目的

スパニングツリープロトコル(STP)は、ローカルエリアネットワーク(LAN)で使用されるネットワークプロトコルです。 STPの目的は、LANのループフリートポロジを確保しながら、デバイス間の冗長接続を可能にすることです。STPは、2つのネットワークデバイス間にアクティブなパスが1つだけであることを保証するアルゴリズムを通じてループを除去します。トラフィックがネットワーク内で可能な限り最短のパスを通ることを保証します。また、アクティブパスに障害が発生した場合に備えて、冗長パスをバックアップパスとして自動的に再度有効にすることもできます。

STPはネットワークループを排除し、ネットワークのパフォーマンスを最適化します。

この記事では、ワイヤレスアクセスポイント(WAP)でスパニングツリープロトコル(STP)を有効にする方法について説明します。

該当するデバイス

- WAP500シリーズ – WAP571、WAP571E

- WAP351

[Software Version]

- 1.0.0.17 — WAP571、WAP571E

- 1.0.2.2 — WAP351

WAPでのスパニングツリーの有効化

ステップ1：アクセスポイントのWebベースのユーティリティにログインし、[Administration] > [Spanning Tree Settings]を選択します。

WAP351

WAP571/WAP571E

ステップ2:[STP Status]チェックボックスがオンになっていることを確認して、この機能をグローバルに有効にします。STPを有効にすると、スイッチングループを防止できます。このオプションは、デフォルトで有効です。

WAP571/WAP571E

WAP351

注：WAP571/WAP571Eを使用している場合は、ステップ5に進みます。

ステップ3:（オプション）ポートでSTPが無効になっている場合はEnable Flood BPDU if STP is disabled on portチェックボックスをオンにして、STPステータスが無効になっているポートから受信したBPDUパケットをフラッディングします。このオプションはデフォルトで有効になっており、WAP351でのみ使用できます。

ステップ4:（オプション）[Per Port STP Status Setting]領域で、チェックボックスをオンにして、優先するイーサネット/WDSポートでSTPを有効にします。

注：この例では、STPはGE1、GE3、GE4、GE5、WDS2、およびWDS3ポートでのみ有効になっています。

ステップ5:[保存]をクリックします。

これで、ワイヤレスアクセスポイントでスパニングツリープロトコルが正常に有効になりました。