目的

WAP571E Wireless-AC/Nデュアル無線屋外アクセスポイントは、屋外スペースにコスト効率の高いワイヤレス接続を提供するように設計された、高性能で屋外で安全性の高いビジネスクラスのワイヤレスアクセスポイント(WAP)です。

この記事は、WAP571Eに関する一般的な情報を提供することを目的としています。

該当するデバイス

- WAP571E

製品機能

- コスト効率に優れた802.11ac屋外接続（最大1.9 Gbps）

- 3 X 3 Multiple Input Multiple Output(MIMO)と5.0 GHzと2.4 GHzの両方に3空間ストリーム

- 屋外用IP66エンクロージャ

- シングルポイント設定

- 2つのギガビットイーサネットローカルエリアネットワーク(LAN)ポート

- WPA2、802.1XとRemote Authentication Dial-In User Service(RADIUS)および不正アクセスポイント検出

- 複数の権限とロールを持つキャプティブポータル

- シンプルなインストールと直感的なWebベースのユーティリティ

- Power over Ethernet(PoE)のサポート

デフォルト設定

パラメータ

デフォルト値

ユーザ名

cisco

Password

cisco

LAN IPアドレス

サーバによって割り当てられるDHCPアドレス

フォールバックLAN IP

192.168.1.245

サブネットワークマスク

255.255.255.0

製品仕様

仕様

説明

規格

IEEE 802.11ac、802.11a、802.11n、802.11g、802.11b、802.3af、802.3u、802.1X（セキュリティ）、802.1Q VLAN)、802.1D（スパニングツリー）、802.11i（WPA2セキュリティ）、802.11e（ワイヤレスQoS）、IPv4(RFC 791)、IPv6(RFC 2460)

ポート

LANギガビットイーサネット自動検知X 2

配線タイプ

カテゴリ5e以上

アンテナ

壁面への設置に最適化された内部アンテナ

LED インディケータ

1つのLED

オペレーティング システム

Linux

物理インターフェイス

ポート

2 10/100/1000イーサネット、802.3atのPoEサポートは1ポートのみ、2ポートはサポートしない

ボタン

リセットボタン

LED

多機能LED X 1

物理仕様

物理寸法

（幅x奥行x高さ）

9.05 X 7.87 X 1.96 インチ（1.75 X 17.5 X 17.5インチ）

ウェイト

1350 g（2.97ポンド）

ネットワーク機能

VLANサポート

Yes

VLANの数

1つの管理VLANとSSID用の32のVLAN

802.1Xサプリカント

Yes

SSIDとVLANのマッピング

Yes

自動チャネル選択

Yes

スパニング ツリー

Yes

ロード バランシング

Yes

IPv6

Yes

IPv6ホストサポート

IPv6 RADIUS、syslog、ネットワークタイムプロトコル(NTP)

レイヤ 2

802.1QベースのVLAN、32のアクティブVLANと1つの管理VLAN

セキュリティ

WPA、WPA2

可能（エンタープライズ認証を含む）

アクセス制御

はい。管理アクセスコントロールリスト(ACL)とMAC ACL

セキュアな管理

HTTPS

SSIDブロードキャスト

Yes

不正なアクセスポイントの検出

Yes

取り付けと物理的なセキュリティ

マルチマウントオプション

壁や支柱の取り付けを簡単に行える取り付けブラケット

Quality of Service（QoS）

QoS

Wi-Fi Multimedia and Traffic Specification(WMM TSPEC)、クライアントQoS

パフォーマンス

ワイヤレススループット

最大1.9 Gbpsのデータレート（実際のスループットは異なります）

推奨ユーザサポート

最大200の接続ユーザ、1つの無線につき50のアクティブユーザ

マルチアクセスポイント管理

シングルポイント設定

Yes

クラスタあたりのアクセスポイント数

16

クラスタごとのアクティブクライアント

960

コンフィギュレーション

Webユーザインターフェイス

ブラウザベースの簡単な設定(HTTP/HTTPS)を可能にする組み込みのWebベースユーティリティ

管理

管理プロトコル

Webブラウザ、Simple Network Management Protocol(SNMP)v3、Bonjour

リモート管理

Yes

イベントロギング

ローカル、リモートsyslog、電子メールアラート

ネットワーク診断

ロギングとパケットキャプチャ

Webファームウェアアップグレード

Webブラウザでアップグレード可能なファームウェア、インポートおよびエクスポートされたコンフィギュレーションファイル

ダイナミック ホスト コンフィギュレーション プロトコル（DHCP）

DHCP Client

IPv6ホスト

Yes

HTTP リダイレクト

Yes

ワイヤレス

周波数

デュアル同時無線（2.4 GHzおよび5 GHz）

無線および変調タイプ

デュアル無線、直交周波数分割多重(OFDM)IEEE 802.11 a/n:OFDM(BPSK/QPSK/16QAM/64QAM/256AM)

IEEE 802.11ac:OFDM(BPSK/QPSK/16QAM/64QAM/256QAM)

WLAN

802.11n/ac

3 X 3 MIMO（5 GHzおよび2.4 GHzの3空間ストリーム）

20 MHz帯域幅では21、9（40 MHz帯域幅）80 MHz帯域幅では4

20 MHz帯域幅に1つ。40 MHz帯域幅：7

802.11動的周波数選択(DFS)

サポートされるデータレート

IEEE 802.11b:DSSS(1/2/5.5/11)

IEEE 802.11g:OFDM(6/9/12/18/24/36/48/54)

IEEE 802.11n:次の表を参照してください

IEEE 802.11b 12.94 MHz

IEEE 802.11g 24.49 MHz

EEE 802.11n MCS0(HT20):27.44 MHz

IEEE 802.11n MCSO(HT40):36.18 MHz

IEEE 802.11b:29.76 dBm

IEEE 802.11g 29.24 dBm

IEEE 802.11n MCS0(HT20):29.25 dBm

IEEE 802.11n MCS0(HT40):23.81 dBm

周波数帯域および動作チャネル

周波数帯域

Channel no.

周波数

Channel no.

周波数

2400 ～ 2483.5 MHz

1

2412 MHz

7

2442 MHz

0

2417 MHz

8

2447 MHz

3

2422 MHz

9 ミリ秒

2452 MHz

4

2427 MHz

10

2457 MHz

5

2432 MHz

11

2462 MHz

6

2437 MHz

-

-

5150 ～ 5250 MHzバンド1

36

5180 MHz

44

-

38

5190 MHz

46

-

40

5200 MHz

48

-

42

5210 MHz

-

-

52

5260 MHz

60

-

54

5270 MHz

62

-

5250 ～ 5350 MHzバンド2

56

5280 MHz

64

-

58

5290 MHz

-

-

100

5500 MHz

112

-

102

5510 MHz

116

-

104

5520 MHz

132

-

5470 ～ 5275 MHz帯域

106

5530 MHz

134

-

108

5540 MHz

136

-

110

5550 MHz

140

-

149

5745 MHz

157

-

151

5755 MHz

159

-

153

5765 MHz

161

-

155

5775 MHz

165

-

送信出力電力

2.4 GHz

802.11b:20.0 +/- 1.5 dBm（CH6、全レート）

802.11g:20.0 +/- 1.5 dBm(CH6、6 Mbps)

802.11g:17.0 +/- 1.5 dBm(CH6、54 Mbps)

802.11n(HT20):20.0 +/- 1.5 dBm(CH6 MCS0)

802.11n(HT20):17.0 +/- 1.5 dBm(CH6 MCS7)

802.11n(HT40):16.0 +/- 1.5 dBm(CH6 MCS7)

5 GHz UNII-1(5150 ～ 5250 MHz)

802.11a:6 Mbpsで22.0 +/- 1.5 dBm

802.11a:22.0 +/- 1.5 dBm(54 Mbps)

802.11ac(HT20):22.0 +/- 1.5 dBm(MCS0)

802.11ac(HT20):MCS9で14.0 +/- 1.5 dBm

802.11ac(HT40):MCS0での21.0 +/- 1.5 dBm

802.11ac(HT40):MCS9で14.0 +/- 1.5 dBm

802.11ac(HT80):MCS0で20.0 +/- 1.5 dBm

802.11ac(HT80):MCS9で14.0 +/- 1.5 dBm

5 GHz UNII-2(5250 ～ 5350 MHz)/UNII-2拡張(5470 ～ 5725 MHz)

802.11a:18.0 +/- 1.5 dBm(6 Mbps)

802.11a:18.0 +/- 1.5 dBm(54 Mbps)

802.11ac(HT20):MCS0での18.0 +/- 1.5 dBm

802.11ac(HT20):MCS9で14.0 +/- 1.5 dBm

802.11ac(HT40):MCS0での18.0 +/- 1.5 dBm

802.11ac(HT40):MCS9で14.0 +/- 1.5 dBm

802.11ac(HT80):MCS9で14.0 +/- 1.5 dBm

5 GHz UNII-3(5725 MHz～5850 MHz)

802.11a:6 Mbpsで22.0 +/- 1.5 dBm

802.11a:22.0 +/- 1.5 dBm(54 Mbps)

802.11ac(HT20):22.0 +/- 1.5 dBm(MCS0)

802.11ac(HT20):MCS9で14.0 +/- 1.5 dBm

802.11ac(HT40):-21.0 +/- 1.5 dBm(MCS0)

802.11ac(HT40):MCS9で14.0 +/- 1.5 dBm

802.11ac(HT80):MCS0で20.0 +/- 1.5 dBm

802.11ac(HT80):MCS9で14.0 +/- 1.5 dBm

動作温度

-40 ～ 55 °C(-40 ～ 131 °F)、太陽負荷なし–40 ～ 65 °C(-40 ～ 149 °F)

保管温度

-50 ～ 70 °C(-58 ～ 158 °F)

動作湿度

5 ～ 95 %（結露しないこと）

保管湿度

5 ～ 90 %（結露しないこと）

システムメモリ

メモリ 256 MB

128 MB のフラッシュ メモリ