバイスに接続できます。

注：例として選択されているモードは802.11a/n/acです。

ステップ6:[Channel Bandwidth]ドロップダウンリストから無線のチャネル帯域幅を選択します。

次のオプションがあります。

- 20 MHz：チャネル帯域幅の使用を20 MHzチャネルに制限します。

- 20/40 MHz：周波数ドメインで連続する2つの20 MHzチャネルで構成されます。

- 80 MHz：チャネル帯域幅の使用を80 MHzチャネルに制限します。

注：例として20/40 MHzが選択されています。20 MHzまたは80 MHzを選択した場合、[Primary Channel]フィールドを設定するオプションは使用できません。ステップ 9 に進みます。

ステップ7:[Primary Channel]ドロップダウンリストから、プライマリとして設定するチャネルを選択します。プライマリチャネルは、20/40 MHzチャネルのみをサポートするデバイスに使用されます。

次のオプションがあります。

- Upper：上位20 MHzチャネルをプライマリチャネルとして設定します。

- Lower：低い20 MHzチャネルをプライマリチャネルとして設定します。

注：例として[Primary Channel]が[Lower]に設定されています。[チャネル]が[自動]に設定されている場合、Webベースのユーティリティは[プライマリチャネル]ドロップダウンを無効にします。

ステップ8:[Channel]ドロップダウンリストから、無線が送受信に使用する無線スペクトルの範囲を選択します。

注.[Auto]を選択すると、WAPは使用可能なチャネルをスキャンし、最もトラフィックが少ないチャネルを選択します。

ステップ9:[Save]をクリックします。

2.4 GHzの基本無線設定の設定

ステップ1:[Radio Setting Per Interface]領域で、[Radio 2 (2.4 GHz)]オプションボタンをクリックします。

ステップ2:[Basic Settings]領域で、[Enable]チェックボックスをオンにして、無線インターフェイスを有効にします。

注：表示されているMACアドレスは、無線インターフェイスのMACアドレスです。

ステップ3:[Mode]ドロップダウンリストから目的の無線モードを選択します。

次のオプションがあります。

- 802.11b/gの802.11bおよび802.11gクライアントはWAPデバイスに接続できます。802.11bクライアントは最大11 Mbpsの帯域幅を取得でき、802.11gクライアントは最大54 Mbpsをサポートできます。

- 802.11 b/g/n:2.4 GHz周波数で動作する802.11b、802.11g、および802.11nクライアントは、WAPに接続できます。

- 2.4 GHz 802.11n:2.4 GHz周波数で動作する802.11nクライアントだけが、この無線モードに接続できます。

注：802.11n規格は、40 MHz幅のチャネルを許可する唯一の仕様です。ステップ3 ～ 5は、ステップ3で802.11nをサポートする無線モードを選択した場合にのみ適用されます。802.11nを選択していない場合は、ステップ6に進みます。

ステップ4:[Channel Bandwidth]ドロップダウンリストから無線のチャネル帯域幅を選択します。

次のオプションがあります。

- 20 MHz：チャネル帯域幅の使用を20 MHzチャネルに制限します。

- 20/40 MHz：周波数ドメインで連続する2つの20 MHzチャネルで構成されます。

注：20/40 MHzは、例として選択されたオプションです。20 MHzを選択した場合、[Primary Channel]フィールドを設定するオプションは使用できません。ステップ 7 に進みます。

ステップ5:[Primary Channel]ドロップダウンリストから、プライマリとして設定するチャネルを選択します。プライマリチャネルは、20/40 MHzチャネルのみをサポートするデバイスに使用されます。

次のオプションがあります。

- Upper：上位20 MHzチャネルをプライマリチャネルとして設定します。

- Lower：低い20 MHzチャネルをプライマリチャネルとして設定します。

注：[チャネル帯域幅(Channel Bandwidth)]が20 MHzに設定されている場合、または[チャネル(Channel)]フィールドが[自動(Auto)]に設定されている場合、Webベースユーティリティは[プライマリチャネル(Primary Channel)]ドロップダウンを無効にします。

ステップ6:[Channel]ドロップダウンリストから、無線が送受信に使用する無線スペクトルの範囲を選択します。

注：[Auto]を選択すると、WAPはチャネルをスキャンし、トラフィックが最も少ないチャネルを選択します。

ステップ7:[Save]をクリックします。

これで、WAPデバイスの基本的な無線設定が完了しました。