目的

ワイヤレススケジューラを使用すると、事前に定義された時間間隔に基づいて仮想アクセスポイント(VAP)と無線が有効になったときに自動化できます。 仮想アクセスポイント(VAP)は、仮想LAN(VLAN)に相当するワイヤレス方式で、無線LANをセグメント化し、1つの物理デバイス上の複数のアクセスポイントをシミュレートします。無線は、無線ネットワークを作成するWAPの物理部分です。WAPの無線設定は、無線の動作を制御し、WAPが送信する無線信号の種類を決定します。スケジューラを使用すると、電力を節約し、ネットワークのセキュリティを強化できます。

このドキュメントの目的は、WAP551およびWAP561アクセスポイントでスケジューラプロファイルを作成する方法を示すことです。

注：スケジューラプロファイルを有効にするには、無線インターフェイスまたはVAPインターフェイスに関連付ける必要があります。ワイヤレススケジューラプロファイルまたはルールを関連付けるには、「WAP551およびWAP561アクセスポイントでのワイヤレススケジューラプロファイルの関連付け」を参照してください。

注：システム時刻は最新である必要があります。WAPデバイスの時刻設定を構成するには、「WAP551およびWAP561の時刻設定の構成」を参照してください。

該当するデバイス

・ WAP551

・ WAP561

[Software Version]

・ v1.0.4.2

ワイヤレススケジューラの設定

ステップ1:Web構成ユーティリティにログインし、[Wireless] > [Scheduler]を選択します。[スケジューラ]ページが開きます。

ワイヤレススケジューラ

ステップ1:[Administrative Mode]フィールドの[Enable]チェックボックスをオンにして、スケジューラの動作を有効にします。デフォルトでは、管理モードは無効になっています。

注：[スケジューラの動作状態]領域には、次の情報が表示されます。

・ Status – スケジューラの動作ステータスを表示します。使用可能な値は、EnabledまたはDisabledです。デフォルト値は [disabled] です。

・ Reason：スケジューラの動作ステータスの理由を表示します。可能な値は次のとおりです。

- IsActive：スケジューラが管理上有効になっています。

- ConfigDown：グローバル設定が無効であるため、動作ステータスはdownです。

- TimeNotSet:WAPデバイスに手動またはNTPを使用して時刻が設定されていません。スケジューラの設定が時間間隔に基づいているため、スケジューラの設定を行うまでの時間を設定する必要があります。

- Administrative Mode is disabled System Time is out dated：手動またはNTPを使用してWAPデバイスに時刻が設定されない。スケジューラの設定が時間間隔に基づいているため、スケジューラの設定を行うまでの時間を設定する必要があります。

スケジューラプロファイルの設定

ステップ1:[Create a Profile Name]フィールドにプロファイル名を入力します。

ステップ2:[Add]をクリックし、新しいプロファイルを作成します。

プロファイルルールの設定

[プロファイルルールの構成]領域では、プロファイルのルールを作成するための構成設定が提供されます。各ルールでは、ラジオまたは仮想アクセスポイント(VAP)が動作可能な週の開始時刻、終了時刻、曜日が指定されます。規則は本質的に周期的で、毎週繰り返される。有効なルールには、開始時刻と終了時刻のすべてのパラメータ（曜日、時間、分）が含まれている必要があります。ルールは競合できません。プロファイルのルールを設定するには、次の手順に従います。

ステップ1:[プロファイル名の選択(Select a Profile Name)]ドロップダウンリストから、ルールを設定するプロファイルを選択します。プロファイルルールテーブルが表示されます。

ステップ2：新しいルールを追加するには、[Profile Rule Table]の[Add Rule]をクリックします。

ステップ3：各プロファイルのチェックボックスをオンにし、[Edit]をクリックしてルールを設定します。

ステップ4:[Day of the Week]ドロップダウンリストから、ルールの繰り返しスケジュールを選択します。ルールは、毎日、各平日、各週末（土曜日と日曜日）、または任意の曜日に設定できます。

ステップ5:[開始時間(Start Time)]および[終了時間(End Time)]ドロップダウンリストから、ルールの開始時間と終了時間を選択します。

・開始時間：無線またはVAPが運用上イネーブルになっている時間。時刻はHH:MM 24時間形式です。

・ End Time：無線またはVAPが運用上無効になっている時間。時刻はHH:MM 24時間形式です。

ステップ6:[Save]をクリックして設定を保存します。

ステップ7:（オプション）設定済みのルールを削除するには、削除するチェックボックスをオンにし、[削除]ボタンをクリックします。

ステップ8:（オプション）プロファイルを作成した後、プロファイルを削除するには、[Select a Profile Name]ドロップダウンリストからプロファイルを選択し、[Delete]ボタンをクリックします。