目的

[Traffic Statistics]ページは、アクセスポイントで送受信されるデータのトラフィック統計情報に関するリアルタイム情報を表示するのに役立ちます。これは、イーサネットインターフェイス、仮想アクセスポイント(VAP)、およびWireless Distribution System(WDS)無線インターフェイスを含む個々のインターフェイスで表示できます。情報カウントは、WAPが最初にリブートされたときに開始されます。トラフィック統計情報は、ネットワークの問題のトラブルシューティングに使用できます。

この記事では、WAP551およびWAP561の[Traffic Statistics]ページについて説明します。

該当するデバイス

・ WAP551

・ WAP561

[Software Version]

•1.0.4.2

トラフィック統計情報

ステップ1:Web構成ユーティリティにログオンし、[Status and Statistics] > [Traffic Statistics]を選択します。「トラフィック統計」ページが開きます。

[Network Interface]列の[Transmit/Receive]テーブルに、次の情報が表示されます。

・ネットワークインターフェイス：残りの情報が対応するイーサネット、VAP、またはWDSインターフェイスの名前。

注：VLAN 0のWAP561インターフェイスは無線1に対応し、VLAN 1のインターフェイスは無線2に対応します。

・ Total Packets：インターフェイス上のアクセスポイントで送受信されたパケットの合計数を表示します。

・ Total Bytes：インターフェイス上のアクセスポイントで送受信されたバイトの合計数を表示します。

・ Total Drop Packets：インターフェイスでドロップされた、アクセスポイントで送受信されたパケットの合計数を表示します。

・ Total Drop Bytes：インターフェイスでドロップされた、アクセスポイントで送受信されたバイトの合計数を表示します。

・エラー：アクセスポイントによる送受信中のエラーの数を表示します。

ステップ2:（オプション）すべてのトラフィックカウンタを0にリセットするには、[Refresh]をクリックします。