目的

SNMPでは、Management Information Base（MIB；管理情報ベース）は、オブジェクト識別子(OID)を含む階層構造の情報データベースで、SNMPを介して読み取りまたは設定が可能な変数として機能します。MIBはツリー状の構造で構成されています。管理オブジェクトのネーミング・ツリー内のサブツリーは、ビュー・サブツリーです。MIBビューは、一連のビューサブツリーまたはビューサブツリーのファミリの組み合わせです。MIBビューは、SNMPv3ユーザがアクセスできるOID範囲を制御するために作成されます。SNMPv3ビューの設定は、限定されたMIBだけを表示するようにユーザを制限するために不可欠です。WAPには、2つのデフォルトビューを含め、最大16のビューを設定できます。

この記事では、Cisco WAP551およびWAP561アクセスポイントでSNMPビューを設定する方法について説明します。

該当するデバイス

・ WAP551

・ WAP561

[Software Version]

•1.0.4.2

SNMPビューの設定

ステップ1:Web構成ユーティリティにログインし、[SNMP] > [Views]を選択します。「ビュー」ページが開きます。

ステップ2:[Add]をクリックし、新しいSNMPビューを追加します。

ステップ3：新しく作成したビューの横にあるチェックボックスをオンにし、[Edit]をクリックします。

ステップ4:[View Name]フィールドに新しいMIBビューを識別する名前を入力します。ビュー名には、最大32文字の英数字を使用できます。

ステップ5:[Type]ドロップダウンリストから新しいビューサブツリーのタイプを選択します。このタイプは、MIBビューにサブツリーまたはサブツリーのファミリを含めるか、除外するかを指定します。

ステップ6：新しいサブツリーのOID文字列を入力し、OIDフィールドのビューに含めるか、ビューから除外します。たとえば、システム・サブツリーを指定する場合は、1.3.6.1.2.1.1と入力します。各番号は情報の検索に使用され、各番号はOIDツリーの特定の分岐に対応します。OIDは、MIB階層内の管理対象オブジェクトの一意の識別子です。最上位のMIBオブジェクトIDは異なる標準組織に属し、下位のオブジェクトIDは関連付けられた組織によって割り当てられます。ベンダーが独自の製品の管理対象オブジェクトを含むようにプライベートブランチを定義できます。MIBファイルは、OID番号を人間が読み取り可能な形式にマッピングします。OID番号をオブジェクト名に変換するには、ここをクリックします。

ステップ7:[Mask]フィールドにOIDマスクを入力します。マスクフィールドは、OIDが存在するビューを決定する際に関連していると見なされるOIDサブツリーの要素を制御するために使用されます。形式は16ビットの長さで、各オクテットにはピリオドまたはコロンで区切られた2つの16進数文字が含まれます。マスクを決定するには、OID要素の数をカウントし、その多くのビットを1に設定します。例のOID 1.3.6.1.2.1.1には偶数の要素があるため、最初のオクテットで7つの連続した1が1つのゼロに続き、2番目のオクテットではすべてのゼロを設定すると、マスクとしてFE.00が得られます。

ステップ8:[Save]をクリックして、この設定を保存します。

ステップ9:（オプション）ビューを編集するには、目的のビューの横にあるチェックボックスをオンにして、[Edit]をクリックします。変更が行われたら、[保存]をクリックします。

注：既定のビューは編集できません。

ステップ10:（オプション）リストからビューを削除するには、SNMPv3エリアの該当するビュー名のチェックボックスをオンにして、[削除]をクリックします。削除後に[保存]をクリックします。

注：既定のビューは削除できません。