目的

システムログは、システムイベントのレコードです。これらは、ネットワークのトラブルシューティング、パケットフローのデバッグ、およびイベントの監視に役立ちます。これらのログは、RAM、NVRAM、およびリモートログサーバに保存できます。ログは、デバイスのステータスの管理に役立ちます。このドキュメントでは、ログの設定と、WAP551およびWAP561のログステータスについて説明します。

該当するデバイス

・ WAP551

・ WAP561

[Software Version]

•1.0.4.2

ログ設定の構成

ステップ1：アクセスポイント設定ユーティリティにログインし、[Administration] > [Log Settings]を選択します。[ログ設定]ページが開きます。

ステップ2:（オプション）ログを永続的に保存して、WAPの再起動時にログが失われないようにする場合は、[持続性]フィールドの[有効]チェックボックスをオンにして、持続性を有効にします。これは、望ましくないイベントや障害が発生したときに、予期しないシステムリブートが発生した場合に特に便利です。最大128個のログメッセージをNVRAMに保存でき、その後ログが上書きされます。[Enable]がオフの場合、ログは揮発性メモリに保存されます。

ステップ3:[Severity]ドロップダウンリストから重大度レベルを選択します。選択した重大度には、上位レベルの重大度がすべて含まれるため、最上位レベルから選択したレベルまでのすべての重大度のログが保持されます。使用可能な重大度は次のとおりです。

・緊急：複数のアプリケーションやサーバ/サイトに影響を与えるパニック状態。

・アラート：このタイプの状態では、ただちにアクションを実行する必要があります。すぐに状態を修正する必要があります。

・クリティカル：システムがクリティカル状態です。このタイプのログプライマリシステムの障害を示します。また、すぐにアドレスである必要があります。

・エラー：緊急でないシステムエラーが発生しました。これらは所定の時間内に解決する必要があります。

・警告：まだエラーは発生していませんが、アクションが実行されない場合に発生することを示しています。

・通知：システムは正常に機能しているが、システム通知が発生している。これらは異常なイベントですが、エラー状態ではありません。潜在的なエラーを引き起こす可能性のある状態を検出するのに役立つ場合があります。

・情報：デバイス情報を提供します。レポートの目的で必要になる場合があります。

・ Debug：ログに関する詳細情報が表示されます。これはデバッグに役立ちます。

ステップ4：ログメッセージが生成されると、送信用のキューに配置されます。Depthフィールドは、揮発性メモリ内で一度にキューに入れることができるメッセージの数を指定します。一度に最大512個のメッセージをキューイングできます。[Depth]フィールドにキューの長さを入力します。

ステップ5:（オプション）ログメッセージをリモートsyslogサーバに送信する場合は、[Remote Log]フィールドの[Enable]チェックボックスをオンにします。

タイムサーバ：[Enable]チェックボックスをオンにしていない場合は、ステップ6とステップ7をスキップします。ステップ8に進みます。

ステップ6:[Server IPv4/IPv6 Address/Name]フィールドにsyslogサーバのドメイン名またはIPアドレスを入力します。

ステップ7：ログが送信されるsyslogサーバのUDPポートの番号を[UDP Port]フィールドに入力します。デフォルト ポートは 514 です。

ステップ8:[Save]をクリックして、設定を保存します。

ログステータスと統計情報

ステップ1：アクセスポイント設定ユーティリティにログインし、[Status and Statistics] > [Log]を選択します。「ログ」ページが開きます。

ログテーブルには次のフィールドがあります。

・ Time Stamp：このフィールドには、ログが作成された月、日、年、時刻が表示されます。

・ Severity：このフィールドには、イベントに関連する重大度が表示されます。

・ Service：このフィールドには、ログを生成したサービスまたはソフトウェアコンポーネントが表示されます。

・ Description：このフィールドは、ログに記録されたイベントを示します。

ステップ2:（オプション）ログをクリアする場合は、[すべてクリア(Clear All)]をクリックします。

ステップ3:（オプション）ログテーブルを更新する場合は、[更新]をクリックします。