目的

パスワードの複雑さが増すにつれ、パスワードセキュリティが向上します。強力なセキュリティを維持するには、大文字と小文字、数字、記号を組み合わせて長いパスワードを使用することが重要です。パスワードの複雑さは、セキュリティ違反のリスクを減らすためにパスワードの要件を設定するために使用されます。

この記事では、WAP551およびWAP561アクセスポイントでのパスワードの複雑度の設定について説明します。

該当するデバイス

・ WAP551

・ WAP561

[Software Version]

•1.0.4.2

パスワードの複雑さの設定

ステップ1:Web構成ユーティリティにログインし、[System Security] > [Password Complexity]を選択します。「パスワードの複雑さ」ページが開きます。

ステップ2:[Password Complexity]フィールドの[Enable] チェックボックスをオンにして、パスワードの複雑度を有効にします。

ステップ3:[Password Minimum Character Class]フィールドのドロップダウンリストから、パスワードに必要な適切な最小文字クラス数を選択します。クラスには、小文字、大文字、数字、特殊文字が含まれます。

ステップ4:（オプション）現在のパスワードの有効期限が切れた後に別のパスワードを使用するように要求するには、[現在のパスワードと異なるパスワード]フィールドで[有効]チェックボックスをオンにします。無効にした場合は、以前に使用したのと同じパスワードを再入力できます。

ステップ5:[Maximum Password Length]フィールドに、パスワードの最大文字数を入力します。範囲は 64 ～ 80 です。

ステップ6:[Minimum Password Length]フィールドに、パスワードに使用できる最小文字数を入力します。範囲は 8 ～ 32 です。

ステップ7:（オプション）パスワードが一定時間が経過すると期限切れになるようにするには、[Password Aging Support]フィールドの[Enable]チェックボックスをオンにします。

ステップ8：前のステップでパスワードエージングのサポートを有効にした場合は、パスワードの有効期限が切れるまでの日数を[パスワードエージング時間(Password Aging Time)]フィールドに入力します。範囲は1 ～ 365日です。

ステップ9:[Save]をクリックし、パスワードの複雑さの設定を終了します。