目的

キャプティブポータルでは、WAPネットワークに接続されているクライアントをブロックできます。クライアントには、インターネットの通常の使用を許可する前に、認証のために特別なWebページが表示されます。キャプティブポータルの検証は、ゲストと認証されたユーザの両方に対して行われます。キャプティブポータルはWebブラウザを使用して、認証デバイスに変換します。キャプティブポータルは、多くのWi-Fiホットスポットで使用され、ユーザがインターネットにアクセスするための料金を請求します。

この記事では、WAP551およびWAP 561アクセスポイントのキャプティブポータルインスタンスで認証されるクライアントについて詳しく説明します。

注：キャプティブポータルで失敗した認証クライアントを特定するには、「WAP551およびWAP561アクセスポイントのキャプティブポータルで失敗した認証クライアントを表示する」の記事を参照してください。

適用可能なデバイス

・ WAP551

・ WAP561

[Software Version]

•1.0.4.2

認証されたクライアント

ステップ 1：Web設定ユーティリティにログインし、Captive Portal > Authentication Clientsの順に選択します。認証されたクライアントのページが開きます。

Authenticated Clientsには、次のフィールドが表示されます。

・ Total Number of Authenticated Clients：認証済みクライアントの数を表示します。

・ MACアドレス：認証済みクライアントのMACアドレスを表示します。

・ IP Address：認証されたクライアントのIPアドレスを表示します。

・ User Name：認証クライアントのキャプティブポータルのユーザ名を表示します。

・ プロトコル：接続を確立するためにユーザーが選択したプロトコル（HTTPまたはHTTPS）を表示します。

- HTTP：インターネット経由でのデータ転送を可能にするプロトコル

- HTTPS：インターネット経由でデータを安全に転送できるプロトコルです

・ Verification：クライアントがキャプティブポータルでの認証に使用した方法を表示します。可能な値は次のとおりです。

- Guest：ユーザは認証を必要としません。

- Local:WAPデバイスはクライアントを認証するためにローカルデータベースを使用します。

- Radius:WAPデバイスはリモートRADIUSを使用してクライアントを認証します。

・ VAP ID：クライアントが関連付けられている仮想アクセスポイントを表示します。

・ Radio ID：無線のID番号を表示します。WAP551では常にRadio 1が表示され、WAP561では使用されている無線に基づいて1または2が表示されます。

・ Captive Portal ID：クライアントが関連付けられているキャプティブポータルのインスタンスを表示します。

・ Session Timeout：キャプティブポータルでユーザが最後に認証されてからの経過時間を表示します。

・ Away Timeout：ユーザがアクセスポイントで最後にアクションを実行してから経過した時間を表示します。

・ Initial URL Request：ユーザがキャプティブポータルへの最初のアクセスに使用したURLを表示します。

・ Received Packets:WAPがユーザステーションから受信したIPパケットの数を表示します。

・ Transmitted Packets:WAPから送信されたユーザステーションのIPパケットの数を表示します。

・ Received Bytes:WAPがユーザステーションから受信したバイト数を表示します。

・ Transmitted Bytes:WAPから送信されたユーザステーションのバイト数を表示します。

ステップ 2（オプション）：最新のデータを取得するには、Refreshをクリックします。