目的

仮想アクセスポイント(VAP)は、無線LANをセグメント化し、1つの物理デバイスで複数のアクセスポイントをシミュレートする仮想LAN(VLAN)に相当する無線です。無線スケジューラは、VAPまたは無線の動作間隔をスケジュールするのに役立ちます。最大16のプロファイルを異なるVAPまたは無線インターフェイスに関連付けることができますが、各インターフェイスで許可されるプロファイルは1つだけです。各プロファイルには、関連するVAPまたはWLANの稼働時間を制御する一定の時間ルールを設定できます。

この記事では、WAP551およびWAP561アクセスポイントでスケジューラのアソシエーションを設定する方法について説明します。

注：ワイヤレススケジューラプロファイルまたはルールを設定するには、『WAP551およびWAP561アクセスポイントでのワイヤレススケジューラプロファイルの設定』を参照してください。

該当するデバイス

・ WAP551

・ WAP561

[Software Version]

・ v1.0.4.2

スケジューラプロファイルの関連付け

ステップ1:Web構成ユーティリティにログインし、[Wireless] > [Scheduler Association]を選択します。[スケジューラの関連付け]ページが開きます。

ステップ2:[Radio]フィールドで、設定する無線のオプションボタンをクリックします。

注：WAP551には1つの無線しかないため、ステップ2はWAP561アクセスポイントでのみ使用できます。

ステップ3：インターフェイスに隣接する[Profile Name]ドロップダウンリストから、インターフェイスに関連付けるプロファイルを選択します。デフォルトでは、どの無線またはVAPにもプロファイルは関連付けられていません。

ステップ4:[Save(保存)]をクリックして、変更を保存します。

注：WLANインターフェイスまたは各VAPに関連付けることができるスケジューラプロファイルは1つだけです。複数のVAPを同じスケジューラプロファイルで使用できます。