目的

リモートアクセスダイヤルインユーザサービス(RADIUS)は、ユーザによるコンピュータネットワークへのアクセスを規制するために使用されるメカニズムです。RADIUSサーバは、ユーザが入力したパスワードをチェックし、与えられたパスワードに基づいてアクセスを許可または拒否します。たとえば、公共の無線(Wi-Fi)ネットワークは大学のキャンパスに設置されます。これらのネットワークは誰でも使用できません。大学がパスワードを与えた学生だけがネットワークにアクセスできます。

この記事では、WAP551およびWAP561アクセスポイントのRADIUSサーバへの接続方法について説明します。

該当するデバイス

・ WAP551

・ WAP561

[Software Version]

・ v1.0.4.2

RADIUS サーバ

ステップ1:Web構成ユーティリティにログインし、[System Security] > [RADIUS Server]を選択します。[RADIUS Server]ページが開きます。

ステップ2:RADIUSサーバのIPアドレスの種類に応じて、[IPv4]または[IPv6]オプションボタンをクリックします。

ステップ3：使用するRADIUSサーバのIPアドレスを[Server IP Address-1]フィールドに入力します。これは、WAPへの認証とアクセスを行うためにユーザが接続を試行するRADIUSサーバのIPアドレスです。

ステップ4:[Key 1]フィールドにサーバIPv6アドレス–1のパスワードキーを入力します。これはWAPとRADIUSサーバの間で共有されるキーであり、RADIUSサーバで設定されているキーと一致する必要があります。

ステップ5:（オプション）追加のサーバを設定し、必要に応じてそれぞれのキーを入力できます。

ステップ6:（オプション）個々のダイヤルイン接続に関する情報をRADIUSサーバに記録させる場合は、[RADIUS Accounting]フィールドの[Enable]チェックボックスをオンにします。

ステップ7:[Save]をクリックします。