目的

ワイヤレスアクセスポイント(WAP)をコンピュータと同じネットワークに接続すると、コンピュータが通信できるようになり、WAPを設定できるようになります。これは通常、WAPを初めて設定する場合、またはWAPがリセットされた後に再設定する必要がある場合に行われます。この記事では、WAP571またはWAP571Eをネットワークに接続する手順について説明します。

該当するデバイス

- WAP500シリーズ – WAP571、WAP571E

[Software Version]

- 1.0.0.15 - WAP571、WAP571E

PoE経由でWAP571をネットワークに接続

重要：WAPを接続しているネットワークにPoE（802.3afおよび802.3at）が接続されていて、ネットワークが稼働していることを確認します。

ステップ1：イーサネットケーブルの一端を、PoEスイッチまたはルータのイーサネットポートに接続します。

ステップ2：イーサネットケーブルの他端をWAP571のETH0/PDポートに接続します。

注：WAP571は、2つのイーサネットポートをリンクアグリゲーションモードにバンドルします。2つのイーサネットポートが同時に接続されている場合は、リンクパートナーもリンクアグリゲーションをサポートする必要があります。

ステップ3:WAP571とPoEスイッチ、またはルータの両方のライトを確認します。

注：

- WAP571が接続されているPoEスイッチのポートのオレンジ色のライトは、PoEスイッチがWAP571に電力を供給していることを示します。

- WAP571が接続されているPoEスイッチのイーサネットポートの緑色のライトは、デバイス間のリンクを示します。

- WAP571の前面パネルで緑色のライトが点滅している場合は、デバイスが起動していることを示しています。

- 緑色のライトが点灯している場合は、WAP571が使用可能で動作可能であることを示します。

- WAP571のイーサネットポートの緑色のライトが点灯している場合は、スイッチとWAP571間のリンクが点灯していることを示しています。

- WAP571のイーサネットポートで緑色のライトが点滅している場合は、デバイスがデータを送受信していることを示しています。

これで、WAP571EをPoE経由でネットワークに接続し、アクセスポイントの設定に進むことができます。手順については、「WAP571またはWAP571Eワイヤレスアクセスポイントでの基本的な無線設定の設定」を参照してください。

PoE経由でWAP571Eをネットワークに接続

ケーブル配線の準備

ステップ1：耐候性コネクタを分解して赤ゴムガスケットを露出させます。分解した後、次の項目が必要です。

1. 1厚ゴムガスケット

2. 耐候性コネクタの部分B

3. 薄いゴムガスケット

4. 耐候性コネクタの部品A

ステップ2：イーサネットケーブルを耐候性コネクタのパートBに差し込みます。

ステップ3：厚いゴムガスケットをピンチして切り込みを明らかにし、イーサネットケーブルを切り込みを通してスライドさせます。

ステップ4：イーサネットケーブルを耐候性コネクタのPart Aに差し込みます。

ステップ5：耐候性コネクタのパーツBの開口部に薄い赤いガスケットを挿入します。

PoE経由でのWAP571Eの接続

重要：WAPを接続しているネットワークにPoE（802.3afおよび802.3at）が接続されていて、ネットワークが稼働していることを確認します。

ステップ1:WAP571Eの背面パネルと底面パネルに移動します。

ステップ2:WAP571Eを、デバイスの下のラベルが右側に表示されるように配置します。

ステップ3:ETH0/PDとラベル付けされたポートのカバーを取り外して、イーサネットポートを公開します。これは、キャップを反時計回りに回すことで行えます。

注：薄いゴムガスケットを失わないように注意してください。

ステップ4：イーサネットケーブルをWAP571EのETH0/PDスロットに接続します。

ステップ5:WAP571Eのねじ部分に時計回りに回して、耐候性コネクタを固定します。

ステップ6：厚いゴムガスケットを耐候性コネクタのPart Bに挿入します。

ステップ7：パーツBのねじ部分の時計回りに回転させて、耐候性コネクタのパーツAを固定します。

ステップ8：イーサネットケーブルのもう一方の端をPoEスイッチのイーサネットポートに接続します。

ステップ9:WAP571EとPoEスイッチの両方のライトを確認します。

PoE接続を使用したWAP571/WAP571Eの確認

ハードウェアのインストールを確認するには、次の手順に従います。

- ケーブル接続を確認します。

- インジケータライトを確認します。

ラベル

Activity

説明

電源

オフ

アクセスポイントがオフになっている

ソリッド（緑）

アクセスポイントは正常です。ワイヤレスクライアントが接続されていません

塗りつぶし（青）

アクセスポイントは正常です。少なくとも1つのワイヤレスクライアントが接続されている

点滅（青）

アクセスポイントがファームウェアをアップグレードしています。

実線（赤）

アクセスポイントが両方のファームウェアイメージで起動できない。

LAN

(WAP571)

オフ

イーサネットリンクなしFEイーサネットリンクがアクティブまたは10 Mbpsである。

緑に点灯

GEイーサネットリンクがアクティブです。

グリーンに点滅

アクセスポイントがデータを送受信している。

これで、WAP571EをPoE経由でネットワークに接続し、アクセスポイントの設定に進むことができます。手順については、「WAP571またはWAP571Eワイヤレスアクセスポイントでの基本的な無線設定の設定」を参照してください。